Contents

Introduction

O que é uma ligação de grupo de trabalho?

Onde posso fazer o download da última versão de software?

Como atualizo o software em uma ligação de grupo de trabalho?

Como posso gerenciar a ligação de grupos de trabalho?

Os clientes Wireless podem se associar ao Workgroup Bridge?

Como faço para salvar as configurações no WorkGroup Bridge?

As ligações de grupo de trabalho funcionam com outros dispositivos IEEE 802.11b?

Com quais dispositivos uma ligação de grupo de trabalho pode se associar?

Em que freqüência uma ligação de grupo de trabalho comunica?

Como posso proteger os dados através do link de rádio de uma ligação de grupo de trabalho?

Que tipos de autenticação EAP o WGB pode usar ao falar com o AP upstream?

O que é uma chave de protocolo WEP?

Qual é o intervalo típico para uma ligação de grupo de trabalho?

Qual é a velocidade da porta Ethernet da ligação de grupo de trabalho?

Quais são as possíveis fontes de interferência para o enlace de freqüência da ligação de grupo de trabalho?

Como defino a ligação de grupo de trabalho de volta para seus padrões de fábrica?

Quais recursos de segurança uma ligação de grupo de trabalho (WGB) suporta?

Quantos dispositivos a ligação de grupo de trabalho pode suportar?

Quais são as aplicações típicas para uma ligação de grupo de trabalho?

Uma ponte de grupo de trabalho pode ser usada em um cenário externo (entre prédios), como uma ponte?

Quais APs de IOS autônomos podem atuar como WGB?

Os APs LWAPP suportam WGB?

Quais são as configurações padrão para um WGB (série 350)?

Um AP 340 pode ser convertido em WGB?

Um 340 WGB pode ser convertido em um bridge ou AP?

Qual é o endereço IP padrão de um WGB?

É necessário que a IPSU do PC instalada esteja na mesma sub-rede da Bridge para atribuir um endereço IP a uma WGB via IPSU?

O que significa Bridge Loop? Quais são as possíveis causas para a ocorrência de um Loop de Bridge?

Qual é o uso do tempo de Staleout?

Quais são as opções de antena em um WGB série 350?

Qual é a especificação de energia para um WGB350?

Não consigo acessar as Pontes do Grupo de Trabalho associadas ao ponto de acesso. Por quê?

Quais são os diferentes tipos de modulação suportados em um 350 WGB?

Qual é o intervalo típico coberto por um WGB série 350?

Quais são as opções de configuração remota suportadas no WGB?

O AP1200 funciona como WGB. Posso ter minhas duas antenas em meu AP para funcionar no modo WGB?

Como configuro meu AP atuando como WGB para alternar dinamicamente entre os pontos de acesso pai com base na recepção de sinal?

Qual é o número máximo de pontos de acesso que um WGB pode ser configurado para tentar a associação?

Como um AP trata um WGB por padrão? É possível alterar esse status padrão?

Quantos WGB podem se associar a um único AP?

O que significam os LEDs na parte superior da ligação de grupo de trabalho?

Que tipo de cabo Ethernet preciso usar para conectar meu dispositivo final à ligação do grupo de trabalho?

Como posso me comunicar se minha ligação de grupo de trabalho estiver associada?

Um WGB suporta Fast Secure Roaming?

Uma WGB suporta várias VLANs nela?

O entroncamento de VLAN é suportado pela ligação de grupo de trabalho?

Há uma solução comparável para a ligação de grupo de trabalho disponível em um ambiente Lightweight Access Point Protocol (LWAPP)?

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece informações sobre as pergunta mais comuns sobre os Cisco Aironet Workgroup Bridges.

P. O que é uma ligação de grupo de trabalho?

Uma ligação de grupo de trabalho (WGB) é uma pequena unidade autônoma que pode fornecer uma ligação de infraestrutura sem fios para dispositivos ativados por Ethernet. Os dispositivos que não têm um adaptador cliente sem fio para se conectarem à rede sem fio podem ser conectados à WGB através da porta Ethernet. O WGB se associa ao AP raiz através da interface sem fio. Dessa forma, os clientes com fio obtêm acesso à rede sem fio. O WGB se conecta a um hub através de uma porta Ethernet padrão que usa um conector 10-Base-T.A.

P. Onde posso fazer o download da última versão de software?

O equipamento Cisco Aironet opera melhor quando todos os componentes são carregados com a versão mais recente do software. Você pode fazer o download do software e drivers mais recentes no Cisco Wireless Software Center.A.

P. Como atualizo o software em uma ligação de grupo de trabalho?

O procedimento pode variar de acordo com a versão do firmware para a qual você faz o upgrade, bem como com o modelo WGB no qual a atualização é feita. Conclua estes passos explicados em A.Upgrading Bridge Firmware para atualizar um WGB 350 Series com sua versão de firmware 8.89 mais recente. Consulte os procedimentos apropriados explicados nas notas de versão de diferentes versões de firmware para todas as outras versões de firmware vxworks.

P. Como posso gerenciar a ligação de grupos de trabalho?

Uma 340 Series WorkGroup Bridge não tem um conector de console para configurar. Nesses casos, configure a ligação do grupo de trabalho com um destes métodos.A.

- Instale o IP Setup Utility (IPSU) em seu PC, depois inicie o IPSU e configure um endereço IP e um SSID (Service Set Identifier) na ligação do grupo de trabalho. O IPSU está disponível em Downloads da Cisco (somente clientes registrados) .

- Por padrão, o SSID da ligação de grupo de trabalho é tsunami, e tenta adquirir um endereço IP sobre o link sem fio através do DHCP. A WEP (Wired Equivalent Privacy) está desativada por padrão. Se um endereço IP já estiver configurado, você pode fazer uma conexão Telnet ou navegar até esse endereço IP. Essas configurações padrão se aplicam a um WGB 350 Series que executa a versão de firmware 8.89.

- Você também pode redefinir o WGB para os padrões de fábrica, com o uso de um clipe de papel no pequeno orifício de redefinição, e então usar o endereço padrão 192.168.200.1 para acessá-lo se o DHCP falhar.

P. Os clientes Wireless podem se associar ao Workgroup Bridge?

Não, o Workgroup Bridge é um cliente sem fio. É usado para conectar clientes com fio ao backbone sem fio. A.

P. Como faço para salvar as configurações no WorkGroup Bridge?

Não há nenhum método ou comando explícito para salvar suas alterações de configuração. As alterações feitas são salvas automaticamente na memória Flash não volátil toda vez que você define ou modifica um parâmetro. Isso garante que a configuração seja mantida durante falhas de energia ou interrupções intencionais de energia. A maioria das configurações se torna efetiva assim que o comando é executado. Aqueles que não se tornam efetivos imediatamente são anotados nas informações do comando. A.

P. As ligações de grupo de trabalho funcionam com outros dispositivos IEEE 802.11b?

Não, o Workgroup Bridge funciona apenas com outros equipamentos da Cisco. Ele se comunica apenas com um Cisco AP ou Cisco Bridge. Ele não se comunica com nenhum outro dispositivo de rede sem fio Cisco Aironet, nem mesmo outros WGBs ou dispositivos fabricados por outros fornecedores. Ele usa as extensões Aironet, que são, para todos os fins práticos, beacons proprietários, para funcionar com os APs da Cisco. É um dispositivo específico da Cisco.A.

P. Com quais dispositivos uma ligação de grupo de trabalho pode se associar?

- Bridge de grupo de trabalho para ponto de acesso (AP)

- Bridge para Bridge de Grupo de Trabalho (no modo AP)

- Bridge de grupo de trabalho para estação base (no modo AP)

- Bridge de grupo de trabalho para AP no modo de repetidor, se o repetidor estiver associado a um AP raiz

P. Em que freqüência uma ligação de grupo de trabalho comunica?

As bridges de grupos de trabalho transmitem e recebem em um dos 11 canais na frequência de 2,4 GHz. Essa frequência é pública. Consulte A.Características de Rádio para obter mais informações sobre as especificações de rádio.

P. Como posso proteger os dados através do link de rádio de uma ligação de grupo de trabalho?

Habilite a WEP (Wired Equivalent Privacy) para criptografar a carga de pacotes enviados através de um link de rádio. A.

Com a versão do software (8.8), você pode adicionar a ligação de grupo de trabalho como um cliente LEAP (Light Extensible Authentication Protocol). A ligação de grupo de trabalho é autenticada em um servidor de controle de acesso (ACS). Consulte Usando o menu de configuração do Guia de configuração do produto para obter mais informações.

P. Que tipos de autenticação EAP o WGB pode usar ao falar com o AP upstream?

Todos os AP IOS WGBs podem usar LEAP, EAP-FAST ou EAP-TLS para autenticar o AP upstream. O suporte PEAP não deve ser necessário para o AP1130 e o AP1240 porque o EAP-FAST pode suportar PEAP como um tipo EAP interno EAP-FAST. A única razão pela qual a falta de PEAP é um problema é se o servidor AAA só suporta PEAP e não EAP-FAST ou EAP-TLS. Mas nesse cenário, eles podem usar o autenticador local com EAP-FAST.A.

P. O que é uma chave de protocolo WEP?

Uma chave WEP é uma sequência de caracteres definida pelo usuário usada para criptografar e descriptografar dados. A.

P. Qual é o intervalo típico para uma ligação de grupo de trabalho?

A faixa típica depende de muitos fatores, como a taxa de dados (largura de banda) desejada, o tipo de antena e o comprimento do cabo da antena e o dispositivo que recebe a transmissão. Em uma instalação ideal, o alcance pode ser de até 90 metros (300 pés). A.

P. Qual é a velocidade da porta Ethernet da ligação de grupo de trabalho?

A porta Ethernet da ponte suporta 10 Mbps sobre um conector RJ-45 10baseT e somente half-duplex é suportado. A.

P. Quais são as possíveis fontes de interferência para o enlace de freqüência da ligação de grupo de trabalho?

A interferência pode vir de várias fontes, como telefones sem fio de 2,4 GHz, fornos de micro-ondas incorretamente blindados e equipamentos sem fio fabricados por outras empresas. Radares policiais, motores elétricos e partes metálicas de máquinas que se movem também podem causar interferência. Consulte A.Troubleshooting Problems Affecting Radio Frequency Communication para obter mais informações.

P. Como defino a ligação de grupo de trabalho de volta para seus padrões de fábrica?

Há várias opções disponíveis para redefinir um WGB 350 series de volta para sua configuração padrão de fábrica.A.

Se você estiver fazendo telnet para o WGB, insira o comando Telnet e, em seguida, o endereço IP do WGB. Escolha a opção Diagnostics (Diagnóstico) no VxWorks Main Menu (Menu principal do VxWorks). Em Diagnóstico, escolha Padrões. A opção Defaults (Padrões) retorna a configuração da bridge às configurações de fábrica padrão. A bridge apaga a configuração salva no momento e executa um comando restart.

Escolha a opção Reset do menu Diagnostics para redefinir apenas as partes selecionadas. Há três opções de entrada:

- ident_save — todas as partes da configuração, exceto o endereço IP, são padronizadas.

- radio_default — somente a configuração de rádio é padronizada.

- filter_default — somente as informações do filtro são padronizadas.

Você também pode redefinir o WGB para os padrões de fábrica, com o uso de um clipe de papel no pequeno orifício de redefinição, e então usar o endereço padrão 192.168.200.1 se o DHCP falhar para acessá-lo.

Você também pode usar a GUI da Web para redefinir o WGB série 350 para o padrão de fábrica. Abra o navegador da Web e digite o endereço IP do WGB no campo Endereço. Na página principal do WGB, escolha Allow config changes. Em seguida, clique em Diagnostics (Diagnóstico).

A página resultante fornece vários itens e a coluna de valor correspondente para redefinir o WGB para as configurações padrão de fábrica. Entre esses itens, escolha Return to default configuration para redefinir o WGB para os padrões de fábrica.

Escolha qualquer um dos três valores ident_save:, radio_default:, filter_default: que correspondem ao item "Partes padrão da configuração" para redefinir somente as partes selecionadas.

P. Quais recursos de segurança uma ligação de grupo de trabalho (WGB) suporta?

O firmware WGB mais recente em um dispositivo WGB oferece suporte a: A.

- WEP (Wired Equivalent Privacy) de 40 e 128 bits

- Hashing de chave

- Verificação de integridade da mensagem (MIC)

- Protocolo 802.1x Rascunho 10

Todos os pontos de acesso (AP) IOS WGB (APs que atuam como WGB) suportam Lightweight Extensible Authentication Protocol (LEAP), EAP-Flexible Authentication via Secure Tunneling (EAP-FAST) ou EAP-Transport Layer Security (EAP-TLS) para autenticar o AP upstream. O suporte a PEAP (Protected EAP) não deve ser necessário para o P1130 e o AP1240 porque o EAP-FAST pode suportar PEAP como um tipo EAP interno EAP-FAST. A única razão pela qual a falta de PEAP pode ser um problema é se o servidor AAA só suporta PEAP e não EAP-FAST ou EAP-TLS. Mas nesse cenário, eles poderiam usar o autenticador local com EAP-FAST. Eles também suportam WPA (Wi-Fi Protected Access).

P. Quantos dispositivos a ligação de grupo de trabalho pode suportar?

A ligação de grupo de trabalho suporta até oito endereços MAC no segmento Ethernet com fio. Mas, quando um ponto de acesso da série 1200 funciona como uma ligação de grupo de trabalho, ele pode lidar com até 254 clientes no lado Ethernet, enquanto presume que nenhum outro cliente sem fio está associado à bridge raiz/AP ao qual esse AP no modo WGB está associado. A.

Mas, lembre-se de que quando o AP atua em um modo WGB, o AP assume a associação no nível do cliente, o que significa que não é uma ponte verdadeira. Portanto, é sempre aconselhável limitar os usuários a um número pequeno ou razoável.

P. Quais são as aplicações típicas para uma ligação de grupo de trabalho?

- Hotéis com backbone sem fio que fornecem conectividade a convidados com fio

- Impressoras com adaptadores Ethernet integrados que se conectam a um backbone sem fio

- Ampliação da infraestrutura sem fio para clientes somente com fio

- Salas de aula prontas para uso sem fio que acomodam laptops de alunos apenas com fio

P. Uma ponte de grupo de trabalho pode ser usada em um cenário externo (entre prédios), como uma ponte?

Yes. Lembre-se de que a ligação de grupo de trabalho é tratada como um cliente sem fio. Ele não pode se associar a outra ligação de grupo de trabalho. A distância é limitada a cerca de uma milha sob circunstâncias ideais (linha de visão, antenas e assim por diante) quando se conecta a um AP.A.

P. Quais APs de IOS autônomos podem atuar como WGB?

Todos os AP1100, AP1130, AP200, AP1240 e BR1310 suportam o modo de operação WGB. O AP350 e o BR1400 não suportam WGB.A.

P. Os APs LWAPP suportam WGB?

A funcionalidade WGB é A.somente implementada em APs IOS autônomos, não em APs LWAPP.

P. Quais são as configurações padrão para um WGB (série 350)?

- Nome da rede de rádio—tsunami

- Chave de criptografia WEP—3031323334353637383930313233

- Tipo de rede—Infraestrutura

- Taxa de dados — Automático

- Criptografia—Habilitada

- Tipo de autenticação—Aberto

- Criptografia—Criptografia de 128 bits

- Associação—Células mistas permitidas

P. Um AP 340 pode ser convertido em WGB?

Não. Os AP340s não têm nenhuma funcionalidade suportada para permitir que funcionem como um WGB.A.

P. Um 340 WGB pode ser convertido em um bridge ou AP?

Não. O 340 WGB não pode ser convertido em um AP ou bridge. O 340 WGB executa VxWorks, e os novos produtos Cisco IOS (como o br1310) adaptaram a WGB, a bridge raiz/não raiz e a funcionalidade de AP.A.

P. Qual é o endereço IP padrão de um WGB?

Quando o WGB é restaurado de volta aos padrões de fábrica, ele atribui a si mesmo um endereço IP 192.168.200.1.A.

P. É necessário que a IPSU do PC instalada esteja na mesma sub-rede da Bridge para atribuir um endereço IP a uma WGB via IPSU?

Não, como o IPSU usa multicast IP, ele pode definir o endereço IP e o SSID da bridge quando o computador que executa o IPSU está em uma sub-rede diferente da bridge.A.

P. O que significa Bridge Loop? Quais são as possíveis causas para a ocorrência de um Loop de Bridge?

Se a ligação de grupo de trabalho estiver conectada à LAN com fio e se comunicar com um ponto de acesso na mesma LAN, pode ocorrer um problema de rede conhecido como loop de bridge. Desconecte a ligação do grupo de trabalho da LAN com fio imediatamente após configurá-la para evitar um loop de bridge. Um loop de bridge também pode ocorrer se duas ou mais bridges de grupo de trabalho estiverem conectadas ao mesmo hub remoto. Sempre conecte apenas uma bridge de grupo de trabalho a um hub remoto para evitar esse loop de bridge.A.

P. Qual é o uso do tempo de Staleout?

O sistema de gerenciamento da ligação do grupo de trabalho inclui uma configuração de tempo de espera da LAN com fio na página Configuração > Ethernet. Use essa configuração para controlar o número de segundos em que a ligação do grupo de trabalho continua a rastrear um dispositivo em sua tabela de associação quando o dispositivo está inativo. Insira um valor entre 5 e 1000 segundos. Cinco minutos é igual a 300 segundos; dez minutos é igual a 600 segundos. A.

Se os mesmos dispositivos estiverem sempre conectados à ligação de grupo de trabalho, insira 5 para a configuração de tempo de espera. Se os dispositivos conectados à ligação do grupo de trabalho mudarem frequentemente, insira 300 (igual a cinco minutos) para a configuração de tempo de espera. Se você desconectar o cabo Ethernet da bridge do grupo de trabalho e reconectá-lo, a ligação do grupo de trabalho removerá todos os dispositivos da tabela de associação e os reeará, independentemente da configuração de tempo de espera.

P. Quais são as opções de antena em um WGB série 350?

A bridge vem com duas possíveis configurações de antena: uma antena capturada ou dois conectores de antena TNC reversa aos quais o usuário pode conectar uma ou duas antenas. A.

P. Qual é a especificação de energia para um WGB350?

A energia no DC para WGB 350 é de +5 Volts e 1,25 Amperes. A corrente real desenhada é de 600 mili Amperes. O intervalo máximo e mínimo é de 5 volts ou realmente próximo de 4,8 a 5,2 volts DC. A.

Além disso, um WGB série 350 não suporta alimentação em linha. Suporta apenas a potência direta. Use um adaptador de energia para ligar, que termina diretamente na porta de alimentação WGB350 no painel traseiro da WGB. O modelo do adaptador de energia é 100-120V~1,0A/50-60 Hz e a saída é de +5V a 1,25A.

P. Não consigo acessar as Pontes do Grupo de Trabalho associadas ao ponto de acesso. Por quê?

Quando uma ligação de grupo de trabalho (WGB34x ou WGB352) está associada a um ponto de acesso, não é possível aceder aos menus de consola WGB ou efetuar ping na WGB a partir de uma estação na LAN com fios ligada à porta Ethernet do ponto de acesso. Mas, você pode acessar o WGB de qualquer dispositivo cliente conectado à porta Ethernet WGB e de qualquer dispositivo cliente associado ao ponto de acesso associado ao WGB. O tráfego de rádio entre o ponto de acesso e a WGB não é afetado.A.

P. Quais são os diferentes tipos de modulação suportados em um 350 WGB?

Os diferentes tipos de modulação suportados em um 350 WGB são: A.

- DBPSK a 1 Mbps

A técnica de modulação DBPSK (Differential Binary Phase Shift Keying) é usada por LANs sem fio compatíveis com IEEE 802.11 para transmissão a 1 Mbps.

- DQPSK a 2 Mbps

A técnica de modulação de Chaveamento de Fase de Quadratura Diferencial (DQPSK - Differential Quadrature Phase Shift Keying) é usada por LANs sem fio compatíveis com IEEE 802.11 para transmissão a 2 Mbps.

- CCK a 5,5 e 11 Mbps

A técnica de modulação de Chaveamento de Código Complementar (CCK) é usada por LANs sem fio compatíveis com IEEE 802.11 para transmissão a 5,5 e 11 Mbps.

P. Qual é o intervalo típico coberto por um WGB série 350?

Ele varia com base no uso interno/externo e na taxa de dados usada.A.

Interno:

- 40 m a 11 Mbps

- 107 m a 1 Mbps

Externo:

- 244 m a 11 Mbps

- 610m a 1 Mbps

P. Quais são as opções de configuração remota suportadas no WGB?

Use qualquer uma destas opções para configurar o WGB a partir de um local remoto:A.

- Telnet

- HTTP

- FTP

- TFTP

- SNMP

P. O AP1200 funciona como WGB. Posso ter minhas duas antenas em meu AP para funcionar no modo WGB?

Se o seu ponto de acesso tiver dois rádios, o rádio de 2,4 GHz ou o rádio de 5 GHz podem funcionar no modo de ligação de grupo de trabalho. Quando você configura uma interface de rádio como uma ligação de grupo de trabalho, a outra interface de rádio é automaticamente desabilitada.A.

P. Como configuro meu AP atuando como WGB para alternar dinamicamente entre os pontos de acesso pai com base na recepção de sinal?

Use este comando para configurar a ligação do grupo de trabalho como uma estação móvel: A.

ap(config)#mobile station

Quando você habilita essa configuração, a ligação do grupo de trabalho procura uma nova associação pai quando ela encontra um RSSI (Indicador de intensidade do sinal recebido) fraco, interferência excessiva de rádio ou uma alta porcentagem de perda de quadros. Com o uso desses critérios, uma ligação de grupo de trabalho configurada como uma estação móvel procura uma nova associação pai e faz roaming para um novo pai antes de perder sua associação atual. Quando a configuração da estação móvel é desabilitada, a configuração padrão, a ligação do grupo de trabalho não procura uma nova associação até que perca sua associação atual.

Consulte a seção Configuring a Workgroup Bridge for Roaming para obter mais informações.

P. Qual é o número máximo de pontos de acesso que um WGB pode ser configurado para tentar a associação?

Você pode inserir endereços MAC para até quatro pontos de acesso pai. A ligação do grupo de trabalho tenta se associar ao endereço MAC 1 primeiro. Se esse ponto de acesso não responder, a ligação do grupo de trabalho tenta o próximo ponto de acesso na sua lista principal e assim por diante. Mas, lembre-se de que, de cada vez, uma WGB pode ser associada a apenas um AP. Essa lista de endereços MAC denota apenas o número máximo de APs aos quais um WGB pode enviar sequencialmente sua solicitação de associação e tentar associar.A.

P. Como um AP trata um WGB por padrão? É possível alterar esse status padrão?

Um AP trata um WGB por padrão como um dispositivo cliente. Use o comando A.infrastructure-client como o comando de configuração da interface de rádio para configurar access points e bridges para tratar as bridges de grupos de trabalho como dispositivos de infraestrutura. O tratamento de uma ligação de grupo de trabalho como um dispositivo de infraestrutura significa que o ponto de acesso fornece pacotes multicast confiáveis, que incluem pacotes ARP (Address Resolution Protocol), para a ligação de grupo de trabalho. A configuração de pontos de acesso e bridges para tratar uma ligação de grupo de trabalho como um dispositivo cliente permite que mais bridges de grupo de trabalho se associem ao mesmo ponto de acesso, mas, ao mesmo tempo, isso não garante a entrega confiável de pacotes multicast. Com confiabilidade reduzida, o ponto de acesso não pode confirmar se os pacotes multicast chegam à ligação de grupo de trabalho pretendida, de modo que as bridges de grupo de trabalho na borda da área de cobertura do ponto de acesso podem perder a conectividade IP.

P. Quantos WGB podem se associar a um único AP?

Quando o AP trata o WGB como um dispositivo cliente, o que ocorre por padrão, o mínimo de 20 WGB pode se associar a um AP.A.

P. O que significam os LEDs na parte superior da ligação de grupo de trabalho?

Consulte A.Verificando os indicadores do painel superior.

P. Que tipo de cabo Ethernet preciso usar para conectar meu dispositivo final à ligação do grupo de trabalho?

O tipo de cabo depende do tipo de dispositivo ao qual você se conecta. A porta Ethernet na ligação de grupo de trabalho não é atravessada internamente, portanto, use as mesmas diretrizes que você faria com qualquer outro dispositivo final: cabo direto para um hub ou switch, cabo cruzado para outro dispositivo final. A.

PC --> [Crossover Cable] --> Workgroup Bridge

Hub --> [Straight-through Cable] --> Workgroup Bridge

P. Como posso me comunicar se minha ligação de grupo de trabalho estiver associada?

Há três métodos diferentes que você pode usar para saber se a ligação do grupo de trabalho está associada:A.

1. Verifique o LED do sistema no painel superior. Se estiver verde estável, a ligação de grupo de trabalho está associada.

2. Faça uma conexão Telnet com sua ligação de grupo de trabalho. Escolha Main > Association > Display no menu.

3. Verifique a tabela de associação do seu ponto de acesso (AP) ou da ponte no modo AP para ver se a ligação do grupo de trabalho aparece em Repetidores.

P. Um WGB suporta Fast Secure Roaming?

Um dispositivo de ligação de grupo de trabalho não suporta roaming rápido seguro. Isso ocorre porque o Fast Secure Roaming requer suporte CCKM, que não está disponível em um dispositivo WGB, enquanto que uma 1300 Series Wireless Bridge que atua no modo WGB suporta o Fast Secure Roaming. A.

P. Uma WGB suporta várias VLANs nela?

Não. Um dispositivo Cisco WGB não suporta várias VLANs nele. Um AP 1100, no entanto, que atua no modo WGB pode suportar várias VLANs nele, mas com estas restrições:A.

- As VLANs devem ser atribuídas no AP raiz e nos lados WGB.

- O WGB deve ser conectado a um switch compatível com dot1Q.

- O SSID da infraestrutura deve ser mapeado para a VLAN nativa na raiz e para a WGB.

Observação: o WGB está associado ao SSID de infraestrutura.

Com essa configuração, é possível associar WGB (interface WGB BVI) como uma VLAN nativa e ter clientes com fio configurados atrás de um switch dot1q associado a VLANs diferentes (não nativas).

P. O entroncamento de VLAN é suportado pela ligação de grupo de trabalho?

A função de uma ligação de grupo de trabalho é estender o backbone sem fio a um cliente com fio. Quando você usa um WGB, os clientes com fio não podem estar em várias VLANs. Uma construção de bridge raiz/não raiz é usada para a extensão da rede com fio para outro local por meio de conexão sem fio. As bridges raiz/não raiz podem lidar com várias VLANs.A.

As WGBs suportam VLANs quando operam no modo de infraestrutura. O problema é que o modo de infraestrutura está configurado no AP raiz (comando interface infrastructure-client). Como o cliente de infraestrutura não está disponível no LWAPP, as VLANs não são suportadas em WGBs quando as WGBs se associam aos APs LWAPP.

P. Há uma solução comparável para a ligação de grupo de trabalho disponível em um ambiente Lightweight Access Point Protocol (LWAPP)?

Os access points autônomos Cisco Aironet que operam no modo WGB agora podem se associar aos access points leves Cisco Aironet (exceto os access points Cisco Airespace AP1000 Series) para fornecer uma conexão sem fio 802.11 para dispositivos com fio. O WGB é suportado somente no modo cliente e não no modo de infraestrutura e deve executar o Cisco IOS Software Release 12.4(3g)JA ou posterior (em access points de 32 MB) ou o Cisco IOS Software Release 12.3(8)JEB ou posterior (em access points de 16 MB). A funcionalidade WGB não é suportada para utilização com o REAP híbrido. A.

Informações Relacionadas

- Suporte à tecnologia de LAN sem fio da Cisco

- Documentação de Cisco Wireless Products

- Notas de versão para Cisco Aironet 350 Series Workgroup Bridges executando firmware versão 8.89

- Guia de início rápido da bridge para grupo de trabalho Cisco Aironet 350 Series

- Guia de instalação de hardware da bridge para grupo de trabalho Cisco Aironet 350 Series

- Configurando o modo de ponte entre repetidor e standby para a série 1300 sem fio Bridge

- Configurando os pontos de acesso de repetidor e standby e o modo de ligação de grupo de trabalho para pontos de acesso Cisco Aironet

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems