Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Configurar as definições de SNMP no WLC

Nomes de objetos e IDs de objetos (OIDs)

O que são nomes de objetos e OIDs

MIBs e lista de todos os nomes de objetos e IDs em Cisco WLCs

Uso de OIDs para monitorar o estado da WLC

Monitor via SNMPwalk

Monitoramento via Python 3 e pysmnpLibrary

Integração com software de terceiros (Grafana/PRTG Network Monitor/SolarWinds)

Tabela dos OIDs mais comumente monitorados

Introdução

Este documento descreve como configurar e monitorar o SNMP no Cisco Wireless LAN Controller (WLC).

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha uma ferramenta SNMP (Simple Network Management Protocol) padrão em seu sistema operacional ou conhecimento para instalar uma.

Componentes Utilizados

Este documento não está restrito a versões específicas de software e hardware. Todos os testes foram executados em uma WLC 3504 executando a versão de imagem 8.9 e MacOS 10.14. Os OIDs neste artigo também são válidos em versões anteriores do AireOS e outros controladores sem fio baseados no AireOS (8540/5508/5520/2504).

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Configurar as definições de SNMP no WLC

O SNMPv2c é uma versão baseada em comunidade do SNMP e toda a comunicação entre os dispositivos está em texto claro. O SNMPv3 é a versão mais segura que oferece verificações de integridade de mensagem, autenticação e criptografia dos pacotes. O SNMPv1 está extremamente desatualizado, mas ainda existe para fornecer compatibilidade de software herdado.

Note: O SNMPv2c é ativado por padrão com o privado da comunidade que tem privilégios de leitura e gravação e o público da comunidade que tem privilégios somente leitura. É recomendável removê-los e criar uma nova comunidade com um nome diferente.

Neste artigo, somente SNMPv2c e SNMPv3 são usados. Efetue login na interface web do controlador. EmManagement > SNMP > General, certifique-se de ativar a versão desejada do protocolo.

No menu Comunidades, todas as comunidades criadas atualmente são exibidas.

É uma prática recomendada remover comunidades pré-configuradas padrão e criar uma nova. O endereço IP e a máscara de rede comportam-se como uma lista de acesso. Por padrão, ambos são definidos como 0.0.0.0, o que significa que todos os endereços IP têm permissão para fazer consultas SNMP para essa comunidade. O campo do modo de acesso é deixado como somente leitura, pois essa comunidade deve ser usada somente para monitorar e não para a configuração da WLC.

Note: Todas as versões anteriores a 8.7.1.135 são afetadas por um bug da Cisco ID CSCvg61933 onde a máscara de rede não pode ser definida como 255.255.255.255. Atualize o controlador para a última versão recomendada posterior a 8.7.1.135 ou use este comando na CLI para criar uma nova comunidadeconfig snmp community ipaddr

.

No menu SNMP V3 Users (Usuários do SNMP V3), você pode ver todos os usuários configurados, seus privilégios e protocolos usados para autenticação e criptografia. O botão Novo permite a criação de um novo usuário. É recomendável escolher o HMAC-SHA como protocolo de autenticação e o CFB-AES-128 como protocolo de privacidade. Crie um usuário chamado admin com a senha de autenticação e privacidade definida comoCisco123Cisco123.

Nomes de objetos e IDs de objetos (OIDs)

O que são nomes de objetos e OIDs

OIDs são identificadores exclusivos que representam uma determinada variável ou objeto. Por exemplo, o uso atual da CPU é considerado uma variável cujos valores podem ser recuperados quando você chama seu ID de objeto. Cada OID é exclusivo e não deve haver dois iguais em todo o mundo, muito semelhante a um endereço MAC. Esses identificadores estão em uma hierarquia de árvore e cada OID pode ser rastreado até sua raiz. Cada fornecedor tem sua própria filial após uma raiz comum.

Uma analogia pode ser um endereço residencial, onde a raiz é o país ou o estado, depois um CEP da cidade, a rua e, finalmente, o número residencial.

Os números seguidos de um ponto representam cada etapa necessária para chegar a um certo ponto nessa árvore ou ramificação.

Todos esses valores são armazenados em uma base de informações de gerenciamento (MIB) em cada dispositivo de rede. Cada identificador tem um nome e uma definição (intervalo de valores possíveis, tipos e assim por diante).

Não é necessário carregar MIBs na ferramenta SNMP para usar o SNMP e consultar um dispositivo, desde que um OID válido seja conhecido. O dispositivo responde com o valor armazenado na variável que o OID representa. Por exemplo, na imagem mostrada, o gerenciador SNMP consulta o agente SNMP de um dispositivo para obter sua descrição do sistema com o uso do OID 1.3.6.1.2.1.1.1.0.

Se você carregar o MIB em sua ferramenta de consulta, poderá usá-lo para converter números OID em nomes e descobrir suas definições.

MIBs e lista de todos os nomes de objetos e IDs em Cisco WLCs

A partir de maio de 2019, não existe uma tabela simples e de fácil utilização que contenha cada nome de objeto disponível e seus respectivos OIDs para controladores de LAN sem fio. Como alternativa, a Cisco oferece a Base de Informações de Gerenciamento (MIB - Management Information Base), que não pode ser facilmente lida, mas contém todos os nomes de objetos disponíveis e suas descrições. O MIB do Cisco 3504 WLC pode ser baixado aqui.

O arquivo morto baixado contém vários arquivos de texto .my que podem ser importados para qualquer servidor de monitoramento SNMP de terceiros ou simplesmente abertos com um editor de texto regular. Para localizar o OID de um nome de objeto específico, primeiro é necessário localizar o arquivo exato que o contém.

Por exemplo, todos os objetos relacionados à monitoração do estado físico do dispositivo (como temperatura e velocidade do ventilador) estão localizados dentro de uma MIB chamada  CISCO-ENVMON-MIB.my. Aqui,  ciscoEnvMonFanState  está o nome do objeto que é usado para fornecer o estado do ventilador da WLC. Os arquivos MIB têm a sintaxe mostrada. As informações sobre o objeto de estado do ventilador são semelhantes a:

ciscoEnvMonFanState OBJECT-TYPE

SYNTAX  CiscoEnvMonState

MAX-ACCESS read-only

STATUS  current

DESCRIPTION

"The current state of the fan being instrumented."

::= { ciscoEnvMonFanStatusEntry 3 }

A maioria dos softwares de monitoramento de terceiros depende de OIDs, e não de nomes de objetos. A conversão entre o nome do objeto e a ID do objeto pode ser feita com o uso da ferramenta Cisco SNMP Object Navigator. Insira o nome do objeto na barra de pesquisa. A saída fornece o OID e uma breve descrição. Além disso, a mesma ferramenta pode ser usada para localizar o nome do objeto correspondente do OID.

Uso de OIDs para monitorar o estado da WLC

Depois que você adquire o OID do objeto que precisa ser monitorado, a primeira consulta SNMP pode ser executada. Estes exemplos mostram como adquirir um uso de CPU de WLC por núcleo (OID = 1.3.6.1.4.1.9.9.618.1.4.1) para a comunidade SNMPv2  snmp_test   e o usuário SNMPv3  admin   com a senha SHA Auth  Cisco123Cisco123   e a senha AES Privacy definidas como  Cisco123Cisco123 . A interface de gerenciamento do controlador está localizada em 10.48.39.164.

Monitor via SNMPwalk

SNMPwalk é uma aplicação SNMP que usa solicitações SNMP GETNEXT para consultar uma entidade de rede em busca de uma árvore de informações. Ele está presente por padrão no MacOS e na maioria das distribuições Linux. Para o SNMPv2c, o comando tem a sintaxe:

snmpwalk -v2c -c <community_name> <WLC_management_interface_ip> <OID>

Por exemplo:

VAPEROVI-M-H1YM:~ vaperovi$ snmpwalk -v2c -c snmp_test 10.48.39.164 1.3.6.1.4.1.9.9.618.1.4.1

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.618.1.4.1.0 = STRING: "0%/1%, 0%/1%, 0%/1%, 0%/1%"

Se o SNMPv3 for usado, o comando terá a sintaxe:

snmpwalk -v3  -l authPriv -u <username> -a [MD5|SHA] -A <auth_password> -x [AES|DES] -X <priv_password> <WLC_management_interface_ip> <OID>

Escolha MD5/SHA e AES/DES com base em como você criou o usuário SNMPv3 no controlador.

Por exemplo:

VAPEROVI-M-H1YM:~ vaperovi$ snmpwalk -v3  -l authPriv -u admin -a SHA -A Cisco123Cisco123 -x AES -X Cisco123Cisco123 10.48.39.164 1.3.6.1.4.1.9.9.618.1.4.1

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.618.1.4.1.0 = STRING: "0%/1%, 0%/1%, 0%/0%, 0%/1%"

Monitoramento através da biblioteca Python 3 e pysmnp

Esses trechos de código são escritos em Python 3.7 e utilizam o pysnmp  módulo (pip install pysnmp ) para fazer consultas SNMP para utilização da CPU do Cisco 3504 WLC. Esses exemplos usam a mesma comunidade SNMPv2 e o usuário SNMPv3 criados em um dos capítulos anteriores. Simplesmente substitua os valores de variáveis e integre o código com seus próprios scripts personalizados.

Exemplo de SNMPv2c:

from pysnmp.hlapi import *

communityName = 'snmp_test'

ipAddress = '10.48.39.164'

OID = '1.3.6.1.4.1.14179.2.3.1.13.0'

errorIndication, errorStatus, errorIndex, varBinds = next(

getCmd(SnmpEngine(),

CommunityData(communityName),

UdpTransportTarget((ipAddress, 161)),

ContextData(),

ObjectType(ObjectIdentity(OID)))

)

if errorIndication:

print(errorIndication)

elif errorStatus:

print('%s at %s' % (errorStatus.prettyPrint(),

errorIndex and varBinds[int(errorIndex) - 1][0] or '?'))

else:

for varBind in varBinds:

print(' = '.join([x.prettyPrint() for x in varBind]))

Saída:

SNMPv2-SMI::enterprises.14179.2.3.1.13.0 = 73

Exemplo de SNMPv3:

from pysnmp.hlapi import *

username = 'admin'

ipAddress = '10.48.39.164'

OID = '1.3.6.1.4.1.14179.2.3.1.13.0'

authKey = 'Cisco123Cisco123'

privKey = 'Cisco123Cisco123'

errorIndication, errorStatus, errorIndex, varBinds = next(

getCmd(SnmpEngine(),

UsmUserData(username, authKey, privKey,

authProtocol=usmHMACSHAAuthProtocol,

privProtocol=usmAesCfb128Protocol),

UdpTransportTarget((ipAddress, 161)),

ContextData(),

ObjectType(ObjectIdentity(OID)))

)

if errorIndication:

print(errorIndication)

elif errorStatus:

print('%s at %s' % (errorStatus.prettyPrint(),

errorIndex and varBinds[int(errorIndex) - 1][0] or '?'))

else:

for varBind in varBinds:

print(' = '.join([x.prettyPrint() for x in varBind]))

Integração com software de terceiros (Grafana/PRTG Network Monitor/SolarWinds)

O Cisco Prime Infrastructure oferece a capacidade de monitorar e configurar facilmente vários dispositivos de rede, que incluem controladores sem fio. A Prime Infrastructure vem pré-carregada com todos os OIDs e a integração com a WLC consiste simplesmente na adição das credenciais da WLC ao Prime. Após a sincronização, é possível definir alarmes e enviar modelos de configuração para vários controladores sem fio de uma só vez.

Por outro lado, o Cisco WLC também pode ser integrado a várias soluções de monitoramento de terceiros, desde que os OIDs sejam conhecidos. Programas como o Grafana, o PRTG Network Monitor e o servidor SolarWinds permitem que as MIBs ou OIDs sejam importadas e que os valores sejam exibidos em um gráfico de fácil utilização.

Os servidores de monitoramento podem precisar ser ajustados para acomodar essa integração. No exemplo mostrado na imagem, o servidor de monitoramento PRTG é fornecido com o OID de utilização de CPU por núcleo que retorna a string  0%/1%, 1%/1%, 0%/1%, 0%/1%. PRTG espera um valor inteiro e gera um erro.

Tabela dos OIDs mais comumente monitorados

Se você considerar que as MIBs apresentam os dados em sintaxe não amigável, esta tabela inclui alguns dos nomes de objetos mais comuns e seus OIDs que os clientes da Cisco usam.

Descrição

Nome do objeto

OID

Resposta esperada

Uso geral de CPU em %

utilizaçãoAtualCPUdoagente

1.3.6.1.4.1.14179.1.1.5.1.0

INTEGER: 0

Uso da CPU por núcleo

clsAllCpuUsage

1.3.6.1.4.1.9.9.618.1.4.1.0

SÉRIE: 0%/1%, 0%/1%, 0%/1%, 0%/1%

Uso de RAM em %

clsSysCurrentMemoryUsage

1.3.6.1.4.1.9.9.618.1.8.6.0

Medidor32: 33

Temperatura da CPU em °C

bsnSensorTemperature

1.3.6.1.4.1.14179.2.3.1.13.0

INTEGER: 76

Número de APs associados

clsSysApConnectCount

1.3.6.1.4.1.9.9.618.1.8.4.0

Medidor32: 2

Número de clientes

clsMaxClientsCount

1.3.6.1.4.1.9.9.618.1.8.12.0

Medidor32: 0

Número de clientes por WLAN

bsnDot11EssNúmeroDeEstaçõesMóveis

1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.38.0

Contador32: 3

Contador32: 2