Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de Apoio

Configurar

Diagrama de Rede

Processo de chamada

Configurações

Verificar

Verificação do roteador Raleigh 5300A

Verificação para roteador Raleigh 3640A

Verificação para roteador San Jose 5300A

Verificação para San Jose 3640A Router

Informações de chamada de gatekeeper

Troubleshoot

Comandos para Troubleshooting

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento ilustra como configurar e verificar uma rede VoIP com um gatekeeper.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Software Cisco IOS® versão 12.1(1)

- Cisco AS5300 e Cisco 3640 routers

Observação: há um requisito para carregar o conjunto de recursos do Cisco IOS -x- para a funcionalidade do gatekeeper em todas as plataformas Cisco.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Informações de Apoio

Um gatekeeper é uma entidade H.323 em uma LAN que fornece conversão de endereço e acesso de controle à LAN para terminais e gateways H.323. O gatekeeper pode fornecer outros serviços para os terminais e gateways H.323, como o gerenciamento de largura de banda e a localização dos gateways. Um gatekeeper mantém um registro dos dispositivos na rede multimídia. Os dispositivos são registrados com o gatekeeper na inicialização e solicitam a admissão de uma chamada do gatekeeper.

Você pode usar a configuração de gatekeeper neste documento para estes fins:

- Para ajudar a dimensionar uma implementação de VoIP onde você instalou vários gateways e dispositivos finais

Essa configuração permite que as alterações sejam feitas em um ponto central, o gatekeeper.

- Para ajudar a controlar o controle de admissão de chamadas (CAC) a fim limitar o número de chamadas na rede

- Para implementar o uso de um proxy na rede para tratar suas chamadas VoIP separadamente do tráfego de dados

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Observação: para encontrar informações adicionais sobre os comandos usados neste documento, use a ferramenta Command Lookup Tool (somente clientes registrados).

Diagrama de Rede

Essa rede é uma topologia simples com dois gateways Cisco AS5300. Um gateway está em San Jose, e o outro está em Raleigh. Em cada local, há uma configuração de gatekeeper executada em um Cisco 3640. Na topologia mostrada nesta seção, um gatekeeper não é realmente necessário para fazer chamadas VoIP simples entre os dois gateways. Mas o diagrama inclui um gatekeeper para mostrar a aparência da configuração completa.

As configurações de gatekeeper da Cisco para esta topologia diferem de uma implementação VoIP regular das seguintes maneiras:

- Cada gateway para a configuração do gateway se registra com o gatekeeper local com o uso dos comandos h323-gateway voip interface. Nesse caso, os gateways são AS5300s e o gatekeeper é o 3640.

- O destino da sessão no comando dial-peer voice 2 voip aponta para Registration, Admission e Status (RAS) em vez do endereço ipv4:ip apropriado. O RAS executa estas tarefas:

- Define a localização para o gateway se registrar no gatekeeper

- Envia solicitações de admissão para cada chamada

- Realiza uma pesquisa de informações de status para chamadas

Na rede H.323, você tem um gatekeeper principal por zona. O gatekeeper pode controlar vários gateways ou terminar dispositivos H.323 na zona. Na configuração ilustrada por esta seção, uma chamada roteia para a zona apropriada e o gatekeeper. Em seguida, o gatekeeper responde à solicitação de chamada com o endereço IP do gateway registrado que tem o prefixo de tecnologia (tech-prefix) que corresponde ao número chamado.

Processo de chamada

Estas etapas explicam como o processo de gatekeeper funciona. Um telefone no lado de Raleigh faz uma chamada para um telefone no lado de San Jose:

1. O Raleigh 5300A recebe uma chamada do PBX para 408556400, que é um telefone que se conecta ao PBX San Jose.

Esse número corresponde ao número sob o dial-peer voice 2 voip e também tem um prefixo de tecnologia 408#.

2. A solicitação de admissão ao gatekeeper Raleigh 3640A inclui o prefixo de tecnologia e o número chamado no formato 408#4085556400.

O 4085556400 corresponde ao comando zone prefix de 408.......

3. O gatekeeper Raleigh envia uma solicitação de local ao gatekeeper San Jose, San Jose 3640A.

4. Como a configuração do gatekeeper San Jose contém San Jose 5300A com um prefixo de tecnologia 408#, o gatekeeper San Jose responde ao gatekeeper Raleigh com o endereço IP San Jose 5300.

5. Este endereço IP encaminha para Raleigh 5300A através de uma confirmação de admissão (ACF).

6. Raleigh 5300A abre uma chamada H.323 normal com San Jose 5300A.

Configurações

Este documento utiliza as seguintes configurações:

- Raleigh 5300A

- Raleigh 3640A

- San Jose 5300A

- San Jose 3640A

Raleigh 5300A

Raleigh5300A# show run

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 00:15:38 UTC Tue Mar 28 2000

! NVRAM config last updated at 00:15:39 UTC Tue Mar 28 2000

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password–encryption

!

hostname Raleigh5300A

!

logging buffered 50000 debugging

enable secret < password > [Choose a strong password with at least one capital letter, one number, and one special character.]

!

!

!

resource–pool disable

!

!

!

!

!

clock calendar–valid

ip subnet–zero

!

isdn switch–type primary–5ess

isdn voice–call–failure 0

mta receive maximum–recipients 0

!

!

controller T1 0

framing esf

clock source line primary

linecode b8zs

pri–group timeslots 1–24

!

controller T1 1

clock source line secondary 1

!

controller T1 2

!

controller T1 3

!

!

voice–port 0:D

!

!

dial–peer voice 1 pots

answer–address 9195552001

destination–pattern 919#9195552...

direct–inward–dial

port 0:D

prefix 919

!

dial–peer voice 2 voip

destination–pattern 4085556400

tech–prefix 408#

session target ras

!

num–exp 6... 4085556...

gateway

!

interface Ethernet0

no ip address

shutdown

!

interface Serial0:23

no ip address

ip mroute–cache

isdn switch–type primary–5ess

isdn incoming–voice modem

fair–queue 64 256 0

no cdp enable

!

interface FastEthernet0

ip address 172.16.120.2 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

h323–gateway voip interface

h323–gateway voip id RALgk1 ipaddr 172.16.120.1 1718

h323–gateway voip h323–id RAL5300A@cisco.com

h323–gateway voip tech–prefix 919#

!

ip classless

ip route 172.16.110.0 255.255.255.0 172.16.120.10

no ip http server

!

line con 0

transport input none

line 1 48

transport output lat pad telnet rlogin udptn v120 lapb–ta

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

ntp clock–period 17179850

ntp server 172.16.110.10

end

Raleigh 3640A

Raleigh3640A# show run

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password–encryption

!

hostname Raleigh3640A

!

logging buffered 50000 debugging

enable secret < password > [Choose a strong password with at least one capital letter, one number, and one special character.]

!

!

!

!

!

ip subnet–zero

!

ip dvmrp route–limit 20000

!

!

!

!

!

interface Ethernet1/0

ip address 172.16.120.1 255.255.255.0

!

interface Serial1/0

no ip address

no ip mroute–cache

no fair–queue

!

interface TokenRing1/0

no ip address

shutdown

ring–speed 16

!

ip classless

ip route 172.16.110.0 255.255.255.0 172.16.120.10

no ip http server

!

!

gatekeeper

zone local RALgk1 cisco.com

zone remote SJgk1 cisco.com 172.16.110.1 1719

zone prefix SJgk1 408.......

gw–type–prefix 408#*

no shutdown

!

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

ntp clock–period 17179864

ntp server 172.16.110.10

end

San Jose 5300A

SanJose5300A# show run

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 00:15:49 UTC Tue Mar 28 2000

! NVRAM config last updated at 00:15:50 UTC Tue Mar 28 2000

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password–encryption

!

hostname SanJose5300A

!

logging buffered 50000 debugging

enable secret < password > [Choose a strong password with at least one capital letter, one number, and one special character.]

!

!

!

resource–pool disable

!

!

!

!

!

ip subnet–zero

!

isdn voice–call–failure 0

mta receive maximum–recipients 0

!

!

controller T1 0

framing esf

clock source line primary

linecode b8zs

ds0–group 1 timeslots 1–4 type e&m–immediate–start

!

controller T1 1

clock source line secondary 1

!

controller T1 2

!

controller T1 3

!

!

voice–port 0:1

!

!

dial–peer voice 1 pots

answer–address 4085556001

destination–pattern 408#4085556...

direct–inward–dial

port 0:1

prefix 6

!

dial–peer voice 2 voip

destination–pattern 9195552...

tech–prefix 919#

session target ras

!

num–exp 2... 9195552...

gateway

!

interface Ethernet0

no ip address

!

interface FastEthernet0

ip address 172.16.110.2 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

h323–gateway voip interface

h323–gateway voip id SJgk1 ipaddr 172.16.110.1 1718

h323–gateway voip h323–id SJ5300A@cisco.com

h323–gateway voip tech–prefix 408#

!

ip classless

ip route 172.16.120.0 255.255.255.0 172.16.110.10

no ip http server

!

!

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

ntp clock–period 17179892

ntp server 172.16.110.10

end

San Jose 3640A

SanJose3640A# show run

Building configuration...

Current configuration:

!

! NVRAM config last updated at 00:05:33 UTC Tue Mar 28 2000

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password–encryption

!

hostname SanJose3640A

!

boot system flash c3640–ix–mz.120–7.T

logging buffered 50000 debugging

enable secret < password > [Choose a strong password with at least one capital letter, one number, and one special character.]

!

!

!

!

!

ip subnet–zero

!

ip dvmrp route–limit 20000

!

!

interface Ethernet1/0

ip address 172.16.110.1 255.255.255.0

!

interface Serial1/0

no ip address

no ip mroute–cache

shutdown

no fair–queue

!

interface Ethernet1/1

no ip address

shutdown

!

ip classless

ip route 172.16.120.0 255.255.255.0 172.16.110.10

no ip http server

!

tftp–server flash:c3640–ix–mz.121–1.bin

!

gatekeeper

zone local SJgk1 cisco.com

zone remote RALgk1 cisco.com 172.16.120.1 1719

zone prefix RALgk1 919.......

gw–type–prefix 919#*

no shutdown

!

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

ntp server 172.16.110.10

end

Verificar

Esta seção fornece informações que você pode usar para verificar se sua configuração está funcionando adequadamente.

A Output Interpreter Tool (somente clientes registrados) oferece suporte a determinados comandos show, o que permite exibir uma análise da saída do comando show.

- show debug — Exibe os comandos debug que estão ativados

- undebug all — Desativa todas as depurações

- show gatekeeper — Exibe o status do gatekeeper

- show log — Exibe a saída do arquivo de log

- show call ative voice brief — Exibe uma versão abreviada do conteúdo da tabela de chamadas ativas

A tela mostra todas as chamadas com conexão atual através do roteador.

- show call ative voice — Exibe o conteúdo da tabela de chamadas ativas

Essa exibição mostra todas as chamadas com conexão atual através do roteador.

- show gatekeeper endpoints — Exibe o status do registro de endpoints no gatekeeper

- show gatekeeper call — Exibe as chamadas ativas processadas pelo gatekeeper

- show gatekeeper gw — Exibe o status de registro de endpoints para o prefixo de tecnologia

Verificação do roteador Raleigh 5300A

Raleigh5300A# show debug

ISDN:

ISDN Q931 packets debugging is on

ISDN Q931 packets debug DSLs. (On/Off/No DSL:1/0/–)

DSL  0 ––>  7

1 – – – – – – –

H.323 RAS:

H.323 RAS Messages debugging is on

voip:

voip ccAPI function enter/exit debugging is on

Raleigh5300A# undebug all

All possible debugging has been turned off

Raleigh5300A# show gatekeeper

Gateway  RAL5300A@cisco.com  is registered to Gatekeeper RALgk1

Alias list (CLI configured)

H323–ID RAL5300A@cisco.com

Alias list (last RCF)

H323–ID RAL5300A@cisco.com

H323 resource thresholding is Disabled

Raleigh5300A# show log

Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 0 flushes, 0 overruns)

Console logging: level debugging, 1048 messages logged

Monitor logging: level debugging, 0 messages logged

Buffer logging: level debugging, 1048 messages logged

Trap logging: level informational, 106 message lines logged

Log Buffer (50000 bytes):

Mar 28 00:22:47.624: ISDN Se0:23: RX <–  SETUP pd = 8  callref = 0x30

Mar 28 00:22:47.624:         Bearer Capability i = 0x8090A2

Mar 28 00:22:47.624:         Channel ID i = 0xA98393

Mar 28 00:22:47.624:  Calling Party Number i = 0x2180, '9195552010', Plan:ISDN,

Type:National

Mar 28 00:22:47.624:  Called Party Number i = 0xA1, '4085556400', Plan:ISDN,

Type:National

Mar 28 00:22:47.628: ISDN Se0:23: TX –>  CALL_PROC pd = 8  callref = 0x8030

Mar 28 00:22:47.628:         Channel ID i = 0xA98393

Mar 28 00:22:47.628: ISDN Se0:23: TX –>  ALERTING pd = 8  callref = 0x8030

Mar 28 00:22:48.016: cc_api_call_setup_ind (vdbPtr=0x61B9ADAC,

callInfo={called=4085556400,

calling=9195552010, fdest=1 peer_tag=1}, callID=0x61A088C4)

Mar 28 00:22:48.020: cc_process_call_setup_ind (event=0x61BB71B8)

handed call to app "SESSION"

Mar 28 00:22:48.020: sess_appl: ev(23=CC_EV_CALL_SETUP_IND), cid(32), disp(0)

Mar 28 00:22:48.020: ccCallSetContext (callID=0x20, context=0x61A2C368)

Mar 28 00:22:48.020: ssaCallSetupInd finalDest cllng(9195552010),

clled(4085556400)

Mar 28 00:22:48.020: ssaSetupPeer cid(32) peer list:  tag(2)

called number (4085556400)

Mar 28 00:22:48.020: ssaSetupPeer cid(32), destPat(4085556400),

matched(10), prefix(),

peer(61C088AC)

Mar 28 00:22:48.020: ccCallProceeding (callID=0x20, prog_ind=0x0)

Mar 28 00:22:48.020: ccCallSetupRequest (Inbound call = 0x20, outbound

peer =2, dest=,

params=0x61A2C37C mode=0, *callID=0x61BBE868)

Mar 28 00:22:48.020: callingNumber=9195552010, calledNumber=4085556400,

redirectNumber=

Mar 28 00:22:48.020: accountNumber=, finalDestFlag=1,

guid=1acb.27d8.98f4.0043.0000.0000.205d.0abc

Mar 28 00:22:48.020: peer_tag=2

Mar 28 00:22:48.020: ccIFCallSetupRequest: (vdbPtr=0x6174EC64, dest=, callParams=

{called=4085556400, calling=9195552010, fdest=1, voice_peer_tag=2}, mode=0x0)

Mar 28 00:22:48.020: ccCallSetContext (callID=0x21, context=0x61A8FD88)

Mar 28 00:22:48.024: RASlib::ras_sendto: msg length 115 from 172.16.120.2:51726 to

172.16.120.1:1719

Mar 28 00:22:48.024: RASLib::RASSendARQ: ARQ (seq# 12119) sent to 172.16.120.1

Mar 28 00:22:48.028: RASLib::RASRecvData: successfully

rcvd message of length 7 from 172.16.120.1:1719

Mar 28 00:22:48.028: RASLib::RASRecvData: RIP (seq# 12119) rcvd

from [172.16.120.1:1719] on sock[61A18664]

Mar 28 00:22:48.044: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message

of length 24 from 172.16.120.1:1719

Mar 28 00:22:48.044: RASLib::RASRecvData: ACF (seq# 12119)

rcvd from [172.16.120.1:1719] on sock [0x61A18664]

Mar 28 00:22:49.232: cc_api_call_alert(vdbPtr=0x6174EC64,

callID=0x21, prog_ind=0x8, sig_ind=0x1)

Mar 28 00:22:49.232: sess_appl: ev(7=CC_EV_CALL_ALERT), cid(33), disp(0)

Mar 28 00:22:49.232: ssaTraceSct: cid(33)st(1)oldst(0)cfid(–1)

csize(0)in(0)fDest(0)–cid2(32)st2(1)oldst2(0)

Mar 28 00:22:49.232: ccCallAlert (callID=0x20, prog_ind=0x8, sig_ind=0x1)

Mar 28 00:22:49.232: ccConferenceCreate (confID=0x61BBE8B0,

callID1=0x20, callID2=0x21, tag=0x0)

Mar 28 00:22:49.232: cc_api_bridge_done (confID=0xD, srcIF=0x6174EC64,

srcCallID=0x21,

dstCallID=0x20, disposition=0, tag=0x0)

Mar 28 00:22:49.232: cc_api_bridge_done (confID=0xD,

srcIF=0x61B9ADAC, srcCallID=0x20,

dstCallID=0x21, disposition=0, tag=0x0)

Mar 28 00:22:49.232: cc_api_caps_ind (dstVdbPtr=0x6174EC64,

dstCallId=0x21, srcCallId=0x20,

caps={codec=0xEBF7, fax_rate=0xFF, vad=0x3, modem=0x3

codec_bytes=1638535964, signal_type=2})

Mar 28 00:22:49.236: sess_appl: ev(28=CC_EV_CONF_CREATE_DONE), cid(32), disp(0)

Mar 28 00:22:49.236: ssaTraceSct: cid(32)st(3)oldst(0)cfid(13)

csize(0)in(1)fDest(1)–cid2(33)st2(3)oldst2(1)

Mar 28 00:22:49.844: cc_api_caps_ind (dstVdbPtr=0x61B9ADAC,

dstCallId=0x20, srcCallId=0x21,

caps={codec=0x4, fax_rate=0x2, vad=0x2, modem=0x1

codec_bytes=20, signal_type=0})

Mar 28 00:22:49.844: cc_api_caps_ack (dstVdbPtr=0x61B9ADAC,

dstCallId=0x20, srcCallId=0x21,

caps={codec=0x4, fax_rate=0x2, vad=0x2, modem=0x1

codec_bytes=20, signal_type=0})

Mar 28 00:22:49.848: cc_api_caps_ack (dstVdbPtr=0x6174EC64,

dstCallId=0x21, srcCallId=0x20,

caps={codec=0x4, fax_rate=0x2, vad=0x2, modem=0x1

codec_bytes=20, signal_type=0})

Mar 28 00:22:51.504: cc_api_call_connected(vdbPtr=0x6174EC64, callID=0x21)

Mar 28 00:22:51.508: sess_appl: ev(8=CC_EV_CALL_CONNECTED), cid(33), disp(0)

Mar 28 00:22:51.508: ssaTraceSct: cid(33)st(4)oldst(1)cfid(13)

csize(0)in(0)fDest(0)–cid2(32)st2(4)oldst2(3)

Mar 28 00:22:51.508: ccCallConnect (callID=0x20)

Mar 28 00:22:51.508: ssaFlushPeerTagQueue cid(32) peer list: (empty)

Mar 28 00:22:51.508: ISDN Se0:23: TX –>  CONNECT pd = 8  callref = 0x8030

Mar 28 00:22:51.564: ISDN Se0:23: RX <–  CONNECT_ACK pd = 8  callref = 0x30

Mar 28 00:22:51.564: ISDN Se0:23: CALL_PROGRESS:

CALL_CONNECTED call id 0x11, bchan –1, dsl 0

Mar 28 00:22:54.620: cc_api_call_digit_begin

(vdbPtr=0x61B9ADAC, callID=0x20, digit=1, flags=0x1,

timestamp=0xCAAF06B, expiration=0x0)

Mar 28 00:22:54.620: sess_appl: ev(10=CC_EV_CALL_DIGIT_BEGIN),

cid(32), disp(0)

Mar 28 00:22:54.620: ssaTraceSct: cid(32)st(5)oldst(3)cfid(13)

csize(0)in(1)fDest(1)–cid2(33)st2(5)

oldst2(4)

Mar 28 00:22:54.620: ccCallDigitBegin (callID=0x21, db=0x61BBE8EC)

Mar 28 00:22:54.700: cc_api_call_digit (vdbPtr=0x61B9ADAC,

callID=0x20, digit=1, duration=130)

Mar 28 00:22:54.700: sess_appl: ev(9=CC_EV_CALL_DIGIT), cid(32), disp(0)

Mar 28 00:22:54.700: ssaTraceSct: cid(32)st(5)oldst(5)cfid(13)

csize(0)in(1)fDest(1)–cid2(33)st2(5)

oldst2(4)

Mar 28 00:22:54.700: ccCallDigitEnd (callID=0x21, de=0x61BBE8EC)

Mar 28 00:22:55.120: ISDN Se0:23: RX <–  DISCONNECT pd = 8  callref = 0x30

Mar 28 00:22:55.120:         Cause i = 0x8090 – Normal call clearing

Mar 28 00:22:55.120: %ISDN–6–DISCONNECT: Interface Serial0:18

disconnected from 9195552010 , call lasted 3 seconds

Mar 28 00:22:55.124: ISDN Se0:23: TX –>  RELEASE pd = 8  callref = 0x8030

Mar 28 00:22:55.124: cc_api_call_disconnected(vdbPtr=0x61B9ADAC,

callID=0x20, cause=0x10)

Mar 28 00:22:55.124: sess_appl: ev(12=CC_EV_CALL_DISCONNECTED),

cid(32), disp(0)

Mar 28 00:22:55.124: ssaTraceSct: cid(32)st(5)oldst(5)cfid(13)

csize(0)in(1)fDest(1)–cid2(33)st2(5)oldst2(4)

Mar 28 00:22:55.124: ssa: Disconnected cid(32) state(5) cause(0x10)

Mar 28 00:22:55.124: ccConferenceDestroy (confID=0xD, tag=0x0)

Mar 28 00:22:55.124: cc_api_bridge_drop_done (confID=0xD,

srcIF=0x6174EC64, srcCallID=0x21,

dstCallID=0x20, disposition=0 tag=0x0)

Mar 28 00:22:55.124: cc_api_bridge_drop_done (confID=0xD,

srcIF=0x61B9ADAC, srcCallID=0x20,

dstCallID=0x21, disposition=0 tag=0x0)

Mar 28 00:22:55.124: sess_appl: ev(29=CC_EV_CONF_DESTROY_DONE), cid(32), disp(0)

Mar 28 00:22:55.124: ssaTraceSct: cid(32)st(6)oldst(5)cfid(–1)

csize(0)in(1)fDest(1)–cid2(33)st2(6)oldst2(4)

Mar 28 00:22:55.124: ccCallDisconnect (callID=0x20, cause=0x10 tag=0x0)

Mar 28 00:22:55.124: ccCallDisconnect (callID=0x21, cause=0x10 tag=0x0)

Mar 28 00:22:55.128: RASlib::ras_sendto: msg length 76 from 172.16.120.2:51726 to

172.16.120.1:1719

Mar 28 00:22:55.128: RASLib::RASSendDRQ: DRQ (seq# 12120) sent to 172.16.120.1

Mar 28 00:22:55.132: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message

of length 3 from 172.16.120.1:1719

Mar 28 00:22:55.132: RASLib::RASRecvData: DCF (seq# 12120) rcvd

from [172.16.120.1:1719] on sock [0x61A18664]

Mar 28 00:22:55.132: cc_api_call_disconnect_done(vdbPtr=0x6174EC64,

callID=0x21, disp=0, tag=0x0)

Mar 28 00:22:55.132: sess_appl: ev(13=CC_EV_CALL_DISCONNECT_DONE),

cid(33), disp(0)

Mar 28 00:22:55.132: ssaTraceSct: cid(33)st(7)oldst(4)cfid(–1)

csize(0)in(0)fDest(0)–cid2(32)st2(7)oldst2(6)

Mar 28 00:22:55.140: cc_api_call_disconnect_done(vdbPtr=0x61B9ADAC,

callID=0x20, disp=0, tag=0x0)

Mar 28 00:22:55.140: sess_appl: ev(13=CC_EV_CALL_DISCONNECT_DONE), cid(32), disp(0)

Mar 28 00:22:55.140: ssaTraceSct: cid(32)st(7)oldst(6)cfid(–1)

csize(1)in(1)fDest(1)

Mar 28 00:22:55.172: ISDN Se0:23: RX <–  RELEASE_COMP pd = 8  callref = 0x30

Mar 28 00:23:14.251: RASlib::ras_sendto: msg length 76 from 172.16.120.2:51726 to

172.16.120.1:1719

Mar 28 00:23:14.251: RASLib::RASSendRRQ: RRQ (seq# 12121) sent to 172.16.120.1

Mar 28 00:23:14.255: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message

of length 52 from 172.16.120.1:1719

Mar 28 00:23:14.255: RASLib::RASRecvData: RCF (seq# 12121) rcvd

from [172.16.120.1:1719] on sock [0x61A18664]

Mar 28 00:23:59.255: RASlib::ras_sendto: msg length 76 from

172.16.120.2:51726 to 172.16.120.1:1719

Mar 28 00:23:59.255: RASLib::RASSendRRQ: RRQ (seq# 12122) sent to 172.16.120.1

Mar 28 00:23:59.259: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message

of length 52 from 172.16.120.1:1719

Mar 28 00:23:59.259: RASLib::RASRecvData: RCF (seq# 12122)

rcvd from [172.16.120.1:1719] on sock [0x61A18664]

Raleigh5300A#

Raleigh5300A# show call active voice brief

<ID>: <start>hs.<index> +<connect> pid:<peer_id> <dir>

<addr> <state>

dur hh:mm:ss tx:<packets>/<bytes> rx:<packets>/<bytes> <state>

IP <ip>:<udp> rtt:<time>ms pl:<play>/<gap>ms lost:<lost>/<early>/<late>

delay:<last>/<min>/<max>ms <codec>

FR <protocol><y/n><y/n><y/n><on/off> [int dici cid] vad: dtmf: seq:

sig: <codec> (payload size)

Tele <int>: tx:<tot>/<v>/<fax>ms <codec> noise:<l> acom:<l> i/o:<l>/<l> dBm

4B   : 54320146hs.1 +1112 pid:1 Answer 9195552010 active

dur 00:00:15 tx:954/15972 rx:259/8288

Tele 0:D:36: tx:24500/5180/0ms g729r8 noise:–55 acom:0  i/0:–56/–44 dBm

4B   : 54320146hs.2 +1112 pid:2 Originate 4085556400 active

dur 00:00:15 tx:259/5180 rx:954/19080

IP 172.16.110.2:17024 rtt:4ms pl:16250/0ms lost:0/0/0 delay:50/50/70ms g729r8

Raleigh5300A# show call active voice

GENERIC:

SetupTime=54320146 ms

Index=1

PeerAddress=9195552010

PeerSubAddress=

PeerId=1

PeerIfIndex=56

LogicalIfIndex=26

ConnectTime=54321258

CallDuration=00:00:24

CallState=4

CallOrigin=2

ChargedUnits=0

InfoType=2

TransmitPackets=1414

TransmitBytes=20900

ReceivePackets=615

ReceiveBytes=19680

TELE:

ConnectionId=[0x1ACB27D8 0x98F4004B 0x0 0x206098B4]

TxDuration=33700 ms

VoiceTxDuration=12300 ms

FaxTxDuration=0 ms

CoderTypeRate=g729r8

NoiseLevel=–55

ACOMLevel=0

OutSignalLevel=–45

InSignalLevel=–55

InfoActivity=2

ERLLevel=19

SessionTarget=

ImgPages=0

GENERIC:

SetupTime=54320146 ms

Index=2

PeerAddress=4085556400

PeerSubAddress=

PeerId=2

PeerIfIndex=57

LogicalIfIndex=0

ConnectTime=54321258

CallDuration=00:00:24

CallState=4

CallOrigin=1

ChargedUnits=0

InfoType=2

TransmitPackets=615

TransmitBytes=12300

ReceivePackets=1415

ReceiveBytes=28300

VOIP:

ConnectionId[0x1ACB27D8 0x98F4004B 0x0 0x206098B4]

RemoteIPAddress=172.16.110.2

RemoteUDPPort=17024

RoundTripDelay=4 ms

SelectedQoS=best–effort

tx_DtmfRelay=inband–voice

SessionProtocol=cisco

SessionTarget=ras

OnTimeRvPlayout=25900

GapFillWithSilence=0 ms

GapFillWithPrediction=0 ms

GapFillWithInterpolation=0 ms

GapFillWithRedundancy=0 ms

HiWaterPlayoutDelay=70 ms

LoWaterPlayoutDelay=50 ms

ReceiveDelay=50 ms

LostPackets=0

EarlyPackets=0

LatePackets=0

VAD = enabled

CoderTypeRate=g729r8

CodecBytes=20

SignalingType=cas

Raleigh5300A#

Verificação para roteador Raleigh 3640A

Raleigh3640A# show gatekeeper end

GATEKEEPER ENDPOINT REGISTRATION

================================

CallSignalAddr  Port  RASSignalAddr   Port  Zone Name         Type    F

––––––––––––––– ––––– ––––––––––––––– ––––– –––––––––         ––––    ––

172.16.120.2    1720  172.16.120.2    51726 RALgk1            VOIP–GW

H323–ID: RAL5300A@cisco.com

Total number of active registrations = 1

Raleigh3640A# show gatekeeper gw

GATEWAY TYPE PREFIX TABLE

=========================

Prefix: 408#*

Prefix: 919#*

Zone RALgk1 master gateway list:

172.16.120.2:1720 RAL5300A

Raleigh3640A# show log

Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 0 flushes, 0 overruns)

Console logging: level debugging, 239 messages logged

Monitor logging: level debugging, 0 messages logged

Buffer logging: level debugging, 239 messages logged

Trap logging: level informational, 106 message lines logged

Log Buffer (50000 bytes):

Mar 28 00:22:48.019: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of

length 115 from 172.16.120.2:51726

Mar 28 00:22:48.019: RASLib::RASRecvData: ARQ (seq# 12119) rcvd from

[172.16.120.2:51726] on sock [0x60F2F9A0]      RASLib::parse_arq_nonstd: ARQ

Nonstd decode succeeded, remlen = 0

Mar 28 00:22:48.023:  RASlib::ras_sendto: msg length 7 from

172.16.120.1:1719 to 172.16.120.2:51726

Mar 28 00:22:48.023: RASLib::RASSendRIP: RIP (seq# 12119) sent to

172.16.120.2

Mar 28 00:22:48.023: RASLib::RAS_WK_TInit: ipsock [0x612328CC] setup

successful

Mar 28 00:22:48.027:       RASlib::ras_sendto: msg length 79 from

172.16.120.1:52893 to 172.16.110.1:1719

Mar 28 00:22:48.027: RASLib::RASSendLRQ: LRQ (seq# 20) sent to 172.16.110.1

Mar 28 00:22:48.035: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of length

128 from 172.16.110.1:1719

Mar 28 00:22:48.035:  RASLib::RASRecvData: LCF (seq# 20) rcvd from

[172.16.110.1:1719] on sock [0x612328CC] RASLib::parse_lcf_nonstd:

LCF Nonstd decode succeeded, remlen = 0

Mar 28 00:22:48.039: RASlib::ras_sendto: msg length 24 from 172.16.120.1:1719 to

172.16.120.2:51726

Mar 28 00:22:48.039: RASLib::RASSendACF: ACF (seq# 12119) sent to 172.16.120.2

Mar 28 00:22:55.123: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of length

76 from 172.16.120.2:51726

Mar 28 00:22:55.123: RASLib::RASRecvData: DRQ (seq# 12120) rcvd from

[172.16.120.2:51726] on sock [0x60F2F9A0]

Mar 28 00:22:55.127: RASlib::ras_sendto: msg length 3 from 172.16.120.1:1719 to

172.16.120.2:51726

Mar 28 00:22:55.127: RASLib::RASSendDCF: DCF (seq# 12120) sent to 172.16.120.2

Mar 28 00:23:14.247: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of length 76

from 172.16.120.2:51726

Mar 28 00:23:14.251: RASLib::RASRecvData: RRQ (seq# 12121) rcvd from

[172.16.120.2:51726] on sock [0x60F2F9A0]

Mar 28 00:23:14.251: RASlib::ras_sendto: msg length 52 from 172.16.120.1:1719 to

172.16.120.2:51726

Mar 28 00:23:14.251: RASLib::RASSendRCF: RCF (seq# 12121) sent to 172.16.120.2

Mar 28 00:23:59.251: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of length 76

from 172.16.120.2:51726

Mar 28 00:23:59.251: RASLib::RASRecvData: RRQ (seq# 12122) rcvd from

[172.16.120.2:51726] on sock [0x60F2F9A0]

Mar 28 00:23:59.255: RASlib::ras_sendto: msg length 52 from

172.16.120.1:1719 to 172.16.120.2:51726

Mar 28 00:23:59.255: RASLib::RASSendRCF: RCF (seq# 12122) sent to 172.16.120.2

Mar 28 00:24:44.255: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of length 76

from 172.16.120.2:51726

Mar 28 00:24:44.255: RASLib::RASRecvData: RRQ (seq# 12123) rcvd from

[172.16.120.2:51726] on sock [0x60F2F9A0]

Mar 28 00:24:44.259: RASlib::ras_sendto: msg length 52 from 172.16.120.1:1719

to 172.16.120.2:51726

Mar 28 00:24:44.259: RASLib::RASSendRCF: RCF (seq# 12123) sent to 172.16.120.2

Raleigh3640A#

Raleigh3640A# show gatekeeper call

Total number of active calls = 1.

GATEKEEPER CALL INFO

====================

LocalCallID                        Age(secs)   BW

18–6872                            41          64(Kbps)

Endpt(s): Alias        E.164Addr     CallSignalAddr  Port  RASSignalAddr   Port

src EP: RAL5300A     9195552010    172.16.120.2    1720  172.16.120.2    51726

dst EP:              408#408555640 172.16.110.2    1720  172.16.110.2    1720

Raleigh3640A#

Verificação para roteador San Jose 5300A

SanJose5300A# show gatekeeper

Gateway  SJ5300A@cisco.com  is registered to Gatekeeper SJgk1

Alias list (CLI configured)

H323–ID SJ5300A@cisco.com

Alias list (last RCF)

H323–ID SJ5300A@cisco.com

H323 resource thresholding is Disabled

SanJose5300A# show log

Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 0 flushes, 0 overruns)

Console logging: level debugging, 1695 messages logged

Monitor logging: level debugging, 0 messages logged

Buffer logging: level debugging, 1695 messages logged

Trap logging: level informational, 96 message lines logged

Log Buffer (50000 bytes):

Mar 28 00:22:48.043: RASlib::ras_sendto: msg length 122 from

172.16.110.2:52521 to 172.16.110.1:1719

Mar 28 00:22:48.043: RASLib::RASSendARQ: ARQ (seq# 12092) sent to

172.16.110.1

Mar 28 00:22:48.047: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of length

24 from 172.16.110.1:1719

Mar 28 00:22:48.047: RASLib::RASRecvData: ACF (seq# 12092) rcvd from

[172.16.110.1:1719] on sock [0x61752218]

Mar 28 00:22:48.047: cc_api_call_setup_ind (vdbPtr=0x616F8D2C,

callInfo={called=408#4085556400,

calling=9195552010, fdest=1 peer_tag=2}, callID=0x6199B54C)

Mar 28 00:22:48.051: cc_process_call_setup_ind (event=0x619B3954)

handed call to app "SESSION"

Mar 28 00:22:48.051: sess_appl: ev(23=CC_EV_CALL_SETUP_IND), cid(25), disp(0)

Mar 28 00:22:48.051: ccCallSetContext (callID=0x19, context=0x61A643D8)

Mar 28 00:22:48.051: ssaCallSetupInd finalDest cllng(9195552010),

clled(408#4085556400)

Mar 28 00:22:48.051: ssaSetupPeer cid(25) peer list:  tag(1)

called number (408#4085556400)

Mar 28 00:22:48.051: ssaSetupPeer cid(25), destPat(408#4085556400),

matched(11), prefix(6),

peer(61A03B88)

Mar 28 00:22:48.051: ccCallProceeding (callID=0x19, prog_ind=0x0)

Mar 28 00:22:48.051: ccCallSetupRequest (Inbound call = 0x19,

outbound peer =1, dest=,

params=0x61A643EC mode=0, *callID=0x619BB9F0)

Mar 28 00:22:48.051: callingNumber=9195552010, calledNumber=408#4085556400,

redirectNumber=

Mar 28 00:22:48.051: accountNumber=, finalDestFlag=1,

guid=1acb.27d8.98f4.0043.0000.0000.205d.0abc

Mar 28 00:22:48.051: peer_tag=1

Mar 28 00:22:48.051: ccIFCallSetupRequest: (vdbPtr=0x619AC884,

dest=, callParams=

{called=408#4085556400, calling=9195552010, fdest=1, voice_peer_tag=1}, mode=0x0)

Mar 28 00:22:48.051: ccCallSetContext (callID=0x1A, context=0x61A6DCC8)

Mar 28 00:22:48.235: cc_api_call_proceeding(vdbPtr=0x619AC884, callID=0x1A,

prog_ind=0x0)

Mar 28 00:22:48.235: sess_appl: ev(20=CC_EV_CALL_PROCEEDING), cid(26), disp(0)

Mar 28 00:22:48.235: ssaTraceSct: cid(26)st(1)oldst(0)cfid(–1)

csize(0)in(0)fDest(0)–cid2(25)st2(1)oldst2(0)

Mar 28 00:22:48.235: ssaIgnore cid(26), st(1),oldst(1), ev(20)

Mar 28 00:22:49.215: cc_api_call_alert(vdbPtr=0x619AC884,

callID=0x1A, prog_ind=0x8, sig_ind=0x1)

Mar 28 00:22:49.215: sess_appl: ev(7=CC_EV_CALL_ALERT), cid(26), disp(0)

Mar 28 00:22:49.215: ssaTraceSct: cid(26)st(1)oldst(1)cfid(–1)csize(0)in(0)fDest(0)

–cid2(25)st2(1)oldst2(0)

Mar 28 00:22:49.215: ccCallAlert (callID=0x19, prog_ind=0x8, sig_ind=0x1)

Mar 28 00:22:49.215: ccConferenceCreate (confID=0x619BBA38, callID1=0x19,

callID2=0x1A, tag=0x0)

Mar 28 00:22:49.219: cc_api_bridge_done (confID=0xD, srcIF=0x616F8D2C,

srcCallID=0x19,dstCallID=0x1A, disposition=0, tag=0x0)

Mar 28 00:22:49.219: cc_api_bridge_done (confID=0xD, srcIF=0x619AC884,

srcCallID=0x1A, dstCallID=0x19, disposition=0, tag=0x0)

Mar 28 00:22:49.219: cc_api_caps_ind (dstVdbPtr=0x616F8D2C, dstCallId=0x19,

srcCallId=0x1A, caps={codec=0xEBF7, fax_rate=0xFF, vad=0x3,

modem=0x3codec_bytes=1637472312, signal_type=2})

Mar 28 00:22:49.219: sess_appl: ev(28=CC_EV_CONF_CREATE_DONE),

cid(25), disp(0)

Mar 28 00:22:49.219: ssaTraceSct: cid(25)st(3)oldst(0)cfid(13)

csize(0)in(1)fDest(1)–cid2(26)st2(3)oldst2(1)

Mar 28 00:22:49.631: cc_api_caps_ind (dstVdbPtr=0x619AC884,

dstCallId=0x1A, srcCallId=0x19 caps={codec=0x4, fax_rate=0x2, vad=0x2, modem=0x1

codec_bytes=20, signal_type=0})

Mar 28 00:22:49.631: cc_api_caps_ack (dstVdbPtr=0x619AC884,

dstCallId=0x1A, srcCallId=0x19,

caps={codec=0x4, fax_rate=0x2, vad=0x2, modem=0x1

codec_bytes=20, signal_type=0})

Mar 28 00:22:49.635: cc_api_caps_ack (dstVdbPtr=0x616F8D2C,

dstCallId=0x19, srcCallId=0x1A,

caps={codec=0x4, fax_rate=0x2, vad=0x2, modem=0x1

codec_bytes=20, signal_type=0})

Mar 28 00:22:51.491: cc_api_call_connected(vdbPtr=0x619AC884, callID=0x1A)

Mar 28 00:22:51.491: sess_appl: ev(8=CC_EV_CALL_CONNECTED), cid(26), disp(0)

Mar 28 00:22:51.491: ssaTraceSct: cid(26)st(4)oldst(1)cfid(13)

csize(0)in(0)fDest(0)–cid2(25)st2(4)oldst2(3)

Mar 28 00:22:51.491: ccCallConnect (callID=0x19)

Mar 28 00:22:51.491: ssaFlushPeerTagQueue cid(25) peer list: (empty)

Mar 28 00:22:55.119: cc_api_call_disconnected(vdbPtr=0x0, callID=0x19, cause=0x10)

Mar 28 00:22:55.119: sess_appl: ev(12=CC_EV_CALL_DISCONNECTED), cid(25), disp(0)

Mar 28 00:22:55.119: ssaTraceSct: cid(25)st(5)oldst(3)cfid(13)

csize(0)in(1)fDest(1)–cid2(26) st2(5)oldst2(4)

Mar 28 00:22:55.119: ssa: Disconnected cid(25) state(5) cause(0x10)

Mar 28 00:22:55.119: ccConferenceDestroy (confID=0xD, tag=0x0)

Mar 28 00:22:55.119: cc_api_bridge_drop_done (confID=0xD,

srcIF=0x616F8D2C, srcCallID=0x19, dstCallID=0x1A, disposition=0 tag=0x0)

Mar 28 00:22:55.119: cc_api_bridge_drop_done (confID=0xD,

srcIF=0x619AC884, srcCallID=0x1A, dstCallID=0x19, disposition=0 tag=0x0)

Mar 28 00:22:55.119: sess_appl: ev(29=CC_EV_CONF_DESTROY_DONE),

cid(25), disp(0)

Mar 28 00:22:55.119: ssaTraceSct: cid(25)st(6)oldst(5)cfid(–1)

csize(0)in(1)fDest(1)–cid2(26)st2(6)oldst2(4)

Mar 28 00:22:55.119: ccCallDisconnect (callID=0x19, cause=0x10 tag=0x0)

Mar 28 00:22:55.119: ccCallDisconnect (callID=0x1A, cause=0x10 tag=0x0)

Mar 28 00:22:55.123: RASlib::ras_sendto: msg length 76 from

172.16.110.2:52521 to 172.16.110.1:1719

Mar 28 00:22:55.123: RASLib::RASSendDRQ: DRQ (seq# 12093) sent to

172.16.110.1

Mar 28 00:22:55.127: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message

of length 3 from 172.16.110.1:1719

Mar 28 00:22:55.127: RASLib::RASRecvData: DCF (seq# 12093) rcvd

from [172.16.110.1:1719] on sock [0x61752218]

Mar 28 00:22:55.127: cc_api_call_disconnect_done(vdbPtr=0x0,

callID=0x19, disp=0, tag=0x0)

Mar 28 00:22:55.127: sess_appl: ev(13=CC_EV_CALL_DISCONNECT_DONE),

cid(25), disp(0)

Mar 28 00:22:55.127: ssaTraceSct: cid(25)st(7)oldst(6)cfid(–1)

csize(0)in(1)fDest(1)–cid2(26)st2 (7)oldst2(4)

Mar 28 00:22:55.139: cc_api_call_disconnect_done(vdbPtr=0x619AC884,

callID=0x1A, disp=0, tag=0x61A630BC)

Mar 28 00:22:55.139: sess_appl: ev(13=CC_EV_CALL_DISCONNECT_DONE),

cid(26), disp(0)

Mar 28 00:22:55.139: ssaTraceSct: cid(26)st(7)oldst(4)cfid(–1)

csize(1)in(0)fDest(0)

Mar 28 00:22:55.443: RASlib::ras_sendto: msg length 74 from 172.16.110.2:52521 to

172.16.110.1:1719

Mar 28 00:22:55.443: RASLib::RASSendRRQ: RRQ (seq# 12094) sent to 172.16.110.1

Mar 28 00:22:55.447: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message

of length 52 from 172.16.110.1:1719

Mar 28 00:22:55.447: RASLib::RASRecvData: RCF (seq# 12094) rcvd

from [172.16.110.1:1719] on sock [0x61752218]

Mar 28 00:23:40.448: RASlib::ras_sendto: msg length 74 from 172.16.110.2:52521 to

172.16.110.1:1719

Mar 28 00:23:40.448: RASLib::RASSendRRQ: RRQ (seq# 12095) sent to 172.16.110.1

Mar 28 00:23:40.452: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message

of length 52 from 172.16.110.1:1719

Mar 28 00:23:40.452: RASLib::RASRecvData: RCF (seq# 12095) rcvd from

[172.16.110.1:1719] on sock [0x61752218]

Mar 28 00:24:25.452: RASlib::ras_sendto: msg length 74 from 172.16.110.2:52521 to

172.16.110.1:1719

Mar 28 00:24:25.452: RASLib::RASSendRRQ: RRQ (seq# 12096) sent to 172.16.110.1

Mar 28 00:24:25.456: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of

length 52 from 172.16.110.1:1719

Mar 28 00:24:25.456: RASLib::RASRecvData: RCF (seq# 12096) rcvd

from [172.16.110.1:1719] on sock [0x61752218]

Mar 28 00:25:10.457: RASlib::ras_sendto: msg length 74 from 172.16.110.2:52521 to

172.16.110.1:1719

Mar 28 00:25:10.457: RASLib::RASSendRRQ: RRQ (seq# 12097) sent to 172.16.110.1

Mar 28 00:25:10.461: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message

of length 52 from 172.16.110.1:1719

Mar 28 00:25:10.461: RASLib::RASRecvData: RCF (seq# 12097) rcvd

from [172.16.110.1:1719] on sock [0x61752218]

SanJose5300A#

Raleigh5300A# show call active voice brief

<ID>: <start>hs.<index> +<connect> pid:<peer_id> <dir> <addr> <state>

dur hh:mm:ss tx:<packets>/<bytes> rx:<packets>/<bytes> <state>

IP <ip>:<udp> rtt:<time>ms pl:<play>/<gap>ms lost:<lost>/<early>/<late>

delay:<last>/<min>/<max>ms <codec>

FR <protocol><y/n><y/n><y/n><on/off> [int dici cid] vad: dtmf: seq:

sig: <codec> (payload size)

Tele <int>: tx:<tot>/<v>/<fax>ms <codec> noise:<l> acom:<l> i/o:<l>/<l> dBm

4B   : 54285525hs.1 +1107 pid:2 Answer 9195552010 active

dur 00:00:38 tx:2106/42120 rx:1023/20460

IP 172.16.120.2:17698 rtt:4ms pl:19920/0ms lost:0/0/0 delay:30/30/70ms g729r8

4B   : 54285543hs.1 +1089 pid:1 Originate 408#4085556400 active

dur 00:00:38 tx:1023/–5040 rx:2125/68000

Tele 0:1 (30): tx:47730/42500/0ms g729r8 noise:–72 acom:0  i/0:–41/–41 dBm

SanJose5300A# show call active voice

GENERIC:

SetupTime=54285525 ms

Index=1

PeerAddress=9195552010

PeerSubAddress=

PeerId=2

PeerIfIndex=17

LogicalIfIndex=0

ConnectTime=54286632

CallDuration=00:00:44

CallState=4

CallOrigin=2

ChargedUnits=0

InfoType=2

TransmitPackets=2415

TransmitBytes=48300

ReceivePackets=1055

ReceiveBytes=21100

VOIP:

ConnectionId[0x1ACB27D8 0x98F4004B 0x0 0x206098B4]

RemoteIPAddress=172.16.120.2

RemoteUDPPort=17698

RoundTripDelay=65535 ms

SelectedQoS=best–effort

tx_DtmfRelay=inband–voice

SessionProtocol=cisco

SessionTarget=

OnTimeRvPlayout=21090

GapFillWithSilence=0 ms

GapFillWithPrediction=0 ms

GapFillWithInterpolation=0 ms

GapFillWithRedundancy=0 ms

HiWaterPlayoutDelay=70 ms

LoWaterPlayoutDelay=30 ms

ReceiveDelay=30 ms

LostPackets=0

EarlyPackets=0

LatePackets=0

VAD = enabled

CoderTypeRate=g729r8

CodecBytes=20

SignalingType=cas

GENERIC:

SetupTime=54285543 ms

Index=1

PeerAddress=408#4085556400

PeerSubAddress=

PeerId=1

PeerIfIndex=16

LogicalIfIndex=13

ConnectTime=54286632

CallDuration=00:00:44

CallState=4

CallOrigin=1

ChargedUnits=0

InfoType=2

TransmitPackets=1055

TransmitBytes=–8108

ReceivePackets=2434

ReceiveBytes=77888

TELE:

ConnectionId=[0x1ACB27D8 0x98F4004B 0x0 0x206098B4]

TxDuration=53920 ms

VoiceTxDuration=48690 ms

FaxTxDuration=0 ms

CoderTypeRate=g729r8

NoiseLevel=–72

ACOMLevel=0

OutSignalLevel=–71

InSignalLevel=–43

InfoActivity=2

ERLLevel=9

SessionTarget=

ImgPages=0

SanJose5300A#

Verificação para San Jose 3640A Router

SanJose3640A# show gatekeeper end

GATEKEEPER ENDPOINT REGISTRATION

================================

CallSignalAddr  Port  RASSignalAddr   Port  Zone Name         Type    F

––––––––––––––– ––––– ––––––––––––––– ––––– –––––––––         ––––    ––

172.16.110.2    1720  172.16.110.2    52521 SJgk1             VOIP–GW

H323–ID: SJ5300A@cisco.com

Total number of active registrations = 1

SanJose3640A# show gatekeeper gw

GATEWAY TYPE PREFIX TABLE

=========================

Prefix: 919#*

Prefix: 408#*

Zone SJgk1 master gateway list:

172.16.110.2:1720 SJ5300A

SanJose3640A# show log

Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 0 flushes, 0 overruns)

Console logging: level debugging, 1266 messages logged

Monitor logging: level debugging, 0 messages logged

Buffer logging: level debugging, 1258 messages logged

Trap logging: level informational, 102 message lines logged

Log Buffer (50000 bytes):

Mar 28 00:22:48.025: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of

length 79 from 172.16.120.1:52893

Mar 28 00:22:48.029: RASLib::RASRecvData: LRQ (seq# 20) rcvd from

[172.16.120.1:52893] on sock [0x60FE9B04] RASLib::parse_lrq_nonstd: LRQ Nonstd

decode succeeded, remlen = 0

Mar 28 00:22:48.033: RASlib::ras_sendto: msg length 128 from 172.16.110.1:1719

to 172.16.120.1:52893

Mar 28 00:22:48.033: RASLib::RASSendLCF: LCF (seq# 20) sent to 172.16.120.1

Mar 28 00:22:48.049: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of length

122 from 172.16.110.2:52521

Mar 28 00:22:48.049: RASLib::RASRecvData: ARQ (seq# 12092) rcvd from

[172.16.110.2:52521] on sock [0x60FE9B04] RASLib::parse_arq_nonstd:

ARQ Nonstd decode succeeded, remlen = 0

Mar 28 00:22:48.053: RASlib::ras_sendto: msg length 24 from 172.16.110.1:1719 to

172.16.110.2:52521

Mar 28 00:22:48.053: RASLib::RASSendACF: ACF (seq# 12092) sent to 172.16.110.2

Mar 28 00:22:55.129: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of length 76

from 172.16.110.2:52521

Mar 28 00:22:55.129: RASLib::RASRecvData: DRQ (seq# 12093) rcvd from

[172.16.110.2:52521] on sock [0x60FE9B04]

Mar 28 00:22:55.129: RASlib::ras_sendto: msg length 3 from 172.16.110.1:1719 to

172.16.110.2:52521

Mar 28 00:22:55.129: RASLib::RASSendDCF: DCF (seq# 12093) sent to 172.16.110.2

Mar 28 00:22:55.449: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of length 74

from 172.16.110.2:52521

Mar 28 00:22:55.449: RASLib::RASRecvData: RRQ (seq# 12094) rcvd from

[172.16.110.2:52521] on sock [0x60FE9B04]

Mar 28 00:22:55.453: RASlib::ras_sendto: msg length 52 from 172.16.110.1:1719 to

172.16.110.2:52521

Mar 28 00:22:55.453: RASLib::RASSendRCF: RCF (seq# 12094) sent to 172.16.110.2

Mar 28 00:23:40.453: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of length 74

from 172.16.110.2:52521

Mar 28 00:23:40.457: RASLib::RASRecvData: RRQ (seq# 12095) rcvd from

[172.16.110.2:52521] on sock [0x60FE9B04]

Mar 28 00:23:40.457: RASlib::ras_sendto: msg length 52 from 172.16.110.1:1719 to

172.16.110.2:52521

Mar 28 00:23:40.457: RASLib::RASSendRCF: RCF (seq# 12095) sent to 172.16.110.2

Mar 28 00:24:25.457: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of length 74

from 172.16.110.2:52521

Mar 28 00:24:25.461: RASLib::RASRecvData: RRQ (seq# 12096) rcvd from

[172.16.110.2:52521] on sock [0x60FE9B04]

Mar 28 00:24:25.461: RASlib::ras_sendto: msg length 52 from 172.16.110.1:1719 to

172.16.110.2:52521

Mar 28 00:24:25.461: RASLib::RASSendRCF: RCF (seq# 12096) sent to 172.16.110.2

Mar 28 00:25:10.465: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of length

74 from 172.16.110.2:52521

Mar 28 00:25:10.465: RASLib::RASRecvData: RRQ (seq# 12097) rcvd from

[172.16.110.2:52521] on sock [0x60FE9B04]

Mar 28 00:25:10.465: RASlib::ras_sendto: msg length 52 from 172.16.110.1:1719 to

172.16.110.2:52521

Mar 28 00:25:10.469: RASLib::RASSendRCF: RCF (seq# 12097) sent to 172.16.110.2

SanJose3640A#

SanJose3640A# show gatekeeper call

Total number of active calls = 1

Informações de chamada de gatekeeper

.

GATEKEEPER CALL INFO

====================

LocalCallID                        Age(secs)   BW

15–6872                            60          64(Kbps)

Endpt(s): Alias        E.164Addr     CallSignalAddr  Port  RASSignalAddr   Port

src EP:              9195552010

dst EP: SJ5300A      408#408555640 172.16.110.2    1720  172.16.110.2    52521

SanJose3640A#

Troubleshoot

Esta seção fornece informações que podem ser usadas para o troubleshooting da sua configuração.

Comandos para Troubleshooting

Observação: antes de emitir comandos debug, consulte Informações Importantes sobre Comandos Debug.

- debug ras

- debug h245 asn1

- debug h225 asn1

Observação: consulte Entendendo e Troubleshooting de TTL do Gatekeeper e Processo de Envelhecimento. Este documento descreve como o Cisco Gatekeeper separa os endpoints com o uso do valor Time to Live (TTL).

Informações Relacionadas

- Suporte à Tecnologia de Voz

- Suporte aos produtos de Voz e Comunicação por IP

- Troubleshooting da Telefonia IP Cisco

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems