Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componente usado

Configurar

Verificar

Troubleshoot

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como configurar a placa SM-X-1T3/E3 na plataforma Integrated Service Router (ISR) 4000 Series da Cisco.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componente usado

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Configurar

Esta é a configuração para a placa SM-X-1T3/E3 em ISRG3.

Note: Use a Command Lookup Tool ( somente clientes registrados) para obter mais informações sobre os comandos usados nesta seção.

Router# configure terminal

Router (config)# card type t3 1

Configure a placa no slot 1 para funcionar no modo T3:

Router(config)# controller t3 1/0

Router(config-controller)# clock source line

Note: Não há interface de Módulo de Serviço (SM - Service Module) na placa SM-X-1T3/E3 na plataforma ISR 4000, ao contrário do que se vê nas plataformas ISR de segunda geração (ISRG2) (por exemplo; 3900 Series Router).

Router#show ip interface brief

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol

GigabitEthernet0/0/0 unassigned YES NVRAM administratively down down

GigabitEthernet0/0/1 unassigned YES NVRAM administratively down down

GigabitEthernet0/0/2 unassigned YES NVRAM administratively down down

Serial1/0/0                   10.1.1.1           YES  NVRAM up up

Router#

Em uma plataforma 3900, você vê uma interface SM lógica:

Router# show ip interface brief

Serial1/0          10.1.1.1          YES   NVRAM up up

SM1/1              192.168.2.1 YES   NVRAM up up

Na plataforma ISR G2, a placa SM-X-1T3/E3 tem uma interface SM 1/1 lógica que obtém o endereço ip através do plano traseiro no intervalo 192.168. (1+número de slot).0 dinamicamente.

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas

- Entendendo e Troubleshooting do Módulo SM DS3 [SM-X-1T3/E3] em Plataformas de Roteador ISR-G2

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems