Contents

Introduction

Onde posso fazer o download da última versão de software?

Como posso gerenciar a estação base?

Como posso recuperar senhas esquecidas ou lembrar dos padrões de fábrica na estação base?

Por que não posso navegar ou executar telnet para a estação base em seu endereço IP externo?

Por que a estação base não aceita as alterações definidas pelo navegador?

Como posso encontrar o endereço IP externo ou o Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) de uma estação base?

Por que o LED de status médio está sempre piscando em amarelo ou âmbar?

Quantos clientes posso associar à estação base?

A porta Ethernet da estação base é de 10/100 Mbps?

Onde posso encontrar a tabela de associação de radiofrequência (RF)?

Posso configurar um endereço MAC ou filtros de associação?

Por que meu modem de estação base não toca ao discar?

O modem da estação base suporta o padrão V.90?

Posso alterar o endereço IP interno (192.168.200.1) e/ou o pool de endereços DHCP (192.168.200.2-101) da estação base?

Por quanto tempo o aluguel de DHCP da estação base?

Qual é o tipo de autenticação da estação base e do cliente com BSCU?

A estação base e o cliente BSCU suportam criptografia WEP de 40 bits?

Posso andar entre estações base?

Uma estação base pode se associar a uma bridge de grupo de trabalho?

Posso usar endereços IP estáticos em clientes com e sem fio?

Esqueci a chave WEP que foi configurada em alguns clientes e estações base. Posso usar a mesma chave WEP para um novo cliente sem substituir todas as chaves WEP em funcionamento?

No BSCU, o que acontece se a chave WEP ASCII ou hexadecimal for inserida com menos de 13 e 26 caracteres, respectivamente?

Na BSCU, se eu alterar as configurações da estação base, o SSID, por exemplo, será que o cliente será desassociado?

Qual é o intervalo típico para uma estação base?

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece respostas para perguntas frequentes sobre modelos de estação base, BSE342 e BSM342.

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

P. Onde posso fazer o download da última versão de software?

A versão 8.81 do firmware é a última e mais recente versão do software lançado para os produtos Aironet 340 Base Station. Os dois modelos de estação de base (AIR-BSM342 e AIR-BSE342) chegaram ao fim da sua vida útil. Para obter informações adicionais, consulte estes anúncios de fim da vida útil:A.

- Boletim de produto nº 1422 - Anúncio de fim da vida útil do produto Cisco Aironet

- Boletim de produto nº 1570 - Anúncio de EOL para AP 350 Series com gabinete de plástico

P. Como posso gerenciar a estação base?

A estação base não tem um conector de console. Configure a estação base usando uma destas opções: A.

- Se o BSCU (Base Station Client Utility) e o BSCS (Base Station Connection Status) estiverem instalados no cliente Wireless, inicie o BSCU e configure a estação base.

- Digite http://192.168.200.1 no seu navegador. A estação base já está configurada com este endereço IP. Depois de inserir essas informações no navegador, você estabelece uma conexão com a estação base.

- Faça Telnet para o endereço IP 192.168.200.1.

P. Como posso recuperar senhas esquecidas ou lembrar dos padrões de fábrica na estação base?

Como não há configuração de senha, você deve redefinir a estação base para os padrões de fábrica. Para redefinir a unidade para o estado padrão pronto para uso, vá até o pinhole e pressione o botão A.Reset por dois segundos.

P. Por que não posso navegar ou executar telnet para a estação base em seu endereço IP externo?

A estação base foi projetada para impedir conexões Telnet ou de navegador por motivos de segurança. Embora você não possa se conectar ao endereço IP, você pode usar um comando A.ping para verificar se a estação base está viva na rede. Você pode navegar na Web ou executar telnet para o endereço IP interno da estação base, 192.168.200.1.

P. Por que a estação base não aceita as alterações definidas pelo navegador?

Ao configurar usando A.http://192.168.200.1, você deve pressionar Enter após definir cada parâmetro.

P. Como posso encontrar o endereço IP externo ou o Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) de uma estação base?

Você pode usar a interface da Web para localizar o endereço IP externo ou DHCP na parte inferior da página inicial da estação base ou dentro do menu A.Log and Alarm History.

P. Por que o LED de status médio está sempre piscando em amarelo ou âmbar?

A estação base trabalha com as configurações de SSID (Service Set Identifier, identificador do conjunto de serviços) padrão e/ou Criptografia. A alteração da configuração SSID e/ou Encryption (Criptografia) altera o LED Status para piscando ou verde estável. A.

P. Quantos clientes posso associar à estação base?

253 é o número máximo de clientes que você pode associar a uma estação base. Você pode alugar 100 endereços IP do servidor DHCP da estação base. Clientes adicionais devem usar endereços IP estáticos entre 192.168.200.102 e 254. A.

P. A porta Ethernet da estação base é de 10/100 Mbps?

A porta Ethernet da estação base é de 10 Mbps. A.

P. Onde posso encontrar a tabela de associação de radiofrequência (RF)?

Uma tabela de associação de estação base não é mantida. No entanto, você pode verificar a associação visualizando o menu A.Log and Alarm History na página inicial da estação base ou no menu da BSCU.

P. Posso configurar um endereço MAC ou filtros de associação?

Não. A filtragem não está disponível na estação base. A.

P. Por que meu modem de estação base não toca ao discar?

A estação base não tem um alto-falante de modem. Você pode verificar o status de discagem e os resultados do utilitário cliente acessando o Status da conexão da estação base ou acessando o Histórico de alarmes e registros da estação base. Esses itens são acessados por um link ou a partir de um menu, dependendo de como você se conecta à estação base. A.

P. O modem da estação base suporta o padrão V.90?

Yes.A.

P. Posso alterar o endereço IP interno (192.168.200.1) e/ou o pool de endereços DHCP (192.168.200.2-101) da estação base?

No.A.

P. Por quanto tempo o aluguel de DHCP da estação base?

Um dia.A.

P. Qual é o tipo de autenticação da estação base e do cliente com BSCU?

Ele é codificado para Autenticação Aberta e não pode ser alterado. A.

P. A estação base e o cliente BSCU suportam criptografia WEP de 40 bits?

Não. Eles suportam apenas criptografia WEP de 128 bits ou nenhuma criptografia. A.

P. Posso andar entre estações base?

Yes. Tanto uma bridge de grupo de trabalho quanto uma estação base podem se associar. A.

P. Uma estação base pode se associar a uma bridge de grupo de trabalho?

Yes. Tanto uma bridge de grupo de trabalho quanto uma estação base podem se associar. A.

P. Posso usar endereços IP estáticos em clientes com e sem fio?

Yes. Você pode usar endereços IP estáticos no intervalo 192.168.200.102 a 192.168.200.254. A.

P. Esqueci a chave WEP que foi configurada em alguns clientes e estações base. Posso usar a mesma chave WEP para um novo cliente sem substituir todas as chaves WEP em funcionamento?

Yes. Você pode duplicar a chave WEP sem descriptografá-la usando BSCU no cliente habilitado para WEP. Para duplicar a chave WEP: A.

1. Selecione Options > Install Additional Computer > Save to Floppy Drive (Opções > Instalar computador adicional > Salvar na unidade de disquete) no menu de um cliente com a chave WEP desejada.

2. Salve o arquivo de configuração em um disquete.

3. Selecione Clients > Edit Client Properties > Load from Floppy Drive no menu do BSCU do novo cliente.

4. Selecione o arquivo de configuração no disquete.

P. No BSCU, o que acontece se a chave WEP ASCII ou hexadecimal for inserida com menos de 13 e 26 caracteres, respectivamente?

A chave WEP tem uma função padrão de caractere nulo (00 hexadecimal) para manter 13 e 26 caracteres para chaves WEP de 40 e 128 bits. A.

P. Na BSCU, se eu alterar as configurações da estação base, o SSID, por exemplo, será que o cliente será desassociado?

Não. O BSCU altera as configurações do cliente de acordo. No entanto, outros clientes podem ser desassociados, dependendo do parâmetro que for alterado. A.

P. Qual é o intervalo típico para uma estação base?

Intervalos de estação base

Intervalo interno (ambiente doméstico típico)

Intervalo externo

100' a 11 Mbps (30 m.)

300' a 11 Mbps (90 m.)

300' a 1 Mbps (90 m.)

1000' a 1 Mbps (300 m.)

Números de produto da estação de base

Número de produto

Descrição

AIR-BSE342

Estação base DSSS 802.11b série 340 de 11 Mbps com WEP de 128 bits, antena de 1 captura e sem modem.

AIR-BSM342

Estação base DSSS 802.11b série 340 de 11 Mbps com WEP de 128 bits, antena de 1 captura e um modem.

Informações Relacionadas

- Página de Suporte de Cisco Aironet 340 e 350 Series Wireless LAN

- Página de Suporte de Wireless LAN

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems