Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Visão geral do Cisco IDS

Cisco IDS e WLC - Visão geral da integração

Desconexão IDS

Projeto de arquitetura de rede

Configurar o Cisco IDS Sensor

Configurar o WLC

Exemplo de configuração do sensor Cisco IDS

Configurar um ASA para IDS

Configurar o AIP-SSM para a inspeção de tráfego

Configurar uma WLC para pesquisar o AIP-SSM para blocos de clientes

Adicionar uma assinatura de bloqueio ao AIP-SSM

Monitorar bloqueio e eventos com IDM

Monitorar a exclusão do cliente em um controlador sem fio

Monitorar eventos no WCS

Exemplo de configuração do Cisco ASA

Exemplo de configuração do sensor do sistema de prevenção de intrusão da Cisco

Verificar

Troubleshoot

Informações Relacionadas

Introduction

O Sistema de Detecção de Intrusão (IDS) e o Sistema de Prevenção de Intrusão (IPS) da Cisco são parte da Cisco Self-Defending Network e é a primeira solução integrada de segurança de rede com e sem fio na indústria. O Cisco Unified IDS/IPS adota uma abordagem abrangente à segurança — na borda da rede sem fio, borda da rede com fio, borda da WAN e através do data center. Quando um cliente associado envia tráfego mal-intencionado através da Cisco Unified Wireless Network, um dispositivo IDS com fio da Cisco detecta o ataque e envia solicitações shun para os Cisco Wireless LAN Controllers (WLCs), que então desassociam o dispositivo cliente.

O Cisco IPS é uma solução em linha, baseada em rede, projetada para identificar, classificar e interromper com precisão o tráfego mal-intencionado, incluindo worms, spyware/adware, vírus de rede e abuso de aplicativos, antes que eles afetem a continuidade dos negócios.

Com a utilização do software Cisco IPS Sensor versão 5, a solução Cisco IPS combina serviços de prevenção em linha com tecnologias inovadoras para melhorar a precisão. O resultado é a total confiança na proteção fornecida da sua solução IPS, sem o medo de que o tráfego legítimo seja descartado. A solução Cisco IPS também oferece proteção abrangente da sua rede por meio de sua capacidade exclusiva de colaborar com outros recursos de segurança de rede e oferece uma abordagem proativa para a proteção da sua rede.

A solução Cisco IPS ajuda os usuários a deter mais ameaças com maior confiança através do uso desses recursos:

- Tecnologias de prevenção em linha precisas: oferece confiança inigualável para tomar medidas preventivas contra uma variedade maior de ameaças sem o risco de descartar tráfego legítimo. Essas tecnologias exclusivas oferecem análise inteligente, automatizada e contextual dos seus dados e ajudam a garantir que você receba o máximo de sua solução de prevenção de invasão.

- Identificação de ameaças de vários vetores — Protege sua rede contra violações de políticas, explorações de vulnerabilidades e atividades anômalas por meio da inspeção detalhada do tráfego nas camadas 2 a 7.

- Colaboração de rede exclusiva — Melhora a escalabilidade e a resiliência através da colaboração de rede, incluindo técnicas eficientes de captura de tráfego, recursos de balanceamento de carga e visibilidade do tráfego criptografado.

- Soluções de implantação abrangentes: fornece soluções para todos os ambientes, desde pequenas e médias empresas (SMBs) e filiais até grandes empresas e instalações de provedores de serviços.

- Serviços poderosos de gerenciamento, correlação de eventos e suporte—Permite uma solução completa, incluindo configuração, gerenciamento, correlação de dados e serviços de suporte avançados. Em particular, o Cisco Security Monitoring, Analysis, and Response System (MARS) identifica, isola e recomenda a remoção precisa de elementos ofensivos para uma solução de prevenção contra invasão em toda a rede. E o Cisco Incident Control System evita novas epidemias de vírus e worms, permitindo que a rede se adapte rapidamente e forneça uma resposta distribuída.

Quando combinados, esses elementos fornecem uma solução abrangente de prevenção em linha e dão a você a confiança para detectar e interromper a mais ampla gama de tráfego mal-intencionado antes que ele afete a continuidade dos negócios. A iniciativa Rede de Autodefesa da Cisco exige segurança integrada e incorporada para soluções de rede. Os sistemas de WLAN baseados no LWAPP (Lightweight Access Point Protocol) atuais suportam somente recursos básicos de IDS devido ao fato de que ele é essencialmente um sistema de Camada 2 e tem poder limitado de processamento de linha. A Cisco lança o novo código em tempo hábil para incluir novos recursos avançados nos novos códigos. A versão 4.0 tem os recursos mais recentes que incluem a integração de um sistema WLAN baseado em LWAPP com a linha de produtos Cisco IDS/IPS. Nesta versão, o objetivo é permitir que o sistema Cisco IDS/IPS instrua as WLCs a bloquear o acesso de determinados clientes às redes sem fio quando um ataque é detectado em qualquer parte da Camada 3 à Camada 7 que envolva o cliente em consideração.

Prerequisites

Requirements

Certifique-se de atender a estes requisitos mínimos:

- Firmware WLC versão 4.x e posterior

- O conhecimento sobre como configurar o Cisco IPS e o Cisco WLC é desejável.

Componentes Utilizados

WLC da Cisco

Esses controladores estão incluídos na versão de software 4.0 para modificações de IDS:

- WLC Cisco 2000 Series

- WLC Cisco 2100 Series

- WLC Cisco 4400 Series

- Cisco Wireless Services Module (WiSM)

- Switch de acesso unificado Cisco Catalyst 3750G Series

- Módulo controlador de LAN sem fio (WLCM) da Cisco

Pontos de acesso

- Pontos de acesso leves Cisco Aironet 1100 AG Series

- Pontos de acesso leves Cisco Aironet 1200 AG Series

- Access points leves Cisco Aironet 1300 Series

- Pontos de acesso leves Cisco Aironet 1000 Series

Gerenciamento

- Cisco Wireless Control System (WCS)

- Sensor Cisco 4200 Series

- Cisco IDS Management - Cisco IDS Device Manager (IDM)

Plataformas Cisco Unified IDS/IPS

- Sensores Cisco IPS 4200 Series com Cisco IPS Sensor Software 5.x ou posterior.

- SSM10 e SSM20 para os dispositivos de segurança adaptável Cisco ASA 5500 Series com software de sensor Cisco IPS 5.x

- Cisco ASA 5500 Series Adaptive Security Appliances com Cisco IPS Sensor Software 5.x

- Cisco IDS Network Module (NM-CIDS) com Cisco IPS Sensor Software 5.x

- Cisco Catalyst 6500 Series Intrusion Detection System Module 2 (IDSM-2) com Cisco IPS Sensor Software 5.x

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Visão geral do Cisco IDS

Os principais componentes do Cisco IDS (versão 5.0) são:

- Aplicativo Sensor — Executa captura e análise de pacotes.

- Event Storage Management and Actions Module — Fornece armazenamento de violações de política.

- Módulo de imagem, instalação e inicialização —Carrega, inicializa e inicia todo o software do sistema.

- User Interfaces e UI Support Module — Fornece uma CLI incorporada e o IDM.

- SO do sensor — Sistema operacional do host (baseado no Linux).

O aplicativo de sensor (software IPS) consiste em:

- Aplicativo principal —Inicializa o sistema, inicia e interrompe outros aplicativos, configura o SO e é responsável por atualizações. Ele contém estes componentes:

- Control Transaction Server —Permite que os sensores enviem transações de controle que são usadas para ativar o recurso de sensor de bloqueio mestre do controlador de resposta a ataque (anteriormente conhecido como controlador de acesso à rede).

- Event Store — Um repositório indexado usado para armazenar eventos de IPS (erros, status e mensagens do sistema de alerta) acessíveis através da CLI, IDM, Adaptive Security Device Manager (ASDM) ou Remote Data Exchange Protocol (RDEP).

- Interface App — Trata de desvios e configurações físicas e define interfaces emparelhadas. As configurações físicas consistem em velocidade, duplex e estados administrativos.

- Log App — grava as mensagens de log do aplicativo no arquivo de log e as mensagens de erro no Event Store.

- Attack Response Controller (ARC) (anteriormente conhecido como Network Access Controller) — Gerencia dispositivos de rede remotos (firewalls, roteadores e switches) para fornecer recursos de bloqueio quando ocorre um evento de alerta. O ARC cria e aplica listas de controle de acesso (ACLs) no dispositivo de rede controlado ou usa o comando shun (firewalls).

- Aplicativo de Notificação — Envia interceptações SNMP quando disparadas por um alerta, status e eventos de erro. O aplicativo de notificação usa um agente SNMP de domínio público para isso. Os GETs SNMP fornecem informações sobre a integridade de um sensor.

- Servidor Web (servidor HTTP RDEP2) — Fornece uma interface de usuário da Web. Ele também fornece um meio de se comunicar com outros dispositivos IPS por meio do RDEP2 usando vários servlets para fornecer serviços IPS.

- Authentication App — Verifica se os usuários estão autorizados a executar ações CLI, IDM, ASDM ou RDEP.

- Aplicativo Sensor (Analysis Engine) — Executa captura e análise de pacotes.

- CLI —A interface que é executada quando os usuários fazem login com êxito no Sensor por meio de Telnet ou SSH. Todas as contas criadas através da CLI usam a CLI como shell (exceto a conta de serviço - somente uma conta de serviço é permitida). Os comandos CLI permitidos dependem do privilégio do usuário.

Todos os aplicativos IPS se comunicam entre si por meio de uma API (Application Program Interface, interface de programa de aplicativos) comum chamada IDAPI. Os aplicativos remotos (outros sensores, aplicativos de gerenciamento e software de terceiros) comunicam-se com os sensores por meio dos protocolos RDEP2 e Security Device Event Exchange (SDEE).

Deve-se observar que o sensor tem estas partições de disco:

- Application Partition —Contém a imagem completa do sistema IPS.

- Partição de manutenção —Uma imagem IPS de propósito especial usada para recriar a imagem da partição do aplicativo do IDSM-2. Uma nova imagem da partição de manutenção resulta em configurações perdidas.

- Partição de Recuperação — Uma imagem de finalidade especial usada para recuperação do sensor. A inicialização na partição de recuperação permite que os usuários refaçam completamente a imagem da partição do aplicativo. As configurações de rede são preservadas, mas todas as outras configurações são perdidas.

Cisco IDS e WLC - Visão geral da integração

A versão 5.0 do Cisco IDS apresenta a capacidade de configurar ações de negação quando violações de política (assinaturas) são detectadas. Com base na configuração do usuário no sistema IDS/IPS, uma solicitação shun pode ser enviada a um firewall, roteador ou WLC para bloquear os pacotes de um endereço IP específico.

Com o Cisco Unified Wireless Network Software Release 4.0 para Cisco Wireless Controllers, uma solicitação shun precisa ser enviada a uma WLC para disparar o comportamento de exclusão ou de lista negra do cliente disponível em um controlador. A interface usada pelo controlador para obter a solicitação shun é o comando e a interface de controle no Cisco IDS.

- O controlador permite que até cinco sensores IDS sejam configurados em um determinado controlador.

- Cada sensor IDS configurado é identificado por seu endereço IP ou nome de rede qualificado e credenciais de autorização.

- Cada sensor IDS pode ser configurado em um controlador com uma taxa de consulta exclusiva em segundos.

Desconexão IDS

O controlador consulta o sensor na taxa de consulta configurada para recuperar todos os eventos shun. Uma determinada solicitação shun é distribuída por todo o grupo de mobilidade da controladora que recupera a solicitação do sensor IDS. Cada solicitação shun para um endereço IP de cliente está em vigor para o valor de tempo limite de segundos especificado. Se o valor de tempo limite indicar um tempo infinito, o evento shun terminará somente se a entrada shun for removida no IDS. O status do cliente desligado é mantido em cada controlador no grupo de mobilidade mesmo se qualquer um ou todos os controladores forem redefinidos.

Observação: a decisão de executar um cliente é sempre tomada pelo IDS Sensor. O controlador não detecta ataques de Camada 3. É um processo muito mais complicado determinar que o cliente está iniciando um ataque mal-intencionado na Camada 3. O cliente é autenticado na camada 2, o que é bom o suficiente para que o controlador conceda acesso à camada 2.

Observação: por exemplo, se um cliente recebe um endereço IP ofensivo (desconectado) anterior atribuído, é o limite de tempo do sensor que desbloqueia o acesso da Camada 2 para esse novo cliente. Mesmo que o controlador forneça acesso à Camada 2, o tráfego do cliente pode ser bloqueado nos roteadores na Camada 3 de qualquer forma, porque o Sensor também informa os roteadores sobre o evento shun.

Suponha que um cliente tenha o endereço IP A. Agora, quando a controladora pesquisa o IDS para eventos shun, o IDS envia a solicitação shun para a controladora com o endereço IP A como o endereço IP de destino. Agora, o controlador preto lista este cliente A. No controlador, os clientes são desabilitados com base em um endereço MAC.

Agora, suponha que o cliente altere seu endereço IP de A para B. Durante a próxima pesquisa, o controlador recebe uma lista de clientes desligados com base no endereço IP. Novamente, o endereço IP A ainda está na lista suspensa. Mas como o cliente alterou seu endereço IP de A para B (que não está na lista descartada de endereços IP), esse cliente com um novo endereço IP de B é liberado assim que o tempo limite dos clientes da lista negra é atingido no controlador. Agora, o controlador começa a permitir que esse cliente com o novo endereço IP de B (mas o endereço MAC do cliente permanece o mesmo).

Portanto, embora um cliente permaneça desabilitado durante o tempo de exclusão do controlador e seja excluído novamente se ele readquirir seu endereço DHCP anterior, esse cliente não será mais desabilitado se o endereço IP do cliente que foi desconectado for alterado. Por exemplo, se o cliente se conectar à mesma rede e o tempo limite de concessão do DHCP não expirar.

Os controladores suportam somente a conexão com o IDS para solicitações de desconexão de clientes que usam a porta de gerenciamento no controlador. O controlador se conecta ao IDS para inspeção de pacotes através das interfaces VLAN aplicáveis que transportam tráfego de cliente sem fio.

Na controladora, a página Desativar clientes mostra cada cliente que foi desabilitado por meio de uma solicitação de sensor IDS. O comando CLI show também exibe uma lista de clientes na lista negra.

No WCS, os clientes excluídos são exibidos na subguia Segurança.

Aqui estão as etapas a seguir para concluir a integração dos Cisco IPS Sensors e Cisco WLCs.

1. Instale e conecte o dispositivo IDS no mesmo switch onde o controlador wireless reside.

2. Espelhe (SPAN) as portas WLC que transportam o tráfego do cliente sem fio para o dispositivo IDS.

3. O dispositivo IDS recebe uma cópia de cada pacote e inspeciona o tráfego nas Camadas 3 a 7.

4. O dispositivo IDS oferece um arquivo de assinatura para download, que também pode ser personalizado.

5. O dispositivo IDS gera o alarme com uma ação de evento de shun quando uma assinatura de ataque é detectada.

6. A WLC pesquisa o IDS para obter alarmes.

7. Quando um alarme com o endereço IP de um cliente sem fio, associado à WLC, é detectado, ele coloca o cliente na lista de exclusões.

8. Uma armadilha é gerada pela WLC e a WCS é notificada.

9. O usuário é removido da lista de exclusões após o período de tempo especificado.

Projeto de arquitetura de rede

O Cisco WLC está conectado às interfaces gigabit no Catalyst 6500. Crie um canal de porta para as interfaces gigabit e ative a LAG (Link Aggregation, Agregação de links) na WLC.

(Cisco Controller) >show interface summary

Interface Name                    Port  Vlan Id   IP Address       Type     Ap Mgr

--------------------------------  ----  --------  ---------------  -------  ------

ap-manager                        LAG   untagged  10.10.99.3       Static   Yes

management                        LAG   untagged  10.10.99.2       Static   No

service-port                      N/A   N/A       192.168.1.1      Static   No

virtual                           N/A   N/A       1.1.1.1          Static   No

vlan101                           LAG   101       10.10.101.5      Dynamic  No

O controlador está conectado à interface gigabit 5/1 e gigabit 5/2 no Catalyst 6500.

cat6506#show run interface gigabit 5/1

Building configuration...

Current configuration : 183 bytes

!

interface GigabitEthernet5/1

switchport

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk native vlan 99

switchport mode trunk

no ip address

channel-group 99 mode on

end

cat6506#show run interface gigabit 5/2

Building configuration...

Current configuration : 183 bytes

!

interface GigabitEthernet5/2

switchport

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk native vlan 99

switchport mode trunk

no ip address

channel-group 99 mode on

end

cat6506#show run interface port-channel 99

Building configuration...

Current configuration : 153 bytes

!

interface Port-channel99

switchport

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk native vlan 99

switchport mode trunk

no ip address

end

As interfaces de detecção do sensor IPS podem operar individualmente no modo Promiscutivo ou você pode combiná-las para criar interfaces em linha para o modo de detecção em linha.

No modo promíscuo, os pacotes não fluem pelo sensor. O sensor analisa uma cópia do tráfego monitorado em vez do pacote encaminhado real. A vantagem de operar no modo promíscuo é que o sensor não afeta o fluxo do pacote com o tráfego encaminhado.

Observação: o diagrama de arquitetura é apenas um exemplo de configuração da arquitetura integrada de WLC e IPS. O exemplo de configuração mostrado aqui explica a interface de detecção de IDS que atua no modo Promiscuto. O diagrama de arquitetura mostra as interfaces de detecção sendo emparelhadas para atuar no modo Par em linha. Consulte Modo em Linha para obter mais informações sobre o modo de Interface em Linha.

Nesta configuração, supõe-se que a interface de detecção atue no modo Promiscutivo. A interface de monitoramento do Cisco IDS Sensor está conectada à interface gigabit 5/3 no Catalyst 6500. Crie uma sessão de monitor no Catalyst 6500 onde a interface do canal de porta é a origem dos pacotes e o destino é a interface gigabit onde a interface de monitoração do Cisco IPS Sensor está conectada. Isso replica todo o tráfego de entrada e saída das interfaces com fio do controlador para o IDS para inspeção de Camada 3 a Camada 7.

cat6506#show run | inc monitor

monitor session 5 source interface Po99

monitor session 5 destination interface Gi5/3

cat6506#show monitor session 5

Session 5

---------

Type                   : Local Session

Source Ports           :

Both               : Po99

Destination Ports      : Gi5/3

cat6506#

Configurar o Cisco IDS Sensor

A configuração inicial do Cisco IDS Sensor é feita a partir da porta do console ou conectando um monitor e um teclado ao sensor.

1. Faça login no equipamento:

1. Conecte uma porta de console ao sensor.

2. Conecte um monitor e um teclado ao sensor.

2. Digite seu nome de usuário e senha no prompt de login.

Observação: o nome de usuário e a senha padrão são cisco. Você será solicitado a alterá-los na primeira vez em que fizer login no aplicativo. Você deve primeiro inserir a senha UNIX, que é cisco. Em seguida, você deve digitar a nova senha duas vezes.

login: cisco

Password:

***NOTICE***

This product contains cryptographic features and is subject to

United States and local country laws governing import, export,

transfer and use. Delivery of Cisco cryptographic products does

not imply third-party authority to import, export, distribute or

use encryption. importers, exporters, distributors and users are

responsible for compliance with U.S. and local country laws.

By using this product you agree to comply with applicable laws

and regulations. If you are unable to comply with U.S. and local laws,

return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may

be found at:

http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending

email to export@cisco.com.

***LICENSE NOTICE***

There is no license key installed on the system.

Please go to https://tools.cisco.com/SWIFT/Licensing/PrivateRegistrationServlet

(registered customers only)

to obtain a new license or install a license.

3. Configure o endereço IP, a máscara de sub-rede e a lista de acesso no sensor.

Observação: essa é a interface de comando e controle no IDS usada para se comunicar com o controlador. Esse endereço deve ser roteável para a interface de gerenciamento do controlador. As interfaces de detecção não exigem endereçamento. A lista de acesso deve incluir o endereço da interface de gerenciamento da(s) controladora(s), bem como endereços permitidos para o gerenciamento do IDS.

sensor#configure terminal

sensor(config)#service host

sensor(config-hos)#network-settings

sensor(config-hos-net)#host-ip 192.168.5.2/24,192.168.5.1

sensor(config-hos-net)#access-list 10.0.0.0/8

sensor(config-hos-net)#access-list 40.0.0.0/8

sensor(config-hos-net)#telnet-option enabled

sensor(config-hos-net)#exit

sensor(config-hos)#exit

Apply Changes:?[yes]: yes

sensor(config)#exit

sensor#

sensor#ping 192.168.5.1

PING 192.168.5.1 (192.168.5.1): 56 data bytes

64 bytes from 192.168.5.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.3 ms

64 bytes from 192.168.5.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.9 ms

64 bytes from 192.168.5.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.3 ms

64 bytes from 192.168.5.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=1.0 ms

--- 192.168.5.1 ping statistics ---

4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss

round-trip min/avg/max = 0.3/0.6/1.0 ms

sensor#

4. Agora você pode configurar o sensor IPS na GUI. Aponte o navegador para o endereço IP de gerenciamento do sensor. Essa imagem exibe um exemplo em que o sensor está configurado com 192.168.5.2.

5. Adicione um usuário que a WLC usa para acessar os eventos do sensor IPS.

6. Ative as interfaces de monitoramento.

As interfaces de monitoramento devem ser adicionadas ao Mecanismo de Análise, como esta janela mostra:

7. Selecione a assinatura de 2004 (ICMP Echo Request) para executar uma rápida verificação de configuração.

A assinatura deve estar habilitada, Gravidade de alerta definida como Alta e Ação de evento definida para Produzir Alerta e Host de Bloco de Solicitação para que esta etapa de verificação seja concluída.

Configurar o WLC

Conclua estes passos para configurar a WLC:

1. Depois que o aplicativo IPS estiver configurado e pronto para ser adicionado ao controlador, escolha Security > CIDS > Sensors > New (Segurança > CIDS > Sensores > Novo).

2. Adicione o endereço IP, o número da porta TCP, o nome de usuário e a senha que você criou anteriormente.

Para obter a impressão digital do sensor IPS, execute esse comando no sensor IPS e adicione a impressão digital SHA1 na WLC (sem dois-pontos). Isso é usado para proteger a comunicação de polling de controlador para IDS.

sensor#show tls fingerprint

MD5: 1A:C4:FE:84:15:78:B7:17:48:74:97:EE:7E:E4:2F:19

SHA1: 16:62:E9:96:36:2A:9A:1E:F0:8B:99:A7:C1:64:5F:5C:B5:6A:88:42

3. Verifique o status da conexão entre o sensor IPS e a WLC.

4. Depois de estabelecer a conectividade com o Cisco IPS Sensor, verifique se a configuração da WLAN está correta e se você habilita a Exclusão do cliente.

O valor de tempo limite de exclusão de cliente padrão é de 60 segundos. Observe também que, independentemente do temporizador de exclusão do cliente, a exclusão do cliente persiste enquanto o bloco do cliente chamado pelo IDS permanecer ativo. O tempo de bloqueio padrão no IDS é de 30 minutos.

5. Você pode disparar um evento no sistema Cisco IPS quando faz uma NMAP Scan para determinados dispositivos na rede ou quando faz um ping para alguns hosts monitorados pelo Cisco IPS Sensor. Quando um alarme for disparado no Cisco IPS, vá para Monitoramento e blocos de host ativos para verificar os detalhes sobre o host.

A lista Clientes descontinuados no controlador agora é preenchida com o endereço IP e MAC do host.

O usuário é adicionado à lista de exclusões de clientes.

Um registro de interceptação é gerado quando um cliente é adicionado à lista shun.

Um registro de mensagens também é gerado para o evento.

Alguns eventos adicionais são gerados no Cisco IPS Sensor quando uma verificação NMAP é feita em um dispositivo que ele monitora.

Esta janela mostra os eventos gerados no Cisco IPS Sensor.

Exemplo de configuração do sensor Cisco IDS

Esta é a saída do script de configuração da instalação:

sensor#show config

! ------------------------------

! Version 5.0(2)

! Current configuration last modified Mon Apr 03 15:32:07 2006

! ------------------------------

service host

network-settings

host-ip 192.168.5.2/25,192.168.5.1

host-name sensor

telnet-option enabled

access-list 10.0.0.0/8

access-list 40.0.0.0/8

exit

time-zone-settings

offset 0

standard-time-zone-name UTC

exit

exit

! ------------------------------

service notification

exit

! ------------------------------

service signature-definition sig0

signatures 2000 0

alert-severity high

status

enabled true

exit

exit

signatures 2001 0

alert-severity high

status

enabled true

exit

exit

signatures 2002 0

alert-severity high

status

enabled true

exit

exit

signatures 2003 0

alert-severity high

status

enabled true

exit

exit

signatures 2004 0

alert-severity high

engine atomic-ip

event-action produce-alert|request-block-host

exit

status

enabled true

exit

exit

exit

! ------------------------------

service event-action-rules rules0

exit

! ------------------------------

service logger

exit

! ------------------------------

service network-access

exit

! ------------------------------

service authentication

exit

! ------------------------------

service web-server

exit

! ------------------------------

service ssh-known-hosts

exit

! ------------------------------

service analysis-engine

virtual-sensor vs0

description default virtual sensor

physical-interface GigabitEthernet0/0

exit

exit

! ------------------------------

service interface

physical-interfaces GigabitEthernet0/0

admin-state enabled

exit

exit

! ------------------------------

service trusted-certificates

exit

sensor#

Configurar um ASA para IDS

Ao contrário de um sensor de detecção de intrusão tradicional, um ASA deve estar sempre no caminho dos dados. Em outras palavras, em vez de estender o tráfego de uma porta de switch para uma porta de sniffing passiva no sensor, o ASA deve receber dados em uma interface, processá-los internamente e encaminhá-los para outra porta. Para IDS, use o MPF (modular policy framework, estrutura de política modular) para copiar o tráfego que o ASA recebe para o AIP-SSM (Advanced Inspection and Prevention Security Services Module, módulo interno de serviços de segurança de inspeção e prevenção) para inspeção.

Neste exemplo, o ASA usado já está configurado e transmite tráfego. Estas etapas demonstram como criar uma política que envia dados para o AIP-SSM.

1. Faça login no ASA usando o ASDM. Após o login bem-sucedido, a janela ASA Main System (Sistema principal do ASA) é exibida.

2. Clique em Configuração na parte superior da página. A janela muda para uma visualização das interfaces do ASA.

3. Clique em Security Policy no lado esquerdo da janela. Na janela resultante, escolha a guia Service Policy Rules.

4. Clique em Adicionar para criar uma nova política. O Assistente para Adicionar Regra de Política de Serviço é iniciado em uma nova janela.

1. Clique em Interface e escolha a interface correta na lista suspensa para criar uma nova política vinculada a uma das interfaces que transmite tráfego.

2. Forneça à política um nome e uma descrição do que ela faz usando as duas caixas de texto.

3. Clique em Next para ir para a próxima etapa.

5. Crie uma nova classe de tráfego para aplicar à política.

É razoável criar classes específicas para inspecionar tipos de dados específicos, mas neste exemplo, Qualquer tráfego é selecionado para simplificar. Clique em Avançar para continuar.

6. Conclua estes passos para

instrua o ASA a direcionar o tráfego para seu AIP-SSM.

1. Marque Enable IPS for this traffic flow para habilitar a detecção de intrusão.

2. Defina o modo como Promiscuous para que uma cópia do tráfego seja enviada para o módulo fora de banda, em vez de colocar o módulo em linha com o fluxo de dados.

3. Clique em Permit traffic para garantir que o ASA alterne para um estado de fail-open no caso de falha do AIP-SSM.

4. Clique em Finish para confirmar a alteração.

7. O ASA agora está configurado para enviar tráfego para o módulo IPS. Clique em Salvar na linha superior para gravar as alterações no ASA.

Configurar o AIP-SSM para a inspeção de tráfego

Enquanto o ASA envia dados para o módulo IPS, associe a interface AIP-SSM ao seu mecanismo de sensor virtual.

1. Faça login no AIP-SSM usando IDM.

2. Adicione um usuário com pelo menos privilégios de visualizador.

3. Ative a interface.

4. Verifique a configuração do sensor virtual.

Configurar uma WLC para pesquisar o AIP-SSM para blocos de clientes

Conclua estes passos quando o sensor estiver configurado e pronto para ser adicionado à controladora:

1. Escolha Security > CIDS > Sensors > New na WLC.

2. Adicione o endereço IP, o número da porta TCP, o nome de usuário e a senha que você criou na seção anterior.

3. Para obter a impressão digital do sensor, execute esse comando no sensor e adicione a impressão digital SHA1 à WLC (sem dois-pontos). Isso é usado para proteger a comunicação de polling de controlador para IDS.

sensor#show tls fingerprint

MD5: 07:7F:E7:91:00:46:7F:BF:11:E2:63:68:E5:74:31:0E

SHA1: 98:C9:96:9B:4E:FA:74:F8:52:80:92:BB:BC:48:3C:45:B4:87:6C:55

4. Verifique o status da conexão entre o AIP-SSM e a WLC.

Adicionar uma assinatura de bloqueio ao AIP-SSM

Adicione uma assinatura de inspeção para bloquear o tráfego. Embora haja muitas assinaturas que podem fazer o trabalho com base nas ferramentas disponíveis, este exemplo cria uma assinatura que bloqueia pacotes de ping.

1. Selecione a assinatura de 2004 (ICMP Echo Request) para executar uma rápida verificação de configuração.

2. Ative a assinatura, defina a Gravidade do alerta como Alta e defina a Ação do evento para Produzir o Host de alerta e bloco de solicitação para concluir esta etapa de verificação. Observe que a ação Request Block Host (Host de bloco de solicitação) é a chave para sinalizar a WLC para criar exceções de cliente.

3. Clique em OK para salvar a assinatura.

4. Verifique se a assinatura está ativa e se está definida para executar uma ação de bloqueio.

5. Clique em Apply para confirmar a assinatura no módulo.

Monitorar bloqueio e eventos com IDM

Conclua estes passos:

1. Quando a assinatura é disparada com êxito, há dois lugares no IDM para observar isso.

O primeiro método mostra os blocos ativos que o AIP-SSM instalou. Clique em Monitoramento na linha superior de ações. Na lista de itens exibida no lado esquerdo, selecione Ative Host Blocks. Sempre que a assinatura do ping for disparada, a janela Blocos de host ativos mostrará o endereço IP do infrator, o endereço do dispositivo sob ataque e o tempo que resta para o qual o bloco está em vigor. O tempo de bloqueio padrão é de 30 minutos e pode ser ajustado. No entanto, a alteração desse valor não é discutida neste documento. Consulte a documentação de configuração do ASA conforme necessário para obter informações sobre como alterar esse parâmetro. Remova o bloco imediatamente, selecione-o na lista e clique em Excluir.

O segundo método para exibir assinaturas disparadas usa o buffer de eventos AIP-SSM. Na página Monitoramento do IDM, selecione Eventos na lista de itens no lado esquerdo. O utilitário de pesquisa Eventos é exibido. Defina os critérios de pesquisa apropriados e clique em Exibir....

2. O Visualizador de Eventos aparece então com uma lista de eventos que correspondem aos critérios fornecidos. Percorra a lista e localize a assinatura ICMP Echo Request modificada nas etapas de configuração anteriores.

Procure na coluna Eventos o nome da assinatura ou procure o número de identificação da assinatura na coluna ID de assinatura.

3. Depois de localizar a assinatura, clique duas vezes na entrada para abrir uma nova janela. A nova janela contém informações detalhadas sobre o evento que disparou a assinatura.

Monitorar a exclusão do cliente em um controlador sem fio

A lista Clientes descontinuados na controladora é preenchida nesse momento com o endereço IP e MAC do host.

O usuário é adicionado à lista de exclusões de clientes.

Monitorar eventos no WCS

Os eventos de segurança que disparam um bloco no AIP-SSM fazem com que o controlador adicione o endereço do infrator à lista de exclusão do cliente. Um evento também é gerado no WCS.

1. Use o utilitário Monitor > Alarm no menu principal do WCS para visualizar o evento de exclusão. O WCS exibe inicialmente todos os alarmes não apagados e também apresenta uma função de pesquisa no lado esquerdo da janela.

2. Modifique os critérios de pesquisa para localizar o bloco do cliente. Em Severity (Gravidade), escolha Minor e defina também Alarm Category (Categoria de alarme) como Security (Segurança).

3. Clique em Buscar.

4. A janela Alarme lista somente alarmes de segurança com gravidade menor. Aponte o mouse para o evento que disparou o bloco dentro do AIP-SSM.

Em particular, o WCS mostra o endereço MAC da estação cliente que causou o alarme. Ao apontar para o endereço apropriado, o WCS abre uma pequena janela com os detalhes do evento. Clique no link para visualizar esses mesmos detalhes em outra janela.

Exemplo de configuração do Cisco ASA

ciscoasa#show run

: Saved

:

ASA Version 7.1(2)

!

hostname ciscoasa

domain-name cisco.com

enable password 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted

names

!

interface Ethernet0/0

nameif outside

security-level 0

ip address 10.10.102.2 255.255.255.0

!

interface Ethernet0/1

nameif inside

security-level 100

ip address 172.16.26.2 255.255.255.0

!

interface Ethernet0/2

shutdown

no nameif

no security-level

no ip address

!

interface Management0/0

nameif management

security-level 100

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

management-only

!

passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted

ftp mode passive

dns server-group DefaultDNS

domain-name cisco.com

pager lines 24

logging asdm informational

mtu inside 1500

mtu management 1500

mtu outside 1500

asdm image disk0:/asdm512-k8.bin

no asdm history enable

arp timeout 14400

nat-control

global (outside) 102 interface

nat (inside) 102 172.16.26.0 255.255.255.0

nat (inside) 102 0.0.0.0 0.0.0.0

route inside 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.26.1 1

timeout xlate 3:00:00

timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 icmp 0:00:02

timeout sunrpc 0:10:00 h323 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp 0:05:00

timeout mgcp-pat 0:05:00 sip 0:30:00 sip_media 0:02:00

timeout uauth 0:05:00 absolute

http server enable

http 10.1.1.12 255.255.255.255 inside

http 0.0.0.0 0.0.0.0 inside

http 192.168.1.0 255.255.255.0 management

no snmp-server location

no snmp-server contact

snmp-server enable traps snmp authentication linkup linkdown coldstart

telnet 0.0.0.0 0.0.0.0 inside

telnet timeout 5

ssh timeout 5

console timeout 0

dhcpd address 192.168.1.2-192.168.1.254 management

dhcpd lease 3600

dhcpd ping_timeout 50

dhcpd enable management

!

class-map inside-class

match any

!

!

policy-map inside-policy

description IDS-inside-policy

class inside-class

ips promiscuous fail-open

!

service-policy inside-policy interface inside

Cryptochecksum:699d110f988e006f6c5c907473939b29

: end

ciscoasa#

Exemplo de configuração do sensor do sistema de prevenção de intrusão da Cisco

sensor#show config

! ------------------------------

! Version 5.0(2)

! Current configuration last modified Tue Jul 25 12:15:19 2006

! ------------------------------

service host

network-settings

host-ip 172.16.26.10/24,172.16.26.1

telnet-option enabled

access-list 10.0.0.0/8

access-list 40.0.0.0/8

exit

exit

! ------------------------------

service notification

exit

! ------------------------------

service signature-definition sig0

signatures 2004 0

engine atomic-ip

event-action produce-alert|request-block-host

exit

status

enabled true

exit

exit

exit

! ------------------------------

service event-action-rules rules0

exit

! ------------------------------

service logger

exit

! ------------------------------

service network-access

exit

! ------------------------------

service authentication

exit

! ------------------------------

service web-server

exit

! ------------------------------

service ssh-known-hosts

exit

! ------------------------------

service analysis-engine

virtual-sensor vs0

description default virtual sensor

physical-interface GigabitEthernet0/1

exit

exit

! ------------------------------

service interface

exit

! ------------------------------

service trusted-certificates

exit

sensor#

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas

- Instalando e usando o Cisco Intrusion Prevention System Device Manager 5.1

- Cisco ASA 5500 Series Adaptive Security Appliances - Guias de configuração

- Configurando o sensor do Cisco Intrusion Prevention System usando a interface de linha de comando 5.0 - Configurando interfaces

- Guia de configuração da WLC 4.0

- Suporte técnico sem fio

- Perguntas frequentes sobre o Wireless LAN Controller (WLC)

- Exemplo de configuração básica dos controladores LAN sem fio e do access point lightweight

- Configurando soluções de segurança

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems