Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Problema

Solução

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento discute um LED amarelo piscando na estação base e explica como corrigir o problema.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento se aplica a todos os modelos da Cisco Aironet 340 Series Base Station e se aplica a todas as versões de software.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Problema

Após uma inicialização da estação base, às vezes o LED do meio continua a piscar em amarelo. Isso ocorre depois que a estação base foi configurada através do BSCU (Base Station Client Utility, Utilitário de cliente de estação base). Isso pode indicar que a estação base não recebeu a configuração no link sem fio do adaptador cliente.

Solução

Use esta solução para resolver o problema.

Para iniciar o BSCU, clique duas vezes no ícone ou selecione BSCU no menu Iniciar do Windows. Conclua estes passos:

1. Selecione Cliente e clique em Editar propriedades do cliente.

2. Verifique se a caixa de criptografia da Web NÃO está marcada.

3. Selecione OK para concluir.

4. Agora você pode se associar à estação base, mas o LED do meio ainda pisca em amarelo.

5. Para iniciar uma sessão Telnet em seu PC:

1. Selecione Iniciar

2. Selecione Executar

3. Digite o comando telnet 192.168.200.1.

4. Press Enter.

5. Quando o Telnet se conecta à estação base, uma tela com estas informações é exibida:

Cisco BSM340 V8.48 Main Menu BSM340_37652a

Option Value Description

1 - SSID [ "tsunami" ] - SSID - Service set identification

2 - EncryptionKey - WEP encryption key in ASCII

3 - HexKey - WEP encryption key in hex

4 - Configure - Use new SSID and key

5 - Mode [ Access Point ] - Operating mode

6 - Name [ "BSM340_37652a" ] - Base station name

7 - DHCP [ on ] - Obtain network address automatically

8 - History - Log and alarm history

9 - Close - Close the telnet session

IP Address : 10.254.013.091 Mask: 255.255.255.192

Gateway: 10.254.013.065

DNS servers: 10.254.006.077, 10.254.006.148

Domain Name: cisco.com

Enter an option number or name

6. Digite 1 para configurar o SSID.

7. Digite o SSID desejado. Anote esse número, pois esse número será necessário posteriormente.

8. Press Enter.

9. Digite 3 para configurar a chave WEP.

10. Digite a chave WEP desejada. Anote esse número, pois esse número será necessário posteriormente.

11. Press Enter.

12. Repita as etapas de 9 a 11 quando a estação base solicitar que você confirme a chave WEP.

13. Digite 4 para ativar as alterações de SSID e chave WEP que você acabou de fazer. O cliente perde a associação com a estação base até a conclusão das etapas.

14. Retorne ao BSCU, selecione Client e Edit Client Properties.

15. Marque a caixa de seleção criptografia da Web.

16. Insira a chave WEP e o SSID previamente configurados.

17. Clique em OK quando terminar.

O LED do meio da estação base está verde estável e seu cliente se associa novamente.

Informações Relacionadas

- Perguntas freqüentes do Cisco Aironet Base Station

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems