Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Imagens principais e de backup em WLCs

Configurar

Durante todo o processo de inicialização

Manualmente via CLI

Manualmente via GUI

Verificar

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve como usar a imagem de backup em uma controladora Wireless LAN (WLC).

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Conhecimento de como configurar o WLC e o Lightweight Access Point (LAP) para a operação básica

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Qualquer Cisco WLC que execute o AireOS e o Cisco BootLoader Versão: 8.5.103.0.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Imagens principais e de backup em WLCs

O WLC, como padrão, mantém duas imagens. Essas imagens são a imagem primária e a imagem de backup. A imagem primária é a imagem ativa usada pelo WLC, e a imagem de backup é usada como um backup para a imagem ativa.

O carregador de inicialização do controlador (ppcboot) armazena uma cópia da imagem primária ativa e da imagem de backup. Se a imagem principal for corrompida, você poderá usar o carregador de inicialização para inicializar com a imagem de backup.

Configurar

Você pode alterar a imagem ativa com um destes dois métodos: durante todo o processo de inicialização ou pode alterar manualmente a imagem de inicialização ativa.

Durante todo o processo de inicialização

Se você assumir que a controladora tem uma imagem de backup válida, reinicialize a controladora. Durante todo o processo de inicialização no controlador, pressione Esckey para ver opções adicionais. Você será solicitado a escolher uma opção nesta lista:

1. Executar imagem primária

2. Executar imagem de backup

3. Alterar imagem de inicialização ativa

4. Limpar configuração

5. Atualizar imagens manualmente

2. Escolha a Opção 3: Alterar imagem de inicialização ativa no menu de inicialização para definir a imagem de backup como a imagem de inicialização ativa. A controladora, quando reinicializada, inicializa com a nova imagem ativa.

3. Cisco bootloader . . .

Cisco BootLoader Version : 8.5.103.0 (Cisco build) (Build time: Jul 25 2017 - 07:47:10)

Octeon unique ID: 03c000610221f31e0057

OCTEON CN7240-AAP pass 1.3, Core clock: 1500 MHz, IO clock: 800 MHz, DDR clock: 1067 MHz (2134 Mhz DDR)

DRAM: 8 GiB

Clearing DRAM...... done

CPLD Revision : a5

Reset Reason : Soft reset due to RST_SOFT_RST write

SF: Detected S25FL064A with page size 256 Bytes, erase size 64 KiB, total 8 MiB

MMC: Octeon MMC/SD0: 0 (Type: MMC, Version: MMC v5.1, Manufacturer ID: 0x15, Vendor: Man 150100 Snr 0707a546, Product: BJNB4R, Revision: 0.7)

Net: octmgmt0, octmgmt1, octeth0, octeth1, octeth2, octeth3, octeth4, octeth5, octeth6

SF: Detected S25FL064A with page size 256 Bytes, erase size 64 KiB, total 8 MiB

Press <ESC> now to access the Boot Menu...

============================================================

Boot Loader Menu

============================================================

1. Run primary image (8.8.111.0) - Active

2. Run backup image (8.5.131.0)

3. Change active boot image

4. Clear configuration

5. Manually update images

------------------------------------------------------------

Enter selection:

Observação: versões mais antigas do Cisco BootLoader podem mostrar opções de menu ligeiramente diferentes.

Manualmente via CLI

Você também pode alterar manualmente a imagem de inicialização ativa do controlador com o  config boot {primary | backup } comando.

Cada controlador pode inicializar a imagem de SO primária, carregada anteriormente, ou inicializar a imagem de backup, uma imagem de SO carregada anteriormente. Para alterar a opção de inicialização do controlador, use o comando config boot. Por padrão, a imagem primária no controlador é escolhida como a imagem ativa.

(Cisco Controller) >config boot ?

primary Sets the primary image as active.

backup Sets the backup image as active.

(Cisco Controller) >

Manualmente via GUI

1. Escolha Commands > Config Boot para navegar até a página Config Boot Image, que exibe as imagens principal e de backup atualmente disponíveis no controlador e também indica a imagem atual em uso mostrando como (ativo).

2. Na lista suspensa Imagem, escolha a imagem a ser usada como imagem ativa.

3. Clique em Aplicar.

4. Salve a configuração e reinicialize o controlador.

A controladora, quando reinicializada, inicializa com a imagem escolhida.

Para remover ou sobrescrever uma imagem no WLC, reinicie o WLC com a imagem que você quer manter e executar um upgrade. Dessa forma, a nova imagem substitui a imagem primária.

Observação: a imagem de backup anterior foi perdida.

Verificar

Na GUI da controladora, para ver a imagem ativa que a controladora usa atualmente, escolha Monitor > Resumo para navegar até a página Resumo e consulte o campo Versão do software.

Ou você pode navegar para Commands > Config Boot para navegar para a página Config Boot Image e a imagem que é executada será mostrada como (ativo):

Na CLI do controlador, use o comando show boot para exibir a imagem primária e de backup presentes no controlador.

(Cisco Controller) >show boot

Primary Boot Image............................... 8.8.111.0 (default) (active)

Backup Boot Image................................ 8.5.131.0

(Cisco Controller) >

Informações Relacionadas

- Guia de configuração do Cisco Wireless LAN Controller, versão 8.8

- Suporte técnico e downloads da Cisco