Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Tamanho do banco de dados na WLC

Configurar

Configurações

Verificar

Troubleshoot

Introduction

Este documento explica como configurar e visualizar o tamanho do banco de dados local no Wireless LAN Controller (WLC).

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Conhecimento de como configurar o WLC e o Cisco Access Point para operação básica.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco WLC 3504 que executa a versão de software 8.8.110.0.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment.

All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Tamanho do banco de dados na WLC

O banco de dados local na WLC armazena entradas para estes itens:

- Usuários da administração local (incluindo embaixadores do lobby)

- Usuários de rede local (incluindo usuários convidados)

- Entradas de filtro MAC

- Entradas da lista de exclusões

- Entradas da lista de autorização do ponto de acesso

O banco de dados de usuário local é limitado a no máximo 12000 entradas. O intervalo válido é de 512 a 12000, e a configuração padrão é 12000. Juntos, eles não podem exceder o valor máximo configurado.

Configurar

Configurações

O tamanho do banco de dados pode ser configurado usando a CLI da WLC ou a GUI.

Para configurar o banco de dados local usando a CLI, insira este comando:

config database size

Examples:

(Cisco Controller) >config database size ?

<count>        Enter the maximum number of entries (512-12000).

Please save the configuration and reset the system ("reset system") for the change to take effect.

Para configurar o banco de dados usando a GUI, navegue para a página Segurança > Geral na WLC. Você pode configurar o tamanho do banco de dados conforme mostrado aqui:

Depois de configurar o tamanho do banco de dados usando a CLI ou GUI do controlador, você precisa reinicializar o controlador para que a configuração entre em vigor.

Verificar

O  show data summary lista o número de entradas do banco de dados atual e o número de entradas do banco de dados após a reinicialização.

Este comando não tem argumentos ou palavras-chave. Este comando não tem padrões. Este comando foi introduzido na versão 4.1.

Examples:

(Cisco Controller) >show database summary

Maximum Database Entries......................... 12000

Maximum Database Entries On Next Reboot.......... 12000

Database Contents

MAC Filter Entries........................... 1

Exclusion List Entries....................... 0

AP Authorization List Entries................ 1

Management Users............................. 1

Local Network Users.......................... 1

Local Users.............................. 1

Guest Users.............................. 0

Total........................................ 4

Para visualizar o número de filtros MAC configurados, use o comando show macfilter summary.

(Cisco Controller) >show macfilter summary

MAC Filter RADIUS Compatibility mode............. Cisco ACS

MAC Filter Delimiter............................. None

MAC Filter Entries............................... 1

Local Mac Filter Table

MAC Address WLAN Id IP Addr Description

----------------------- -------------- --------------- --------------------------------

f8:0b:cb:e4:7f:40 Any unknown

Para visualizar o número de netusers locais configurados, use o comando show netuser summary.

(Cisco Controller) >show netuser summary

Maximum logins allowed for a given user name..... Unlimited

User Name WLAN Id User Type Lifetime Description

------------------------ -------- --------- ------------------------------ --------------------------------

testuser Any Permanent N/A

Troubleshoot

Quando o tamanho máximo configurado do banco de dados for atingido, você poderá receber qualquer um destes erros ao tentar adicionar usuários ao banco de dados local:

- Ao tentar adicionar um endereço MAC a uma longa lista de filtros MAC, a mensagem de erro Error ao criar filtros MAC pode ser vista.

- Ao adicionar um grande número de usuários ao banco de dados local, um ponto pode ser alcançado onde algumas entradas de usuário são silenciosamente ignoradas.

- Da mesma forma, um ponto pode ser alcançado ao adicionar SSCs para APs, onde não podem ser adicionadas mais entradas, e a "entrada de autorização não existe na lista de autorização de AP do controlador." mensagens são vistas.