Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de Apoio

Cálculos de alcance

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento explica como usar o Utilitário de cálculo de alcance de ligação de saída para determinar o alcance da antena.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nos seguintes modelos de Enlace Externo Cisco Aironet de 2,4 GHz e Cisco Aironet 5G Hz:

- BR340, BR350, BR500

- WGB340, WGB350

- PCI340, PCI350

- BR1410, BR1410-N

- BR1300

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Informações de Apoio

O Cisco Outdoor Bridge Range Calculation Utility é a melhor ferramenta para calcular a zona Fresnel, a distância entre pontes, perda de cabos, a altura da antena exigida e a margem de perda recomendada. A Cisco aconselha que você use este utilitário como parte da pesquisa de site para calcular os parâmetros de intervalo, antes de implantar as bridges. Isso garante um throughput mais alto e um desempenho de ponte consistente.

O Outdoor Bridge Range Calculation Utility usa parâmetros que incluem domínio regulatório, tipo de dispositivo, taxa de dados, ganho de antena e alguns outros como entradas.

Você pode evitar problemas de conectividade com o Outdoor Bridge Calculation Utility, pois essa ferramenta ajuda a prever a distância entre os dispositivos. Em um ambiente sem fio sem uma ferramenta como essa, você não pode prever a distância entre as pontes, a altura na qual você deve colocar as antenas para uma taxa de transferência máxima e outras variáveis. Este utilitário também o ajuda a decidir o tipo de antena que você deve usar para cobrir a distância entre as pontes.

Observação: os valores fornecidos pela ferramenta são apenas teóricos. Use esses valores somente como diretrizes para implantar pontes sem fio.

Cálculos de alcance

Conclua estes passos para usar o Outdoor Bridge Range Calculation Utility:

Observação: este utilitário de cálculo foi editado para ficar dentro das limitações de energia TX e Potência Isotrópica Eficaz Radiada (EIRP) nos domínios regulatórios listados. Pode haver casos em que ela exceda as limitações e é responsabilidade das partes instaladoras verificar se a instalação está dentro das leis do local em que está instalada. O utilitário de cálculo de 2,4 GHz mais antigo foi mantido e pode ser encontrado na última página desta planilha.

1. Vá para a ferramenta Outdoor Bridge Range Calculation Utility

2. . Selecione o Domínio regulatório apropriado com base nas suas aprovações para locais de instalação. (consulte Informações normativas de 2,4 GHz ou Planilha de informações normativas de 5 GHz).

3. Selecione o produto usado em ambos os lados do link.

4. Selecione a Datarate usada.

5. Selecione o nível de energia para ambos os lados do link.

6. Selecione a antena usada em cada site. Se você usar uma antena diferente da Cisco Aironet, especifique o fator de ganho em dBi.

7. Selecione os cabos que você usa em cada lado. Se você usar um cabo diferente do Cisco Aironet, selecione Outro e digite a perda por 100 pés e o comprimento do cabo.

Nota: Estes cálculos são teóricos.

Nota: é necessária uma linha de visão.

8. Selecione condições ambientais típicas para corresponder ao ambiente local.

A planilha exibe a distância máxima isotrópica apropriada em milhas e quilômetros, o Touro da Terra acima da distância, a área livre da Fresnel para acima da distância, a altura da antena necessária acima das obstruções e a Margem de queda recomendada (fator de distância)

Informações Relacionadas

- Conectividade deTroubleshooting em uma Rede Wireless LAN

- Guia de configuração do software Cisco Aironet 1400 Series Bridge, 12.2(15)JA

- Guia de configuração do software Cisco IOS para Cisco Aironet 1300 Series Outdoor Access Point/Bridge 12.3(7)JA

- Notas técnicas do Cisco Aironet 350 Series

- Página de Suporte Wireless

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems