Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Configurar o EAP local no Cisco Wireless LAN Controller

Configuração de EAP local

Autoridade de Certificação Microsoft

Instalação

Instalar o certificado no Cisco Wireless LAN Controller

Instale o certificado do dispositivo no controlador de LAN sem fio

Baixe um certificado CA do fornecedor no controlador de LAN sem fio

Configure o controlador de LAN sem fio para usar EAP-TLS

Instalar o certificado da autoridade de certificação no dispositivo cliente

Baixar e instalar um certificado CA raiz para o cliente

Gerar um certificado de cliente para um dispositivo cliente

EAP-TLS com Cisco Secure Services Client no dispositivo cliente

Comandos debug

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve a configuração de um servidor local de Extensible Authentication Protocol (EAP) em um Controlador de LAN Wireless (WLC) da Cisco para a autenticação dos usuários sem fio.

O EAP local é um método de autenticação que permite que usuários e clientes sem fio sejam autenticados localmente. Ele foi projetado para uso em escritórios remotos que desejam manter a conectividade com clientes sem fio quando o sistema back-end for interrompido ou o servidor de autenticação externo for desativado. Quando você habilita o EAP local, o controlador serve como o servidor de autenticação e o banco de dados de usuário local, removendo assim a dependência de um servidor de autenticação externo. O EAP local recupera as credenciais do usuário do banco de dados de usuário local ou do banco de dados back-end LDAP (Lightweight Diretory Access Protocol) para autenticar usuários. O EAP local suporta EAP Lightweight (LEAP), autenticação EAP-Flexible via Secure Tunneling (EAP-FAST) e autenticação EAP-Transport Layer Security (EAP-TLS) entre o controlador e os clientes sem fio.

Observe que o servidor EAP local não está disponível se houver uma configuração de servidor RADIUS externo global na WLC. Todas as solicitações de autenticação são encaminhadas para o RADIUS externo global até que o Servidor EAP local esteja disponível. Se a WLC perder conectividade com o servidor RADIUS externo, o servidor EAP local se tornará ativo. Se não houver configuração global do servidor RADIUS, o servidor EAP local se tornará imediatamente ativo. O servidor EAP local não pode ser usado para autenticar clientes, que estão conectados a outras WLCs. Em outras palavras, uma WLC não pode encaminhar sua solicitação de EAP para outra WLC para autenticação. Cada WLC deve ter seu próprio servidor EAP local e banco de dados individual.

Observação: use estes comandos para impedir que o WLC envie solicitações a um servidor radius externo .

config wlan disable

config wlan radius_server auth disable

config wlan enable

O servidor EAP local suporta estes protocolos na versão de software 4.1.171.0 e posterior:

- LEAP

- EAP-FAST (nome de usuário/senha e certificados)

- EAP-TLS

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Conhecimento de como configurar WLCs e pontos de acesso lightweight (LAPs) para operação básica

- Conhecimento de Lightweight Access Point Protocol (LWAPP) e métodos de segurança sem fio

- Conhecimento básico da autenticação EAP local.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Windows XP com placa de adaptador CB21AG e Cisco Secure Services Client versão 4.05

- Controlador de LAN sem fio Cisco 4400 4.1.171.0

- Autoridade de Certificação da Microsoft no servidor Windows 2000

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Configurar o EAP local no Cisco Wireless LAN Controller

Este documento pressupõe que a configuração básica da WLC já está concluída.

Configuração de EAP local

Conclua estes passos para configurar o EAP local:

1. Adicionar um usuário de rede local:

Na GUI. escolha Security > Local Net Users > New, insira User Name, Password, Guest User, WLAN ID e Description e clique em Apply.

Na CLI, você pode usar o comando config netuser add <username> <password> <WLAN id> <description>:

Observação: esse comando foi reduzido para uma segunda linha devido a razões espaciais.

(Cisco Controller) >config netuser add eapuser2 cisco123 1 Employee user local database

2. Especifique a ordem de recuperação de credenciais do usuário.

Na GUI, escolha Security > Local EAP > Authentication Priority. Em seguida, selecione LDAP, clique no botão "<" e clique em Apply. Isso coloca as credenciais do usuário no banco de dados local primeiro.

Na CLI:

(Cisco Controller) >config local-auth user-credentials local

3. Adicionar um perfil EAP:

Para fazer isso na GUI, escolha Security > Local EAP > Profiles e clique em New. Quando a nova janela for exibida, digite o Nome do perfil e clique em Aplicar.

Você também pode fazer isso usando o comando CLI No nosso exemplo, o nome do perfil é config local-auth eap-profile add <profile-name>.EAP-test.

(Cisco Controller) >config local-auth eap-profile add EAP-test

4. Adicione um método ao perfil EAP.

Na GUI, escolha Security > Local EAP > Profiles e clique no nome do perfil para o qual deseja adicionar os métodos de autenticação. Este exemplo usa LEAP, EAP-FAST e EAP-TLS. Clique em Apply para definir os métodos.

Você também pode usar o comando CLI config local-auth eap-profile method add <method-name> <profile-name> . Em nosso exemplo de configuração, adicionamos três métodos ao teste EAP de perfil. Os métodos são LEAP, EAP-FAST e EAP-TLS cujos nomes de método são leap, fast e tls respectivamente. Esta saída mostra os comandos de configuração CLI:

(Cisco Controller) >config local-auth eap-profile method add leap EAP-test

(Cisco Controller) >config local-auth eap-profile method add fast EAP-test

(Cisco Controller) >config local-auth eap-profile method add tls EAP-test

5. Configure os parâmetros do método EAP. Só é utilizado para EAP-FAST. Os parâmetros a serem configurados são:

- Server Key (server-key) — Chave do servidor para criptografar/descriptografar PACs (Protected Access Credentials) (em hexadecimal).

- Time to Live for PAC (pac-ttl) — Define o tempo de vida da PAC.

- ID da autoridade (id da autoridade) —Define o identificador da autoridade.

- Provisão anônima (não comprovada) — Configura se a provisão anônima é permitida. Iss está habilitado por padrão.

Para configuração por meio da GUI, escolha Security > Local EAP > EAP-FAST Parameters e insira a chave do servidor, Time to live para a PAC, Authority ID (em hexadecimal) e Authority ID Information values.

Estes são os comandos de configuração CLI a serem usados para definir estes parâmetros para EAP-FAST:

(Cisco Controller) >config local-auth method fast server-key 12345678

(Cisco Controller) >config local-auth method fast authority-id 43697369f1 CiscoA-ID

(Cisco Controller) >config local-auth method fast pac-ttl 10

6. Ativar autenticação local por WLAN:

Na GUI, escolha WLANs no menu superior e selecione a WLAN para a qual deseja configurar a autenticação local. Uma nova janela é exibida. Clique nas guias Security > AAA. Verifique a autenticação EAP local e selecione o nome de perfil EAP correto no menu suspenso como mostrado neste exemplo:

Você também pode executar o comando de configuração CLI config wlan local-auth enable <profile-name> <wlan-id> como mostrado aqui:

(Cisco Controller) >config wlan local-auth enable EAP-test 1

7. Defina os parâmetros de segurança da camada 2.

Na interface GUI, na janela WLAN Edit, vá para as guias Security > Layer 2 e escolha WPA+WPA2 no menu suspenso Layer 2 Security. Na seção Parâmetros WPA+WPA2, defina a Criptografia WPA como AES TKIP e Criptografia WPA2. Em seguida, clique em Aplicar.

Na CLI, use estes comandos:

(Cisco Controller) >config wlan security wpa enable 1

(Cisco Controller) >config wlan security wpa wpa1 ciphers tkip enable 1

(Cisco Controller) >config wlan security wpa wpa2 ciphers aes enable 1

8. Verificar a configuração:

(Cisco Controller) >show local-auth config

User credentials database search order:

Primary ..................................... Local DB

Timer:

Active timeout .............................. Undefined

Configured EAP profiles:

Name ........................................ EAP-test

Certificate issuer ........................ cisco

Peer verification options:

Check against CA certificates ........... Enabled

Verify certificate CN identity .......... Disabled

Check certificate date validity ......... Enabled

EAP-FAST configuration:

Local certificate required .............. No

Client certificate required ............. No

Enabled methods ........................... leap fast tls

Configured on WLANs ....................... 1

EAP Method configuration:

EAP-FAST:

--More-- or (q)uit

Server key ................................ <hidden>

TTL for the PAC ........................... 10

Anonymous provision allowed ............... Yes

Authority ID .............................. 43697369f10000000000000000000

Authority Information ..................... CiscoA-ID

Você pode ver parâmetros específicos da wlan 1 com o comando show wlan <wlan id>:

(Cisco Controller) >show wlan 1

WLAN Identifier.................................. 1

Profile Name..................................... austinlab

Network Name (SSID).............................. austinlab

Status........................................... Disabled

MAC Filtering.................................... Disabled

Broadcast SSID................................... Enabled

AAA Policy Override.............................. Disabled

Number of Active Clients......................... 0

Exclusionlist Timeout............................ 60 seconds

Session Timeout.................................. 1800 seconds

Interface........................................ management

WLAN ACL......................................... unconfigured

DHCP Server...................................... Default

DHCP Address Assignment Required................. Disabled

Quality of Service............................... Silver (best effort)

WMM.............................................. Disabled

CCX - AironetIe Support.......................... Enabled

CCX - Gratuitous ProbeResponse (GPR)............. Disabled

Dot11-Phone Mode (7920).......................... Disabled

Wired Protocol................................... None

--More-- or (q)uit

IPv6 Support..................................... Disabled

Radio Policy..................................... All

Local EAP Authentication......................... Enabled (Profile 'EAP-test')

Security

802.11 Authentication:........................ Open System

Static WEP Keys............................... Disabled

802.1X........................................ Disabled

Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2)............. Enabled

WPA (SSN IE)............................... Enabled

TKIP Cipher............................. Enabled

AES Cipher.............................. Disabled

WPA2 (RSN IE).............................. Enabled

TKIP Cipher............................. Disabled

AES Cipher.............................. Enabled

Auth Key Management

802.1x.................................. Enabled

PSK..................................... Disabled

CCKM.................................... Disabled

CKIP ......................................... Disabled

IP Security................................... Disabled

IP Security Passthru.......................... Disabled

Web Based Authentication...................... Disabled

--More-- or (q)uit

Web-Passthrough............................... Disabled

Conditional Web Redirect...................... Disabled

Auto Anchor................................... Disabled

Cranite Passthru.............................. Disabled

Fortress Passthru............................. Disabled

H-REAP Local Switching........................ Disabled

Infrastructure MFP protection................. Enabled

(Global Infrastructure MFP Disabled)

Client MFP.................................... Optional

Tkip MIC Countermeasure Hold-down Timer....... 60

Mobility Anchor List

WLAN ID     IP Address       Status

Há outros parâmetros de autenticação local que podem ser configurados, em particular o temporizador de timeout ativo. Esse temporizador configura o período durante o qual o EAP local é usado depois que todos os servidores RADIUS falharam.

Na GUI, escolha Security > Local EAP > General e defina o valor de hora. Em seguida, clique em Aplicar.

Na CLI, emita estes comandos:

(Cisco Controller) >config local-auth active-timeout ?

<1 to 3600> Enter the timeout period for the Local EAP to remain active,

in seconds.

(Cisco Controller) >config local-auth active-timeout 60

Você pode verificar o valor ao qual esse temporizador está configurado ao emitir o comando show local-auth config.

(Cisco Controller) >show local-auth config

User credentials database search order:

Primary ..................................... Local DB

Timer:

Active timeout .............................. 60

Configured EAP profiles:

Name ........................................ EAP-test

... Skip

9. Se precisar gerar e carregar a PAC manual, você pode usar a GUI ou a CLI.

Na GUI, selecione COMMANDS no menu superior e escolha Upload File na lista no lado direito. Selecione PAC (Protected Access Credential) no menu suspenso Tipo de arquivo. Insira todos os parâmetros e clique em Upload.

Na CLI, insira estes comandos:

(Cisco Controller) >transfer upload datatype pac

(Cisco Controller) >transfer upload pac ?

username     Enter the user (identity) of the PAC

(Cisco Controller) >transfer upload pac test1 ?

<validity>     Enter the PAC validity period (days)

(Cisco Controller) >transfer upload pac test1 60 ?

<password>     Enter a password to protect the PAC

(Cisco Controller) >transfer upload pac test1 60 cisco123

(Cisco Controller) >transfer upload serverip 10.1.1.1

(Cisco Controller) >transfer upload filename manual.pac

(Cisco Controller) >transfer upload start

Mode............................................. TFTP

TFTP Server IP................................... 10.1.1.1

TFTP Path........................................ /

TFTP Filename.................................... manual.pac

Data Type........................................ PAC

PAC User......................................... test1

PAC Validity..................................... 60 days

PAC Password..................................... cisco123

Are you sure you want to start? (y/N) y

PAC transfer starting.

File transfer operation completed successfully.

Autoridade de Certificação Microsoft

Para usar a autenticação EAP-FAST versão 2 e EAP-TLS, a WLC e todos os dispositivos clientes devem ter um certificado válido e também devem saber o certificado público da Autoridade de Certificação.

Instalação

Se o Windows 2000 Server ainda não tiver serviços de Autoridade de Certificação instalados, é necessário instalá-lo.

Conclua estes passos para ativar a Autoridade de Certificação da Microsoft em um Windows 2000 Server:

1. No Painel de controle, escolha Adicionar ou remover programas. :

2. Selecione Adicionar/remover componentes do Windows no lado esquerdo.

3. Verificar serviços de certificado.

Revise este aviso antes de continuar:

4. Selecione o tipo de autoridade de certificação que deseja instalar. Para criar uma autoridade independente simples, selecione CA raiz autônoma.

5. Insira as informações necessárias sobre a autoridade de certificação. Essas informações criam um certificado autoassinado para sua Autoridade de Certificação. Lembre-se do nome da AC que você usa.

A Autoridade de Certificação armazena os certificados em um banco de dados. Este exemplo usa a configuração padrão proposta pela Microsoft:

6. Os serviços da Autoridade de Certificação Microsoft usam o Microsoft Web Server do IIS para criar e gerenciar certificados de cliente e servidor. Ele precisa reiniciar o serviço IIS para isso:

O Microsoft Windows 2000 Server agora instala o novo serviço. Você precisa ter o CD de instalação do Windows 2000 Server para instalar novos componentes do Windows.

A Autoridade de Certificação está agora instalada.

Instalar o certificado no Cisco Wireless LAN Controller

Para usar EAP-FAST versão 2 e EAP-TLS no servidor EAP local de um Cisco Wireless LAN Controller, siga estas três etapas:

1. Instale o certificado do dispositivo no controlador de LAN sem fio.

2. Baixe um certificado CA do fornecedor no controlador de LAN sem fio.

3. Configure o Wireless LAN Controller para usar EAP-TLS.

Observe que no exemplo mostrado neste documento, o Access Control Server (ACS) está instalado no mesmo host que o Microsoft Ative Diretory e a Autoridade de Certificação Microsoft, mas a configuração deve ser a mesma se o servidor ACS estiver em um servidor diferente.

Instale o certificado do dispositivo no controlador de LAN sem fio

Conclua estes passos:

1. . Conclua estes passos para gerar o certificado a importar para a WLC:

1. Vá para http://<serverIpAddr>/certsrv.

2. Escolha Solicitar um certificado e clique em Avançar.

3. Escolha Solicitação avançada e clique em Avançar.

4. Escolha Submeter uma solicitação de certificado a esta AC usando um formulário e clique em Avançar.

5. Escolha Servidor Web para Modelo de Certificado e insira as informações relevantes. Em seguida, marque as chaves como exportáveis.

6. Agora você recebe um certificado que precisa instalar na sua máquina.

2. Conclua estes passos para recuperar o certificado do PC:

1. Abra um navegador Internet Explorer e escolha Ferramentas > Opções da Internet > Conteúdo.

2. Clique em Certificados.

3. Selecione o certificado recém-instalado no menu suspenso.

4. Clique em Exportar.

5. Clique em Next duas vezes e escolha Yes export the private key. Este formato é PKCS#12 (formato .PFX).

6. Escolha Ativar proteção forte.

7. Digite uma senha.

8. Salve-o em um arquivo <tme2.pfx>.

3. Copie o certificado no formato PKCS#12 para qualquer computador no qual você tenha o Openssl instalado para convertê-lo no formato PEM.

openssl pkcs12 -in tme2.pfx -out tme2.pem

!--- The command to be given, -in

.

Enter Import Password:

!--- Enter the password given previously, from step 2g.

MAC verified OK

Enter PEM pass phrase:

!--- Enter a phrase.

Verifying - Enter PEM pass phrase:

4. Faça o download do certificado de dispositivo de formato PEM convertido para a WLC.

(Cisco Controller) >transfer download datatype eapdevcert

(Cisco Controller) >transfer download certpassword password

!--- From step 3.

Setting password to <cisco123>

(Cisco Controller) >transfer download filename tme2.pem

(Cisco Controller) >transfer download start

Mode............................................. TFTP

Data Type........................................ Vendor Dev Cert

TFTP Server IP................................... 10.1.1.12

TFTP Packet Timeout.............................. 6

TFTP Max Retries................................. 10

TFTP Path........................................ /

TFTP Filename.................................... tme2.pem

This may take some time.

Are you sure you want to start? (y/N) y

TFTP EAP Dev cert transfer starting.

Certificate installed.

Reboot the switch to use new certificate.

5. Depois de reinicializar, verifique o certificado.

(Cisco Controller) >show local-auth certificates

Certificates available for Local EAP authentication:

Certificate issuer .............................. vendor

CA certificate:

Subject: C=US, ST=ca, L=san jose, O=cisco, OU=wnbu, CN=tme

Issuer: C=US, ST=ca, L=san jose, O=cisco, OU=wnbu, CN=tme

Valid: 2007 Feb 28th, 19:35:21 GMT to 2012 Feb 28th, 19:44:44 GMT

Device certificate:

Subject: C=US, ST=ca, L=san jose, O=cisco, OU=wnbu, CN=tme2

Issuer: C=US, ST=ca, L=san jose, O=cisco, OU=wnbu, CN=tme

Valid: 2007 Mar 28th, 23:08:39 GMT to 2009 Mar 27th, 23:08:39 GMT

Baixe um certificado CA do fornecedor no controlador de LAN sem fio

Conclua estes passos:

1. Conclua estes passos para recuperar o certificado CA do fornecedor:

1. Vá para http://<serverIpAddr>/certsrv.

2. Escolha Recuperar o certificado CA e clique em Avançar.

3. Escolha o certificado CA.

4. Clique em DER codificado.

5. Clique em Download CA certificate e salve o certificado como rootca.cer.

2. Converta a CA do fornecedor do formato DER em formato PEM com o comando openssl x509 -in rootca.cer -information DER -out rootca.pem -outform PEM.

O arquivo de saída é rootca.pem no formato PEM.

3. Faça o download do certificado CA do fornecedor:

(Cisco Controller) >transfer download datatype eapcacert

(Cisco Controller) >transfer download filename ?

<filename>     Enter filename up to 16 alphanumeric characters.

(Cisco Controller) >transfer download filename rootca.pem

(Cisco Controller) >transfer download start ?

(Cisco Controller) >transfer download start

Mode............................................. TFTP

Data Type........................................ Vendor CA Cert

TFTP Server IP................................... 10.1.1.12

TFTP Packet Timeout.............................. 6

TFTP Max Retries................................. 10

TFTP Path........................................ /

TFTP Filename.................................... rootca.pem

This may take some time.

Are you sure you want to start? (y/N) y

TFTP EAP CA cert transfer starting.

Certificate installed.

Reboot the switch to use new certificate.

Configure o controlador de LAN sem fio para usar EAP-TLS

Conclua estes passos:

Na GUI, escolha Security > Local EAP > Profiles, escolha o perfil e verifique estas configurações:

- Certificado local obrigatório habilitado.

- Certificado do cliente obrigatório ativado.

- O emissor do certificado é o fornecedor.

- Verifique se os certificados CA estão habilitados.

Instalar o certificado da autoridade de certificação no dispositivo cliente

Baixar e instalar um certificado CA raiz para o cliente

O cliente deve obter um certificado CA raiz de um servidor de Autoridade de Certificação. Há vários métodos que você pode usar para obter um certificado de cliente e instalá-lo na máquina do Windows XP. Para adquirir um certificado válido, o usuário do Windows XP precisa estar conectado usando sua ID de usuário e deve ter uma conexão de rede.

Um navegador da Web no cliente Windows XP e uma conexão com fio à rede foram usados para obter um certificado de cliente do servidor da Autoridade de Certificação raiz privada. Este procedimento é usado para obter o certificado do cliente de um servidor da Autoridade de Certificação da Microsoft:

1. Use um navegador da Web no cliente e aponte o navegador para o servidor da Autoridade de Certificação. Para fazer isso, digite http://IP-address-of-Root-CA/certsrv.

2. Faça login usando Domain_Name\user_name. Você deve fazer login usando o nome de usuário da pessoa que deve usar o cliente XP.

3. Na janela Bem-vindo, escolha Recuperar um certificado CA e clique em Avançar.

4. Selecione Base64 Encoding e Download CA certificate.

5. Na janela Certificado emitido, clique em Instalar este certificado e clique em Avançar.

6. Escolha Selecionar automaticamente o repositório de certificados e clique em Avançar para a mensagem de importação bem-sucedida.

7. Ligar à Autoridade de Certificação para obter o certificado da Autoridade de Certificação:

8. Clique em Transferir certificado CA.

9. Para verificar se o certificado da Autoridade de Certificação está instalado corretamente, abra o Internet Explorer e escolha Ferramentas > Opções da Internet > Conteúdo > Certificados.

Na Trusted Root Certification Authority (Autoridade de Certificação de Raiz Confiável), você deve ver sua Autoridade de Certificação recém-instalada:

Gerar um certificado de cliente para um dispositivo cliente

O cliente deve obter um certificado de um servidor de Autoridade de Certificação para que a WLC autentique um cliente WLAN EAP-TLS. Há vários métodos que você pode usar para obter um certificado de cliente e instalá-lo na máquina do Windows XP. Para adquirir um certificado válido, o usuário do Windows XP precisa estar conectado usando sua ID de usuário e deve ter uma conexão de rede (uma conexão com fio ou uma conexão WLAN com segurança 802.1x desabilitada).

Um navegador da Web no cliente Windows XP e uma conexão com fio à rede são usados para obter um certificado de cliente do servidor da Autoridade de Certificação raiz privada. Este procedimento é usado para obter o certificado do cliente de um servidor da Autoridade de Certificação da Microsoft:

1. Use um navegador da Web no cliente e aponte o navegador para o servidor da Autoridade de Certificação. Para fazer isso, digite http://IP-address-of-Root-CA/certsrv.

2. Faça login usando Domain_Name\user_name. Você deve fazer login usando o nome de usuário da pessoa que usa o cliente XP. (O nome de usuário é incorporado ao certificado do cliente.)

3. Na janela Bem-vindo, escolha Solicitar um certificado e clique em Avançar.

4. Escolha Solicitação avançada e clique em Avançar.

5. Escolha Submeter uma solicitação de certificado a esta AC usando um formulário e clique em Avançar.

6. No formulário Solicitação de certificado avançado, escolha Modelo de certificado como usuário, especifique o tamanho da chave como 1024 e clique em Enviar.

7. Na janela Certificado emitido, clique em Instalar este certificado. Isso resulta na instalação bem-sucedida de um certificado de cliente no cliente Windows XP.

8. Selecione Certificado de Autenticação de Cliente.

O certificado do cliente foi criado agora.

9. Para verificar se o certificado está instalado, vá para o Internet Explorer e escolha Ferramentas > Opções da Internet > Conteúdo > Certificados. Na guia Pessoal, você deve ver o certificado.

EAP-TLS com Cisco Secure Services Client no dispositivo cliente

Conclua estes passos:

1. A WLC, por padrão, transmite o SSID, de modo que ele seja exibido na lista Criar redes de SSIDs digitalizados. Para criar um perfil de rede, clique no SSID na lista (Empresa) e clique em Criar rede.

Se a infraestrutura de WLAN estiver configurada com o SSID de broadcast desabilitado, você deverá adicionar manualmente o SSID. Para fazer isso, clique em Adicionar em Dispositivos de acesso e insira manualmente o SSID apropriado (por exemplo, Empresa). Configure o comportamento de sondagem ativo para o cliente. Ou seja, onde o cliente procura ativamente seu SSID configurado. Especifique Atively search for this access device depois de inserir o SSID na janela Add Access Device.

Nota:As configurações de porta não permitirão modos corporativos (802.1X) se as configurações de autenticação EAP não forem primeiro configuradas para o perfil.

2. Clique em Create Network para abrir a janela Network Profile, que permite associar o SSID escolhido (ou configurado) a um mecanismo de autenticação. Atribua um nome descritivo para o perfil.

Nota:Vários tipos de segurança de WLAN e/ou SSIDs podem ser associados neste perfil de autenticação.

3. Ative a autenticação e verifique o método EAP-TLS. Em seguida, clique em Configurar para configurar as propriedades EAP-TLS.

4. Em Network Configuration Summary (Resumo da configuração da rede), clique em Modify (Modificar) para definir as configurações de EAP/credenciais.

5. Especifique Turn On Authentication, escolha EAP-TLS em Protocol e escolha Username como a Identity.

6. Especifique Utilizar Credenciais de Início de Sessão Único para utilizar credenciais de início de sessão para autenticação de rede. Clique em Configurar para configurar parâmetros EAP-TLS.

7. Para ter uma configuração EAP-TLS segura, você precisa verificar o certificado do servidor RADIUS. Para fazer isso, marque Validar certificado do servidor.

8. Para validar o certificado do servidor RADIUS, você precisa fornecer informações do Cisco Secure Services Client para aceitar apenas o certificado correto. Escolha Cliente > Servidores Confiáveis > Gerenciar Servidores Confiáveis de Utilizadores Atuais.

9. Forneça um nome para a regra e verifique o nome do certificado do servidor.

A configuração EAP-TLS foi concluída.

10. Conecte-se ao perfil da rede sem fio. O Cisco Secure Services Client solicita o login do usuário:

O Cisco Secure Services Client recebe o certificado do servidor e o verifica (com a regra configurada e a Autoridade de Certificação instalada). Em seguida, solicita que o certificado seja usado para o usuário.

11. Depois que o cliente autenticar, escolha SSID na guia Profile (Perfil) na guia Manage Networks (Gerenciar redes) e clique em Status para consultar os detalhes da conexão.

A janela Detalhes da conexão fornece informações sobre o dispositivo cliente, status e estatísticas da conexão e método de autenticação. A guia Detalhes do WiFi fornece detalhes sobre o status da conexão 802.11, que inclui o RSSI, o canal 802.11 e a autenticação/criptografia.

Comandos debug

A Output Interpreter Tool ( somente clientes registrados) (OIT) oferece suporte a determinados comandos show. Use a OIT para exibir uma análise da saída do comando show.

Nota:Consulte Informações Importantes sobre Comandos de Depuração antes de usar comandos debug.

Esses comandos debug podem ser empregados na WLC para monitorar o progresso da troca de autenticação:

- debug aaa events enable

- debug aaa detail enable

- debug dot1x events enable

- debug dot1x states enable

- debug aaa local-auth eap events enable

OU

- debug aaa all enable

Informações Relacionadas

- Guia de configuração do Cisco Wireless LAN Controller, versão 4.1

- Suporte à tecnologia WLAN

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems