Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Configurar

Resumo da configuração

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Troubleshoot

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece uma configuração de exemplo para uma conexão PPP back-to-back. Com essa configuração, você pode verificar se a conexão e o hardware estão funcionando adequadamente e até usar o roteamento de IP para fazer testes.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Esta configuração é aplicável a todas as versões do software Cisco IOS®.

- O lado DCE está conectado com um cabo DCE de WAN.

- O lado DTE é conectado com um cabo WAN DTE.

Para obter mais informações sobre cabos DCE ou DTE da WAN, consulte a documentação dos cabos seriais.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Resumo da configuração

Nesta configuração, o Roteador 1 usa um cabo V35-MT (a referência da Cisco é CAB-V35MT) e o Roteador 2 usa um cabo V35-FC (a referência da Cisco é CAB-V35FC). Isso significa que o relógio é fornecido pelo Router2. Uma taxa de clock de 64000 bps é usada com a emissão do comando clock rate 64000 na interface serial 0.

Observação: quando esse comando é configurado, ele aparece na configuração como clock rate 64000. Os dois cabos estão conectados entre si.

As interfaces Ethernet são configuradas emitindo o comando no keepalive. Dessa forma, não é necessário conectá-los à rede LAN para colocá-los em operação. O uso de uma rota estática em cada roteador permite fazer ping do endereço IP da interface Ethernet do Roteador 2, usando o endereço IP da interface Ethernet do Roteador 1 (ou o contrário). Claro, isso é útil em um ambiente de teste.

Diagrama de Rede

Este documento é baseado na seguinte configuração:

Configurações

Este documento utiliza as seguintes configurações:

- Roteador 1

- Roteador 2

Router1

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Router1

!

enable password cisco

!

ip subnet-zero

!

!

!

!

interface Ethernet0

ip address 10.1.0.1 255.255.255.0

no keepalive

!

interface Serial0

ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

encapsulation ppp

!

ip classless

ip route 10.2.0.0 255.255.255.0 10.0.0.2

ip http server

!

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

no login

!

end

Roteador 2

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Router2

!

enable password cisco

!

ip subnet-zero

!

!

!

!

interface Ethernet0

ip address 10.2.0.1 255.255.255.0

no keepalive

!

interface Serial0

ip address 10.0.0.2 255.255.255.0

encapsulation ppp

no fair-queue

clock rate 64000

!

ip classless

ip route 10.1.0.0 255.255.255.0 10.0.0.1

ip http server

!

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

no login

!

end

Verificar

Esta seção fornece informações que você pode usar para confirmar se sua configuração está funcionando adequadamente.

A Output Interpreter Tool (somente clientes registrados) oferece suporte a determinados comandos show, o que permite exibir uma análise da saída do comando show.

- Emita o comando show controllers para verificar o cabo e a taxa de clock:

A saída do comando show controllers é a seguinte:

Router1#show controllers serial 0 | i V.35

buffer size 1524  HD unit 0, V.35 DTE cable

Router1#

- Emita o comando show interfaces serial 0 para verificar se os pacotes são enviados e recebidos (consulte entrada de pacotes, saída de pacotes, taxa de entrada de 5 minutos e taxa de saída de 5 minutos. Para obter informações sobre o encapsulamento usado, consulte Encapsulation PPP.

A saída a seguir corresponde à saída do comando show interfaces serial 0:

Router1#show interfaces serial 0

Serial0 is up, line protocol is up

Hardware is HD64570

Internet address is 10.0.0.1/24

MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

LCP Open

Open: IPCP, CDPCP

Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:07:53

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: weighted fair

Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)

Conversations  0/5/256 (active/max active/max total)

Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)

Available Bandwidth 1158 kilobits/sec

5 minute input rate 2000 bits/sec, 2 packets/sec

5 minute output rate 2000 bits/sec, 2 packets/sec

155 packets input, 55066 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

168 packets output, 60037 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions

DCD=up  DSR=up  DTR=up  RTS=up  CTS=up

Router1#

- Para gerar um ping para 10.2.0.2 usando o endereço de IP 10.2.0.1, emita o comando ping:

A saída do comando ping é a seguinte:

Router1#ping

Protocol [ip]:

Target IP address: 10.2.0.1

Repeat count [5]:

Datagram size [100]:

Timeout in seconds [2]:

Extended commands [n]: y

Source address or interface: 10.1.0.1

Type of service [0]:

Set DF bit in IP header? [no]:

Validate reply data? [no]:

Data pattern [0xABCD]:

Loose, Strict, Record, Timestamp, Verbose[none]:

Sweep range of sizes [n]:

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.2.0.1, timeout is 2 seconds: Packet sent with a source address of 10.1.0.1 !!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/32/32 ms Router1#

A Output Interpreter Tool (somente clientes registrados) oferece suporte a determinados comandos show, o que permite exibir uma análise da saída do comando show.

- show controllers — Exibe o cabo e a taxa de clock.

- show interfaces serial 0 —Verifica se os pacotes são enviados e recebidos.

- ping —Usado para testar a conexão dos dispositivos.

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas

- Mais dicas técnicas de WAN

- Suporte Técnico - Cisco Systems