Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Configuração de pinagem

PBX Nortel Option 11

Pinagem VIC-2E&M

Informações Relacionadas

Introduction

Estes são os pinouts de cabo E&M usados para conectar uma placa de interface de voz (VIC) E&M das séries Cisco 1700/2600/3600/3700 a um tronco E&M de uma PBX Nortel Option 11.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Configuração de pinagem

O cabo Amphenol de 25 pares de fios Nortel PBX deve ser cravado com o esquema de cravamento padrão Nortel PBX E&M, conforme visto nesta lista, para que as Pinagens de Cabo E&M funcionem.

Fios: 5 pares para um grupo:

- Branco-azul, branco-alaranjado, branco-verde, branco-marrom, branco-ardósia (cinza)

- Vermelho-b, R-O, R-G, R-B, R-S

- Preto-b, B-O, B-G, B-B, B-S

- Amarelo-b, Y-O, Y-G, Y-B, Y-S

- Violet-b, V-O, V-G, V-B, V-S

PBX Nortel Option 11

Type 1; 2-wires; router to PBX -----NorTel-----

Router  Pins   PBX

1 -- 7

M    2 -- 6    M

3 --

R1    4 -- 4    TA

T1    5 -- 5    TB

6 --

E    7 -- 3     E

8 --

Type 1; 4-wires; router to PBX -----NorTel-----

Router  Pins PBX

1 --

M    2 -- 6    M

R    3 -- 4    TA

R1    4 -- 1    RA

T1    5 -- 2    RB

T    6 -- 5    TB

E    7 -- 3    E

8 --

Type 2; 4-wires; router to PBX -----NorTel-----

Router  Pins PBX

SB    1 -- 7    SB

M    2 -- 8    M

R    3 -- 4    TA

R1    4 -- 1    RA

T1    5 -- 2    RB

T    6 -- 5    TB

E    7 -- 3    E

SG    8 -- 6    SG

Pinagem VIC-2E&M

A placa de interface de voz E&M usa um conector RJ48S. A pinagem depende do tipo de PBX e da conexão. Esta figura mostra o padrão de cabeamento para esse conector e a lista das configurações típicas.

Fiação RJ48S

Observação: os pinos que não são usados não devem ser conectados.

Pinagens E&M

Operação com dois fios, tipo

Operação com quatro fios, tipo

Pino

Sinal

Descrição

1

2

3

5

1

2

3

5

1

SB

Bateria de sinalização de -48V

-

SB

SB

-

-

SB

SB

-

2

M-lead

Entrada de sinalização

M

M

M

M

M

M

M

M

3

R

Toque, entrada de áudio

-

-

-

-

R

R

R

R

4

R ou R1

Toque, entrada/saída de áudio ou saída

R

R

R

R

R1

R1

R1

R1

5

T ou T1

Dica, entrada/saída de áudio ou saída

T

T

T

T

T1

T1

T1

T1

6

T

Dica, entrada de áudio

-

-

-

-

T

T

T

T

7

E-lead

Saída de sinalização

E

E

E

E

E

E

E

E

8

SG

Retorno de terra de sinalização

-

SG

SG

-

-

SG

SG

-

Observação: a sinalização Nortel Option11C PBX E&M Type I corresponde à sinalização Cisco 3640 (ou qualquer outro gateway Cisco IOS) Type V. Para obter mais informações sobre o Nortel PBX e a Configuração do Cisco Gateway, consulte Interoperabilidade do Cisco 3640 Series Gateway-PBX: Nortel Meridian 1 Option 11C PBX com sinalização E&M analógica.

Informações Relacionadas

- Visão geral da sinalização E&M analógica

- Entendendo e solucionando problemas de tipos de interface E&M analógica e disposições de cabeamento

- Compreendendo e Troubleshooting de Analog E&M Start Dial Supervision Signaling

- Interoperabilidade do Cisco 3640 Series Gateway-PBX: Nortel Meridian 1 Option 11C PBX com sinalização E&M analógica

- Entendendo os módulos de rede de voz

- Noções básicas das placas VIC E&M

- Suporte à Tecnologia de Voz

- Suporte aos produtos de Voz e Comunicação por IP

- Troubleshooting da Telefonia IP Cisco

- Suporte Técnico - Cisco Systems