Contents

Introduction

Informações de Apoio

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Recursos adicionais

Arquitetura de hardware do Cisco 2500 Series Wireless Controller

Configuração básica do Cisco 2500 Series Wireless Controller

Configuração do controlador através da CLI

Configurar o Neighbor Switch

Configurar o Cisco 2500 Series Wireless Controller

Configurar o controlador usando o assistente de inicialização

Instalação da licença

Habilitar o DTLS no Cisco 2500 Series Controller

Configurar o PI e adicionar o Cisco 2500 Series Wireless Controller

Cenários de implantação do Cisco 2500 Series Wireless Controller

Cenário 1

Servidor DHCP interno com proxy DHCP ativado

Servidor DHCP externo com proxy DHCP desativado

Servidor DHCP externo com proxy DHCP ativado

Cenário 2

Servidor DHCP interno com proxy DHCP ativado

Servidor DHCP externo com proxy DHCP desativado

Servidor DHCP externo com proxy DHCP ativado

Cenário 3

Cenário 4: LAG

Diretrizes para implantar o Cisco 2500 Wireless Controller

Configuração expressa pela Web

Alta Disponibilidade

Introduction

Este documento descreve os requisitos de implantação para o Cisco 2500 Series Wireless Controller.

Informações de Apoio

O Cisco 2500 Series Wireless Controller é uma solução sem fio econômica para todo o sistema para varejo, filiais corporativas e empresas de pequeno e médio porte. O controlador pode ser dimensionado em uma rede à medida que ela se expande.

O Cisco 2500 Series Wireless Controller se combina com o Cisco Unified Wireless Network (CUWN) e funciona com os pontos de acesso lightweight (LAPs) da Cisco e o Cisco Wireless Control System (WCS) ou o Cisco Network Control System (NCS) ou Prime Infrastructure (PI) para fornecer funções de LAN wireless em todo o sistema. O Cisco 2500 Series Wireless Controller fornece comunicação em tempo real entre APs sem fio e outros dispositivos para fornecer políticas de segurança centralizadas, acesso para convidados, sistema de prevenção de intrusão sem fio (wIPS), reconhecimento de contexto (local), gerenciamento de radiofrequência (RF) e qualidade de serviços (QoS) para serviços de mobilidade, como voz e vídeo, e suporte a Office Extend Access Point (OEAP) para a solução de funcionário remoto.

O Cisco 2500 Series Wireless Controller é compatível com um máximo de 50 APs leves em incrementos de 5 licenças de AP com um mínimo de uma licença de 5 APs, o que o torna uma solução econômica para varejo e pequenas e médias empresas. O Cisco 2500 Series Wireless Controller oferece cobertura robusta com 802.11 a/b/g ou oferece confiabilidade sem precedentes com o uso de 802.11n, 802.11ac, soluções sem fio de próxima geração da Cisco e Cisco Enterprise Wireless Mesh.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações contidas neste documento se referem ao Cisco 2500 Series Wireless Controller.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Especificações de hardware

- Portas de dados - 4 x portas Ethernet de 1 Gigabit

- Porta de Console - 1 x RJ-45

- Fonte de alimentação externa de 48 VDC

Recursos adicionais

- Compatível com o protocolo Control and Provisioning of Wireless Access Points (CAPWAP).

- Criptografia no Data Tunnel de CAPWAP (DTLS) (opcional).

- Número de APs com licença. Número de APs - 50 (em passos de 5, 25 e 50). Foi aumentado para 75 após o lançamento do código do software versão 7.4.

- Número de clientes compatíveis - 500 (em todos os ESTADOS). Foi aumentado para 1000 após o lançamento do código do software versão 7.4.

- Número de tags compatíveis - 500.

- Pronto para Triple-Play - Suporta dados, voz e vídeo.

- 500 Mbps de rendimento de tráfego geral (não importa quantas portas estão conectadas). Isso foi aumentado para 1 Gbps a partir do código de software da versão 7.4.

- O Grupo de agregação de links (GAL) estará disponível somente após o código de software versão 7.4.

- No código de software versão 7.4 e posterior, o 2504 pode atuar como uma âncora de mobilidade para até 15 túneis de mobilidade para outros controladores.

- Na versão 7.4, o 2504 começou a suportar APs diretamente conectados somente no modo local. APs conectados diretamente não eram compatíveis antes dessa versão.

- O 2504 é compatível com a nova mobilidade (ou seja, mobilidade com controladores de acesso convergentes como o 3850/5760) na versão 8.0 e posterior.

- O gateway Bonjour/multicast Domain Name System (mDNS) não é mais suportado neste controlador na versão 8.0.132 e versões de manutenção posteriores 8.0 e 8.1.x e posteriores

Observação: o 2504 Wireless Access Controller não suporta o recurso de convidado com fio antes da versão 8.0, nem o recurso multicast-unicast (somente multicast-multicast). Ele também não suporta os recursos Lync SDN e Flexconnect AVC que foram introduzidos na versão 8.1

Observação: para obter uma lista precisa de recursos suportados, verifique as notas de versão da sua versão de software específica, que contêm um parágrafo Recursos não suportados no WLC 2504.

01_2504 Visão do chassi da WLC

Arquitetura de hardware do Cisco 2500 Series Wireless Controller

Essas seções fornecem mais detalhes sobre a arquitetura do Cisco 2500 Series Wireless Controller.

O Cisco 2500 Series Wireless Controller tem o mesmo formato do controlador Cisco 2106. A CPU de um Cisco 2500 Series Wireless Controller é uma CPU de vários núcleos que pode lidar com o plano de dados e o tráfego de dados sem fio. A CPU pode lidar com a aplicação do plano de controle, que lida com todo o tráfego de gerenciamento necessário para "controlar" uma rede sem fio.

O Cisco 2500 Series Wireless Controller tem 1 GB de memória de sistema. Dois tipos de dispositivos de memória são suportados para armazenar imagens de software. O flash de inicialização contém o código de inicialização, e o flash compacto contém o código da aplicação capaz de armazenar várias imagens. O painel frontal tem quatro portas Gigabit Ethernet. Duas das portas têm capacidade para 802.3af. Todas as portas transferem o tráfego de e para a rede sem fio.

O Cisco 2500 Series Wireless Controller é alimentado por uma fonte de alimentação externa de 48 VDC. O bloco de energia pode lidar com a entrada de energia de

110 VAC a 240 VAC.

02_2500 Visão do chassi da WLC

Configuração básica do Cisco 2500 Series Wireless Controller

É preciso ter as seguintes ferramentas e informações antes de instalar o controlador:

- Hardware do controlador sem fio:

- Controlador com cabo de alimentação fornecido de fábrica e hardware necessário para montá-lo

- Rede, rede de serviço do SO e cabos AP, conforme necessário para o console da CLI

- Emulador de terminal VT-100 no console da CLI (PC, laptop ou palmtop)

- Cabo serial de modem nulo para conectar o console da CLI e o controlador

- Servidor TFTP local (necessário para baixar as atualizações do software do SO). A Cisco usa um servidor TFTP integral. Isso significa que servidores TFTP de terceiros não podem ser executados na mesma estação de trabalho que o Cisco WCS, porque ele e os servidores TFTP de terceiros usam a mesma porta de comunicação.

Se o controlador for ativado pela primeira vez sem nenhuma configuração anterior, ele automaticamente entra em um assistente que faz uma série de perguntas sobre informações de configuração. O assistente solicita primeiro a ID de usuário e a senha. Este assistente não pode ser ignorado e você deve inserir todas as informações solicitadas.

Cuidado: não conecte um cabo Power over Ethernet (PoE) à porta de console. Essa ação danifica o controlador.

Configuração do controlador através da CLI

Antes de configurar o controlador para operações básicas, conecte-o a um PC que use um emulador de terminal VT-100 (como HyperTerminal, ProComm, Minicom ou Tip). Conclua estas etapas para conectar o PC à porta de console do controlador:

1. Conecte o conector RJ-45 em um cabo serial de modem nulo na porta de console do controlador e a outra extremidade do cabo na porta serial do PC.

2. Inicie o programa de emulação de terminal do PC.

3. Configure o programa de emulação de terminal com estes parâmetros:

- 9600 bauds

- 8 bits de dados

- Nenhum controle de fluxo

- 1 bit de parada

- Sem paridade

O Cisco 2500 Series Wireless Controller tem 4 portas Ethernet Gigabit. Cada porta é, por padrão, uma porta de tronco VLAN 802.1Q. As características de tronco de VLAN da porta não são configuráveis.

Uma interface é uma entidade lógica no controlador. Uma interface tem vários parâmetros associados a ela, que incluem o endereço IP, o gateway padrão (para a sub-rede IP), a porta física primária, a porta física secundária, a marca de VLAN e o servidor DHCP. Como o LAG não é usado, cada interface é mapeada para pelo menos uma porta física primária e uma porta secundária opcional. Várias interfaces podem ser mapeadas para uma única porta do controlador sem fio.

Existem vários tipos de interfaces no controlador sem fio, e quatro delas são tipos estáticos que devem estar presentes e são configuradas no momento da configuração:

- Interface de gerenciamento (estática e configurada no momento da configuração; obrigatório)

- Interface do gerenciador do AP - Não é exigido para o Cisco 2500 Series Wireless Controller

- Interface virtual (estática e configurada no momento da configuração; obrigatório)

- Interface dinâmica (definida pelo usuário)

A interface de gerenciamento é a interface padrão para gerenciamento em banda do controlador e conectividade com serviços corporativos, como servidores AAA (Authentication, Authorization, and Accounting). A interface de gerenciamento também é usada para comunicação entre o controlador e APs. A interface de gerenciamento é o único endereço IP de interface em banda que pode sofrer ping constantemente no controlador. A interface de gerenciamento age como uma interface de gerenciador de AP por padrão.

A interface dinâmica com a opção “Dynamic AP Management” (Gerenciamento de AP Dinâmico) ativada é usada como a fonte do túnel para pacotes do controlador para o AP e como o destino para pacotes CAPWAP do AP ao controlador. As interfaces dinâmicas para o gerenciador do AP devem ter um endereço IP exclusivo. Normalmente, essa configuração é feita na mesma sub-rede que a interface de gerenciamento, mas isso não é necessariamente uma exigência. No caso do Cisco 2500 Series Wireless Controller, um único gerenciador dinâmico de AP comporta qualquer quantidade de APs. No entanto, como melhor prática, é aconselhável ter 4 interfaces dinâmicas do gerenciador de AP separadas e associá-las a 4 interfaces Gigabit. Por padrão, a interface de gerenciamento também atua como uma interface de gerenciador de AP e está associada a uma interface Gigabit. Como resultado, se você usar a interface de gerenciamento, precisará criar apenas mais 3 interfaces do gerenciador de AP dinâmico e associá-las às interfaces de 3 Gigabit restantes.

Observação: se você usar interfaces do gerenciador de AP, o pacote CAPWAP DISCOVERY que é enviado inicialmente pelos APs para descobrir a WLC ainda será enviado para o endereço IP da interface de gerenciamento. A interface de gerenciamento responde com um CAPWAP DISCOVERY RESPONSE para fornecer a lista de interfaces do gerenciador de AP do WLC. Isso significa que os APs sempre precisam de acessibilidade ao UDP 5246 e 5247 para a interface de gerenciamento do controlador, e que a opção do DHCP 43 deve mencionar apenas o endereço IP da interface de gerenciamento, não os endereços IP do gerenciador de AP.

A interface virtual é usada para suportar gerenciamento de mobilidade, retransmissão de DHCP e segurança incorporada da camada 3, como autenticação da Web de convidado e terminação de VPN. A interface virtual deve ser configurada com um endereço IP de gateway não atribuído e não utilizado. Uma interface virtual típica é 192.0.2.1. O endereço da interface virtual não pode receber ping e não deve existir em nenhuma tabela de roteamento na rede.

Interfaces dinâmicas são criadas por usuários e são projetadas para serem análogas a VLANs para dispositivo de cliente de LAN sem fio. O Cisco 2500 Series Wireless Controller suporta até 16 interfaces dinâmicas. Interfaces dinâmicas devem ser configuradas em uma única rede IP e VLAN. Cada interface dinâmica atua como uma retransmissão de DHCP para clientes de rede sem fio associados a redes LANs sem fio (WLANs) mapeadas para a interface. Uma WLAN associa um Service Set Identifier (SSID) a uma interface e é configurada com segurança, QoS, políticas de rádio e outros parâmetros de rede sem fio. Até 16 WLANs podem ser configuradas por controlador. Os servidores de gerenciamento, como um servidor RADIUS e um servidor NTP, não devem estar em uma sub-rede de interface dinâmica, mas devem estar na sub-rede da interface de gerenciamento ou em qualquer outra sub-rede não adicionada à WLC.

Observação: o LAG é suportado no Cisco 2500 Series Wireless Controller apenas no código de software versão 7.4 e posterior.

Configurar o Neighbor Switch

Por padrão, todas as quatro portas no Cisco 2500 Series Wireless Controller são portas de tronco 802.1Q. O controlador está sempre conectado a uma porta Gigabit Ethernet no switch vizinho. A porta do switch vizinho é configurada como um tronco 802.1Q e somente as VLANs apropriadas são permitidas no tronco. Todas as outras VLANs são podadas. Isso não é necessário, mas é uma das melhores práticas de implantação porque quando VLANs irrelevantes são podadas, o controlador só processa quadros relevantes que otimizam o desempenho.

Essa é a configuração da porta do switch 802.1Q:

switchport

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk native vlan X

switchport trunk allowed vlan X

switchport mode trunk

end

Configurar o Cisco 2500 Series Wireless Controller

Configurar o controlador usando o assistente de inicialização

Esta saída do assistente é obtida do software da versão 7.4, portanto, pode ser ligeiramente diferente em outras versões do software.

(Cisco Controller)

(Cisco Controller)

Welcome to the Cisco Wizard Configuration Tool

Use the '-' character to backup

Would you like to terminate autoinstall? [yes]:

AUTO-INSTALL: starting now...

rc = 0

AUTO-INSTALL:no interfaces registered.

AUTO-INSTALL: process terminated - no configuration loaded

System Name [Cisco_b2:19:c4] (31 characters max):WLC

Enter Administrative User Name (24 characters max): admin

Enter Administrative Password (3 to 24 characters): *******

Re-enter Administrative Password                 : *******

Enable Link Aggregation (LAG) [yes][NO]: no

Management Interface IP Address: 10.48.39.212

Management Interface Netmask: 255.255.255.0

Management Interface Default Router: 10.48.39.5

Management Interface VLAN Identifier (0 = untagged): 0

Management Interface Port Num [1 to 4]: 1

Management Interface DHCP Server IP Address: 10.48.39.5

Virtual Gateway IP Address: 192.0.2.1

Multicast IP Address: 239.1.1.1

Mobility/RF Group Name: Nico

Network Name (SSID): none

Configure DHCP Bridging Mode [yes][NO]: no

Allow Static IP Addresses [YES][no]: yes

Configure a RADIUS Server now? [YES][no]: no

Warning! The default WLAN security policy requires a RADIUS server.

Please see documentation for more details.

Enter Country Code list (enter 'help' for a list of countries) [US]: BE

Enable 802.11b Network [YES][no]: yes

Enable 802.11a Network [YES][no]: yes

Enable 802.11g Network [YES][no]: yes

Enable Auto-RF [YES][no]: yes

Configure a NTP server now? [YES][no]: yes

Enter the NTP server's IP address: 10.48.39.33

Enter a polling interval between 3600 and 604800 secs: 3600

Configuration correct? If yes, system will save it and reset. [yes][NO]: yes

Configuration saved!

Resetting system with new configuration...

Configuration saved!

Resetting system

Observação: a configuração anterior é um exemplo. Pode variar de uma instalação para outra.

(Cisco Controller) >show sysinfo

Manufacturer's Name.............................. Cisco Systems Inc.

Product Name..................................... Cisco Controller

Product Version.................................. 7.4.121.0

Bootloader Version............................... 1.0.20

Field Recovery Image Version..................... 7.6.101.1

Firmware Version................................. PIC 16.0

Build Type....................................... DATA + WPS

System Name...................................... WLC

System Location..................................

System Contact...................................

System ObjectID.................................. 1.3.6.1.4.1.9.1.1279

IP Address....................................... 10.48.39.212

Last Reset....................................... Software reset

System Up Time................................... 0 days 0 hrs 14 mins 58 secs

System Timezone Location.........................

System Stats Realtime Interval................... 5

System Stats Normal Interval..................... 180

--More-- or (q)uit

Configured Country............................... BE  - Belgium

Operating Environment............................ Commercial (0 to 40 C)

Internal Temp Alarm Limits....................... 0 to 65 C

Internal Temperature............................. +31 C

External Temperature............................. +35 C

Fan Status....................................... 4300 rpm

State of 802.11b Network......................... Enabled

State of 802.11a Network......................... Enabled

Number of WLANs.................................. 1

Number of Active Clients......................... 0

Memory Current Usage............................. Unknown

Memory Average Usage............................. Unknown

CPU Current Usage................................ Unknown

CPU Average Usage................................ Unknown

Burned-in MAC Address............................ 84:78:AC:B2:19:C0

Maximum number of APs supported.................. 75

Instalação da licença

O Cisco 2500 Series Wireless Controller não tem nenhuma licença instalada. Sem nenhuma licença instalada, os APs não podem se unir à controladora. É recomendável instalar as licenças apropriadas no Cisco 2500 Series Wireless Controller para trabalhar com o controlador à medida que você avança. O Cisco 2500 Series Wireless Controller é enviado juntamente com uma licença de avaliação por um período de 60 dias (ou seja, 8 semanas e 4 dias). A licença de avaliação é apenas uma licença básica.

A licença pedida pode ser instalada no controlador com uma CLI ou GUI. A licença instalada pode ser verificada através de uma CLI e GUI. Em ambos os casos, deve haver um servidor TFTP que hospede os arquivos de licença.

(Cisco Controller) >license install ?

<url>          tftp://<server ip>/<path>/<filename>

(Cisco Controller)

03_2500 Instalação da licença do WLC

O comando show license all exibe as licenças instaladas.

Observação: esta licença inclui uma funcionalidade DTLS de dados.

(Cisco Controller) >show license all

License Store: Primary License Storage

StoreIndex:  2  Feature: base-ap-count   Version: 1.0

License Type: Permanent

License State: Active, In Use

License Count: 50/50/0

License Priority: Medium

StoreIndex:  3  Feature: data encryption   Version: 1.0

License Type: Permanent

License State: Active, In Use

License Count: Non-Counted

License Priority: Medium

License Store: Evaluation License Storage

StoreIndex:  0  Feature: base   Version: 1.0

License Type: Evaluation

License State: Active, Not in Use, EULA accepted

Evaluation total period:  8 weeks  4 days

Evaluation period left:  8 weeks  4 days

License Count: Non-Counted

License Priority: Low

StoreIndex:  1  Feature: base-ap-count   Version: 1.0

License Type: Evaluation

License State: Inactive

Evaluation total period:  8 weeks  4 days

Evaluation period left:  8 weeks  4 days

License Count: 50/0/0

License Priority: None

(Cisco Controller) >

Habilitar o DTLS no Cisco 2500 Series Controller

Para habilitar o DTLS em um AP ou particularmente em um grupo de APs, certifique-se de que uma licença de criptografia de dados esteja instalada no controlador. O DTLS (Data Encryption, Criptografia de dados) pode ser ativado por AP no Advanced depois que os detalhes do AP forem selecionados.

Selecione um AP, vá para a Advanced e marque a caixa de seleção Data Encryption caixa de seleção.

04_2500 Habilitar criptografia de dados

(Cisco Controller) >config ap link-encryption enable ?

<Cisco AP> Enter the name of the Cisco AP. all Apply the configuration for

all capable Cisco AP

(Cisco Controller) >config ap link-encryption enable J-3502E

(Cisco Controller) >show ap link-encryption all

Encryption  Dnstream  Upstream    Last

AP Name           State       Count     Count       Update

--------------    ---         --------  --------    ------

J-3502E           En          102     747       22:12

J-1262            Dis          0         0          22:12

J-1040            Dis          0         0          22:13

J-1140            Dis          0         0          22:10

(Cisco Controller) >show dtls connections

AP Name      Local Port    Peer IP       Peer Port  Ciphersuite

------------ ------------- ------------- ---------- ------------------

J-3502E      Capwap_Ctrl   10.10.10.116  41066      TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

J-3502E      Capwap_Data   10.10.10.116  41066      TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

J-1262       Capwap_Ctrl   10.10.10.120  45543      TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

J-1040       Capwap_Ctrl   10.10.10.122  65274      TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

J-1140       Capwap_Ctrl   10.10.10.123  4825       TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

(Cisco Controller) >

Configurar o PI e adicionar o Cisco 2500 Series Wireless Controller

O PI é o software de gerenciamento atual usado para gerenciar o Cisco 2500 Series Wireless Controller. As versões anteriores eram chamadas de WCS ou NCS. Ele fornece ferramentas de gerenciamento avançadas, como exibição de cobertura sem fio e serviços baseados em localização. Há uma relação próxima entre a versão de software do sistema de gerenciamento (Prime Infrastructure (PI)/NCS/WCS) e a versão de software da WLC. Consulte a matriz de compatibilidade de software sem fio, bem como as notas de versão de PI e WLC para obter informações sobre as versões compatíveis suportadas. O PI usa o SNMP para gerenciar controladores sem fio, pontos de acesso e dispositivos cliente. Os dispositivos Cisco 2500 Series Wireless Controller precisam ter o SNMP configurado corretamente.

Conclua estes passos:

1. Conecte-se à interface da Web do PI pelo URL:
https://<prime-ip-address>

2. O SNMPv2 é configurado no Cisco 2500 Series Wireless Controller. Para configurar o SNMPv2 por meio da interface da Web do controlador, selecione Management > SNMP > Communities. Os padrões do Cisco 2500 Series Wireless Controller são somente para leitura para o público e para leitura e edição no modo privado. Adicionar novas comunidades ou modificar conforme a necessidade. Padrões são usados para simplificar.

05_2500 Comunidades SNMP de WLC

3. Na interface do PI, selecione Operar >Central de trabalho do dispositivo. Selecione Adicionar dispositivo na barra de menus. Isso pode variar, dependendo se o tema clássico é usado do PI ou se o NCS ou o WCS é usado.

4. Digite o endereço IP da interface de gerenciamento Cisco 2500 Series Wireless e configure os parâmetros adequados de SNMP. Click OK.
06_2500 Parâmetros de acesso de gerenciamento da WLC

O controlador é adicionado, e o Cisco 2500 Series Wireless Controller está pronto para ser configurado por PI.

Para verificar o Cisco 2500 Series Wireless Controller depois de adicioná-lo ao PI, consulte o centro de trabalho do dispositivo para verificar se ele foi sincronizado e gerenciado com êxito. Credenciais de SNMP incorretas podem deixá-lo "não gerenciado".

Cenários de implantação do Cisco 2500 Series Wireless Controller

O Cisco 2500 Series Wireless Controller oferece uma solução sem fio unificada e econômica. Embora o controlador tenha várias portas de 10/100/1000, ele não se comporta como switches ou roteadores. Não é recomendável usar portas diferentes como uma implementação de hub/switch. É um aspecto essencial se você quiser obter o melhor desempenho do controlador.

O Cisco 2500 Series Wireless Controller é compatível com várias portas de uplink. Na versão 7.4 e posterior, use o LAG para criar um etherchannel e tratar várias portas como apenas uma conexão. Ou desative o LAG e configure um sistema em que as interfaces dinâmicas e de gerenciamento possam ser configuradas em diferentes portas físicas, e o tráfego de dados possa alternar entre si dentro da rede a partir das respectivas portas físicas.

O Cisco 2500 Series Wireless Controller também oferece suporte a vários gerenciadores de AP (para balanceamento de carga de AP), onde vários gerenciadores de AP podem ser configurados além de um gerenciador de AP que é limitado a uma interface de gerenciamento. Nesse caso, é recomendável ter todos os gerenciadores de AP na mesma sub-rede que uma interface de gerenciamento.

<CISCO2504> >show interface summary

Interface Name        Port Vlan Id  IP Address     Type    Ap Mgr Guest

--------------------- ---- -------- -------------- ------- ------ -----

apmgr2                2    10       10.10.10.12    Dynamic Yes    No

apmgr3                3    10       10.10.10.13    Dynamic Yes    No

apmgr4                4    10       10.10.10.14    Dynamic Yes    No

management            1    10       10.10.10.10    Static  Yes    No

virtual               N/A  N/A      192.0.2.1      Static  No     No

<CISCO2504> >

Observação: a configuração de interfaces em portas diferentes que estão na mesma VLAN não é suportada e interrompe a conectividade de acordo com a ID de bug Cisco CSCux75436. Ele só funciona neste exemplo, quando um gerenciador de AP está presente em cada uma dessas portas. Se a interface criada não for um gerenciador de AP e estiver na mesma VLAN que outra porta, ocorrerão problemas de roteamento.

07_2500 Layout 1 do painel frontal da WLC

Nesta saída, a interface de gerenciamento e o gerenciador de AP são ligados à porta 1. Mais três gerenciadores de AP são criados em outras portas físicas (2, 3 e 4) na mesma sub-rede das interfaces de gerenciamento.

Os APs que se juntam à controladora têm a carga balanceada, de modo que cada porta na controladora compartilha a carga dos 50 APs. Cada porta na configuração anterior permite que 13 APs se juntem ao controlador.

Também é possível ter vários gerenciadores de AP em uma sub-rede diferente da interface de gerenciamento. No entanto, nesse caso, é recomendável desativar o gerenciador de AP da interface de gerenciamento e criar outra interface de gerenciador de AP em portas físicas diferentes em uma sub-rede diferente da interface de gerenciamento. Todos os vários gerenciadores de AP neste cenário devem estar na mesma sub-rede.

<CISCO2504> >show interface summary

Interface Name        Port Vlan Id  IP Address     Type    Ap Mgr Guest

--------------------- ---- -------- -------------- ------- ------ -----

apmgr2                2    11       10.10.11.12    Dynamic Yes    No

apmgr3                3    11       10.10.11.13    Dynamic Yes    No

apmgr4                4    11       10.10.11.14    Dynamic Yes    No

management            1    10       10.10.10.10    Static  No     No

virtual               N/A  N/A      192.0.2.1      Static  No     No

<CISCO2504> >

08_2500 Layout 2 das portas frontais da WLC

Na saída anterior, o gerenciamento e o gerenciador de AP não são limitados. Neste cenário, vários gerenciadores de AP podem ser criados em uma sub-rede diferente da interface de gerenciamento e mapeados para portas físicas diferentes.

Observação: o servidor DHCP interno só funciona (para clientes sem fio) com o proxy DHCP habilitado.

Alguns dos cenários compatíveis com Cisco 2500 Series Wireless Controller são descritos aqui com configurações de amostra.

Cenário 1

A interface de gerenciamento com um gerenciador de AP incorporado é configurada na Porta 1. Duas LANs são configuradas no controlador. A WLAN 1 e a WLAN 2 são mapeadas para a interface de gerenciamento.

Uma topologia simples tem o Cisco 2500 Series Wireless Controller conectado a um switch Catalyst 3560. A porta Ethernet de 1 Gigabit no controlador é conectada à porta Gigabit Ethernet 1/0/1 no switch.

09_2500 Visualização 1 da topologia da WLC

WLC 10_2500Cabo único conectado

Switch#sh run int gig 1/0/1

Building configuration...

Current configuration : 123 bytes

!

interface GigabitEthernet1/0/1

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

spanning-tree portfast

end

Switch#

A configuração da interface de gerenciamento no Cisco 2500 Series Wireless Controller é simples e tem o gerenciamento de AP dinâmico ativado.

11_2500 WLC Configurar uma interface dinâmica

Duas WLANs são configuradas. A WLAN1 e a WLAN2 são mapeadas para a interface de gerenciamento e para clientes de serviço.

<CISCO2504> >show wlan summ

Number of WLANs.................................. 2

WLAN ID  WLAN Profile Name / SSID               Status    Interface Name

-------  -------------------------------------  --------  --------------------

1        WLAN1 / WLAN1                          Enabled   management

2        WLAN2 / WLAN2                          Enabled   management

<CISCO2504> >

Servidor DHCP interno com proxy DHCP ativado

O servidor DHCP TestVlan10 é configurado no controlador e este escopo atende aos APs e clientes. A configuração do servidor DHCP no controlador é simples.

<CISCO2504> >show dhcp summary

Scope Name                   Enabled          Address Range

TestVlan10                       Yes      10.10.10.100 -> 10.10.10.200

<CISCO2504> >show dhcp detailed TestVlan10

Scope: TestVlan10

Enabled................................... Yes

Lease Time................................ 36400 <10 hours 6 minutes 40 seconds>

Pool Start................................ 10.10.10.100

Pool End.................................. 10.10.10.200

Network................................... 10.10.10.0

Netmask................................... 255.255.255.0

Default Routers........................... 10.10.10.10  0.0.0.0  0.0.0.0

DNS Domain................................

DNS....................................... 0.0.0.0  0.0.0.0  0.0.0.0

Netbios Name Servers...................... 0.0.0.0  0.0.0.0  0.0.0.0

<CISCO2504> >

Essa é a captura da configuração DHCP da GUI do Cisco 2500 Series Wireless Controller:

12_2500 Escopo DHCP da WLC

O proxy DHCP está ativado em todos os controladores da Cisco por padrão.

13_2500 Parâmetros DHCP da WLC

Em todas as configurações anteriores, a VLAN10 não é marcada no switch. Todo o tráfego do switch é originado da porta 1 do controlador. Os APs e o tráfego do cliente são encaminhados para o controlador desmarcado.

Os APs estão conectados ao switch Catalyst com essas configurações de porta do switch. A porta do switch pode estar em tronco ou configurada para ser uma porta de acesso.

Switch#sh run int gig 1/0/9

Building configuration...

Current configuration : 132 bytes

!

interface GigabitEthernet1/0/9

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk native vlan 10

switchport mode trunk

end

Switch#sh run int gig 1/0/10

Building configuration...

Current configuration : 66 bytes

!

interface GigabitEthernet1/0/10

switchport access vlan 10

end

Switch#

O AP pode juntar o controlador, e o status do AP pode ser verificado no controlador. Dois APs se juntaram ao controlador e podem ser confirmados pelo status nesta captura:

<CISCO2504> >show ap join stats summary all

Number of APs.............................................. 2

Base Mac           AP EthernetMac     AP Name            IP Address       Status

00:22:90:96:69:00  00:22:90:90:ab:d3  AP0022.9090.abd3   10.10.10.103     Joined

ec:44:76:b9:7d:c0  c4:7d:4f:3a:e3:78  APc47d.4f3a.e378   10.10.10.105     Joined

<CISCO2504> >show ap summary

Number of APs.................................... 2

Global AP User Name.............................. Not Configured

Global AP Dot1x User Name........................ Not Configured

AP Name          Slots AP Model          Ethernet MAC      Location

---------------- ----- ----------------- ----------------- ----------------

AP0022.9090.abd3  2    AIR-LAP1142N-A-K9 00:22:90:90:ab:d3 default location

APc47d.4f3a.e378  2    AIR-CAP3502E-A-K9 c4:7d:4f:3a:e3:78 default location

Port Country Priority

---- ------- ------

1       US      1

1       US      1

Os APs que se juntaram à controladora também podem ser verificados pelo resumo de AP na controladora. Configure o nome do AP e o local da instalação do AP.

14_2500 Configurações gerais do AP WLC

Configure o nome do controlador e o endereço IP em Alta disponibilidade para preparar o AP.

15_2500 Configurações de alta disponibilidade de AP WLC

Com essa configuração, o AP se junta ao controlador configurado como a primeira preferência.

Servidor DHCP externo com proxy DHCP desativado

Essa é uma configuração geral que tem sido colocada em prática para todos os controladores Cisco em algumas implantações. As configurações são praticamente iguais, conforme observado anteriormente, mas têm proxy DHCP desativado.

16_2500 WLC Desabilitar Proxy DHCP

As interfaces do gerenciador de AP neste cenário apontam para um servidor DHCP externo.

Observação: é recomendável habilitar um servidor DHCP interno ou um servidor DHCP externo.

ip dhcp excluded-address 10.10.11.1 10.10.11.150

!

ip dhcp pool VLAN11

network 10.10.11.0 255.255.255.0

default-router 10.10.11.1

!

Servidor DHCP externo com proxy DHCP ativado

Essa configuração geral é uma das melhores práticas para todos os controladores Cisco. As configurações são praticamente iguais conforme observado anteriormente com o proxy DHCP ativado.

17_2500 Habilitação do proxy DHCP da WLC

A interface de gerenciamento neste cenário é sempre direcionada para um servidor DHCP externo.

ip dhcp excluded-address 10.10.11.1 10.10.11.150

!

ip dhcp pool VLAN11

network 10.10.11.0 255.255.255.0

default-router 10.10.11.1

!

Cenário 2

A interface de gerenciamento com gerenciador de AP ativado é mapeada para a porta 1. A interface dinâmica dynamic11 é mapeada para outra interface física (porta 2) para o tráfego de dados. A WLAN 1 é mapeada para a interface de gerenciamento e a WLAN 2 é mapeada para a interface dinâmica.

18_2500 Visualização 2 da topologia da WLC

19_Dois cabos conectados

Mais um escopo de DHCP é configurado no controlador. Este escopo DHCP configurado TestVlan11 é mapeado para a interface dinâmica configurada no controlador.

<CISCO2504> >show dhcp summary

Scope Name                   Enabled          Address Range

TestVlan10                       Yes      10.10.10.100 -> 10.10.10.200

TestVlan11                       Yes      10.10.11.100 -> 10.10.11.200

<CISCO2504> >show dhcp detailed TestVlan11

Scope: TestVlan10

Enabled................................... Yes

Lease Time................................ 36400 <10 hours 6 minutes 40 seconds>

Pool Start................................ 10.10.11.100

Pool End.................................. 10.10.11.200

Network................................... 10.10.11.0

Netmask................................... 255.255.255.0

Default Routers........................... 10.10.11.10  0.0.0.0  0.0.0.0

DNS Domain................................

DNS....................................... 0.0.0.0  0.0.0.0  0.0.0.0

Netbios Name Servers...................... 0.0.0.0  0.0.0.0  0.0.0.0

<CISCO2504> >

Servidor DHCP interno com proxy DHCP ativado

Por padrão, o proxy DHCP está ativado no controlador, conforme visto em uma das capturas anteriores. A interface dinâmica dynamic11 é configurada e é mapeada para VLAN11. A interface também é mapeada para o servidor DHCP interno configurado. A interface dinâmica não está ativada para o gerenciamento dinâmico de AP.

20_2500 Informações físicas e de interface da WLC

Uma das WLANs configuradas é mapeada para a interface de gerenciamento e a segunda WLAN é mapeada para a interface dinâmica configurada dynamic11. O servidor DHCP primário é uma necessidade de configuração nesse cenário, mas deve ser apontado para a interface de gerenciamento.

21_2500 Informações da guia geral do WLC

Servidor DHCP externo com proxy DHCP desativado

22_2500 Proxy de parâmetros DHCP da WLC desabilitado

Clientes obtêm endereços IP do servidor DHCP externo configurado com êxito. Portanto, verifique o status do servidor DHCP interno e certifique-se de que o servidor DHCP interno esteja desativado.

23_2500 Escopos DHCP da WLC

Servidor DHCP externo com proxy DHCP ativado

24_2500 Proxy de parâmetros DHCP da WLC ativado

Clientes obtêm endereços IP do servidor DHCP externo configurado com êxito.

Cenário 3

A interface de gerenciamento com o gerenciador de AP ativado é mapeada para a porta 1. A porta 2 está configurada para ser uma backport. A WLAN 1 está mapeada para a interface de gerenciamento.

25_2500 Visualização 2 da topologia da WLC

26_2500 WLC Dois cabos conectados

Nesse cenário, as interfaces dinâmica e de gerenciamento são configuradas na Porta 1 com o servidor DHCP interno ou o servidor DHCP externo. As portas 1 e 2 estão conectadas a dois switches diferentes. Isso fornece redundância para a rede de switch de Camada 2 e Camada 3, como mostrado nesta topologia e capturas de interface.

27_2500 Configuração do endereço de interface da WLC

Cenário 4: LAG

Nas versões 7.4 e posterior no WIC, é possível configurar o LAG. Esteja ciente de que o throughput geral da WLC 2504 é de 1 Gbps, não importa quantas portas estejam conectadas.

Neste cenário, as portas 1 e 2 do WLC 2504 foram conectadas ao mesmo switch na porta 8 e na porta 10, agrupadas no port channel 1. É necessário conectar todas as portas WLC ao mesmo switch (a não ser no caso de 2 catalyst 6000 em VSS ou Nexus no VPC).

(Cisco Controller) >show port summary

STP   Admin   Physical   Physical   Link   Link

Pr  Type   Stat   Mode     Mode      Status   Status  Trap     POE

-- ------- ---- ------- ---------- ---------- ------ ------- -------

1  Normal  Forw Enable  Auto       1000 Full  Up     Enable  N/A

2  Normal  Forw Enable  Auto       1000 Full  Up     Enable  N/A

3  Normal  Disa Enable  Auto       Auto       Down   Enable  N/A

4  Normal  Disa Enable  Auto       Auto       Down   Enable  N/A

(Cisco Controller) >show lag summary

LAG Enabled

(Cisco Controller) >show interface summary

Number of Interfaces.......................... 2

Interface Name                   Port Vlan Id  IP Address      Type    Ap Mgr Guest

-------------------------------- ---- -------- --------------- ------- ------ -----

management                       LAG  untagged 10.48.39.212    Static  Yes    No

virtual                          N/A  N/A      192.0.2.1       Static  No     No

(Cisco Controller) >show interface detailed management

Interface Name................................... management

MAC Address...................................... 84:78:ac:b2:19:cf

IP Address....................................... 10.48.39.212

IP Netmask....................................... 255.255.255.0

IP Gateway....................................... 10.48.39.5

External NAT IP State............................ Disabled

External NAT IP Address.......................... 0.0.0.0

VLAN............................................. untagged

Quarantine-vlan.................................. 0

Active Physical Port............................. LAG (13)

Primary Physical Port............................ LAG (13)

Backup Physical Port............................. Unconfigured

DHCP Proxy Mode.................................. Global

Primary DHCP Server.............................. 10.48.39.5

Secondary DHCP Server............................ Unconfigured

DHCP Option 82................................... Disabled

ACL.............................................. Unconfigured

mDNS Profile Name................................ Unconfigured

AP Manager....................................... Yes

Guest Interface.................................. No

L2 Multicast..................................... Enabled

Agora é impossível selecionar portas para interfaces no WLC porque todas estão conectadas ao pacote de portas LAG (que sempre mostra como número 13).

No switch, todas as portas que participarem do pacote devem ter a mesma configuração (especialmente o tronco VLAN nativo e as VLANs permitidas). Neste exemplo, as VLANs permitidas eram limitadas ao que é usado na WLC, o que é uma prática recomendada.

Depois que as interfaces forem agrupadas com o comando channel-group X mode on, uma interface port channel de número X é criada. Qualquer alteração adicional da configuração deve ser concluída na interface do canal da porta e não mais nas portas individuais.

Nico3560C#show run int g0/8

Building configuration...

Current configuration : 208 bytes

!

interface GigabitEthernet0/8

switchport access vlan 33

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 1,30-39

switchport mode trunk

mls qos trust dscp

channel-group 1 mode on

end

Nico3560C#show run int g0/10

Building configuration...

Current configuration : 182 bytes

!

interface GigabitEthernet0/10

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 1,30-39

switchport mode trunk

mls qos trust dscp

channel-group 1 mode on

end

Nico3560C#show etherchannel 1 summ

Flags:  D - down        P - bundled in port-channel

I - stand-alone s - suspended

H - Hot-standby (LACP only)

R - Layer3      S - Layer2

U - in use      f - failed to allocate aggregator

M - not in use, minimum links not met

u - unsuitable for bundling

w - waiting to be aggregated

d - default port

Number of channel-groups in use: 1

Number of aggregators:           1

Group  Port-channel  Protocol    Ports

------+-------------+-----------+-----------------------------------------------

1      Po1(SU)          -        Gi0/8(P)    Gi0/10(P)

Nico3560C#

Nico3560C#show run int po1

Building configuration...

Current configuration : 131 bytes

!

interface Port-channel1

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 1,30-39

switchport mode trunk

end

O comando eterchannel load-balance src-dst-ip  também é necessário no switch globalmente para que isso funcione.

Esses são apenas alguns designs implementados pelos clientes para aproveitar o serviço sem fio para seus dispositivos clientes com CUWN.

Diretrizes para implantar o Cisco 2500 Wireless Controller

As portas Ethernet do Cisco 2500 Series Wireless Controller não funcionam como portas de switch (ou seja, duas máquinas diretamente conectadas a essas portas não podem se comunicar umas com as outras). Não conecte servidores, como DHCP, TFTP e assim por diante, nessas portas e espere que os clientes sem fio e os APs recebam um endereço IP desse servidor DHCP.

As portas Ethernet no Cisco 2500 Series Wireless Controller devem ser usadas apenas para conectar/uplink a uma rede de infraestrutura configurada como uma interface de dados (interface de gerenciamento e interfaces dinâmicas) ou uma interface de gerenciadores de AP.

Se várias portas Ethernet em um Cisco 2500 Series Wireless Controller estiverem conectadas a um switch de infraestrutura, certifique-se de que as interfaces de dados (interfaces de gerenciamento ou dinâmicas) ou as interfaces de gerenciadores de AP estejam configuradas para essas portas físicas conectadas. As portas Ethernet físicas, que são usadas como uplink para um switch de infraestrutura, não devem ficar desconfiguradas. Caso contrário, isso pode resultar em comportamentos inesperados.

Multicast unicast não é uma configuração compatível no Cisco 2500 Series Wireless Controller. Como resultado, os APs H-REAP (Hybrid Remote Edge Access Point)/Flexconnect não podem receber tráfego multicast porque os APs H-REAP/Flexconnect funcionam apenas com unicast multicast.

Se os APs estiverem diretamente conectados a qualquer porta Ethernet física no controlador Cisco 2500, nenhuma interface deverá ser configurada nessas portas físicas. As portas físicas conectadas aos APs devem ser deixadas sem configuração.

Os APs conectados diretamente obtêm um endereço IP da sub-rede do gerenciador de APs. Se houver vários gerenciadores de AP, o controlador usará o gerenciador de AP que está primeiro no índice como a interface de retransmissão. Os gerenciadores de AP são ordenados com base em seus nomes configurados (números e caracteres), onde o mais baixo é organizado primeiro no índice.

O proxy DHCP deve ser ativado nos controladores para que os APs de conexão direta obtenham um endereço IP do servidor DHCP interno (o próprio controlador configurado como servidor DHCP). Se o proxy DHCP estiver desativado, os APs de conexão direta não obterão um endereço IP do servidor DHCP interno. Nesse caso, os servidores DHCP externos devem funcionar e os APs de conexão direta podem obter um endereço IP.

Configuração expressa pela Web

Nas versões 7.6.130 e posterior, o WLC oferece uma versão expressa da GUI. É uma maneira de configurar a WLC pela GUI, mas também é um painel de monitoramento simplificado que exibe a primeira vez que você se conecta.

Na primeira conexão com a GUI, você verá o seguinte:

28_2500 Primeira conexão GUI do WLC

Esta página mostra todos os dados de monitoramento de forma fácil e acessível. Para acessar a GUI "antiga" e completa, clique em Advanced no canto superior direito. Uma vez no modo avançado, você não pode voltar para a GUI expressa a menos que você tenha configurado o WLC. Como um benefício da GUI Express Setup, há um botão Home no canto superior direito da página da WLC para retornar à página de monitoramento Express.

Para configurar a WLC 2504 pela GUI de Configuração Expressa, conecte um PC à porta 2, aguarde o LED SYS ficar verde e navegue até 192.168.1.1 no navegador. Isso só funciona na porta 2, que permite a conexão da porta 1 na WLC para conectividade de rede.

A configuração do controlador pela GUI da Configuração Expressa também altera várias configurações padrão para melhor corresponder às implantações de pequenas empresas.

29_2500 GUI de configuração do WLC Express

Um assistente especial é exibido para configuração:

30_2500 GUI do assistente do WLC

31_2500 Configuração do controlador de WLC

Note: O assistente de configuração expressa da GUI (interface de dia 0) pode ser acessado por meio de um cliente conectado com fio ou um cliente conectado sem fio. O assistente de configuração de GUI fácil em uma conexão com fio somente aparece quando um cliente com fio está conectado e não há pontos de acesso para o controlador. Se você conectar um ponto de acesso que começa a transmitir o SSID CiscoAirprovision, o assistente de GUI com fio não estará mais acessível e a configuração de GUI fácil poderá ser concluída apenas por meio de um cliente sem fio conectado ao SSID. Portanto, é com ou sem fio, mas o assistente de GUI não funciona em ambos simultaneamente.

Alta Disponibilidade

No código do software versão 7.5 e posterior, os Cisco 2500 Series Wireless Controllers podem ser comprados como HA-SKU. Isso significa que o Wireless Controller 2504 pode atuar como N+1 WLC. Ainda não é compatível com AP SSO.

A WLC de SKU HA não exige uma licença e permanece em espera caso qualquer outra WLC de seu grupo de mobilidade falhe. Ele pode ser compatível com uma licença máxima de APs de 90 dias, que começa quando o WLC original falha e quando os APs começam a se juntar ao SKU HA. Não há replicação de configuração na redundância N+1. Verifique o guia de implantação de alta disponibilidade para obter mais informações sobre HA.

Também é possível transformar um WLC não SKU HA em um SKU HA quando você habilitar a unidade secundária de SKU HA:

32_2500 SKU HA de WLC ativada