Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de Apoio

Configurar

Configurar as placas VIC-2BRI-NT/TE e VIC-2BRI-S/T

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Troubleshoot

Solucione problemas das placas VIC-2BRI-NT/TE e VIC-2BRI-S/T

Links úteis

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento detalha a configuração e o cabeamento necessário para conectar as placas VIC-2BRI-NT/TE e VIC-2BRI-S/T como dispositivos de rede de ISDN.

Observação: existe uma Placa de Interface de Voz (VIC - Voice Interface Card) de nova geração, chamada VIC2-2BRI-NT/TE, que é uma atualização de hardware de uma placa mais antiga com funcionalidade semelhante. Você pode encontrar comparações entre VIC-2BRI-NT/TE e VIC2-2BRI-NT/TE em Entendendo as placas de interface de voz BRI ISDN.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Roteador Cisco 2610 com uma placa portadora de voz NM-2V.

- A VIC-2BRI-NT/TE, suportada nestas plataformas de hardware:

- 1751

- 1760

- ICS 7750

- 2600

- 3600

- 3700

- Software Cisco IOS® versão 12.2.5

- A placa VIC-2BRI-NT/TE deve ser instalada no slot 0 da placa portadora de voz NM-2V. O segundo slot de VIC do NM-2V não deve ter nenhuma outra VIC instalada quando uma placa de voz ISDN é instalada. Isso é necessário para garantir que a placa portadora de voz NM-2V aloque os quatro recursos do Digital Signal Processor (DSP) corretamente aos quatro canais B disponíveis nas duas portas BRI. Apenas uma porta BRI estaria ativa e as chamadas de voz ISDN podem não funcionar se a placa estiver instalada no slot 1 da placa NM-2V.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Informações de Apoio

A vantagem que as portas de voz BRI ISDN oferecem em relação a outros tipos de porta de voz analógica é que a sinalização ISDN fornece informações de chamada de ponta a ponta, com detalhes dos números chamados e chamadores, tipos de numeração, status do progresso da chamada e códigos de causa da compensação de chamadas. Além disso, o áudio é enviado como um fluxo de modulação de código de pulso digital (PCM - Digital Pulse Code Modulation) para que os problemas causados pelos níveis de áudio e pela atenuação sejam reduzidos.

Os roteadores/gateways do IOS anterior suportavam as portas de voz BRI da ISDN por bastante tempo com a placa VIC-2BRI-S/T. Isso permitiu que um roteador fizesse uma conexão de interface para redes de voz de ISDN existentes como um dispositivo de IDSN terminal. Começando com a versão 12.1.(3)X1, a Cisco oferece uma emulação da rede IDSN e, com a placa mais nova, VIC-2BRI-NT/TE, dá suporte para a geração de energia do emulador.

A placa VIC-2BRI-NT/TE interfaceada com a taxa básica ISDN normal serve como um dispositivo no lado do terminal (ou do usuário) da mesma forma que VIC-2BRI-S/T e, como VIC-2BRI-S/T, também permite opções configuráveis de software de execução como um dispositivo no lado da rede com camadas 1, 2 e 3. Esse recurso permite a integração de equipamentos de terminal ISDN existentes, como Sistemas Telefônicos de Teclas e pequenos PBXs em redes de Voz por IP (VoIP).

A placa VIC-2BRI-NT/TE pode ser configurada para fornecer alimentação de linha Phantom (fonte de alimentação 1) para ativar a conexão da camada física entre ela própria e o dispositivo de terminal de ISDN. Uma vez estabelecido o link, as chamadas de voz ISDN podem ser originadas ou terminadas no roteador e enviadas como chamadas VoIP para locais remotos.

As pinagens físicas das placas VIC-2BRI-NT/TE e VIC-2BRI-S/T são desenvolvidas de tal forma que farão conexão com uma rede ISDN diretamente por meio do dispositivo NT1 externo. Nesse caso, o cabeamento entre o soquete RJ45 da porta BRI e o NT1 ISDN seria um cabo Categoria 5 direto (1 a 1).

Quando a porta BRI é executada no modo de rede e conectada a um dispositivo terminal ISDN, um cabo cruzado BRI é necessário para conectar os pares de sinais de transmissão e recepção entre os dois dispositivos. As pinagens de um cabo cruzado RJ45 ISDN BRI adequado são mostradas aqui:

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Configurar as placas VIC-2BRI-NT/TE e VIC-2BRI-S/T

Esta é uma configuração básica para a placa VIC-2BRI-NT/TE sendo executada como ISDN do lado da rede com alimentação de linha habilitada.

!

interface BRI 1/0

no ip address

isdn switch-type basic-net3

!--- Local ISDN switch type

isdn protocol-emulate network

!--- Layer 2/3 network operation

isdn layer1-emulate network

!--- Act as ISDN NT1 device

isdn incoming-voice voice

!--- Accept ISDN voice calls

line-power

!--- Generate line power, only possible on VIC-2VRI-NT/TE

!

Notas

- The ISDN Switch type needs to match the configured Switch type of the terminal device.

- A interface BRI deve ser desligada e o comando isdn layer1-emulate network, inserido antes que o comando line-power seja aceito.

- A fonte de alimentação 1 só é suportada na configuração de rede. Não existe suporte para fonte/coletor de energia 2 ou 3.

- O Cisco IOS atualmente suporta apenas a operação do lado da rede da camada 2/3 com tipos de switch QSIG, NET3 e NI ISDN.

- O Cisco IOS estabelece lei-m como padrão de compressão seguida de expansão da PCM nas portas de voz BRI. Se o VIC-2BRI-NT/TE for usado em locais fora da América do Norte, talvez seja necessário selecionar a codificação PCM a-law. Se um tipo de codificação PCM incorreta for selecionado, o áudio pode estar distorcido e pode ter um som metálico ou fino.

!

Voice-port 1/0

description - network side BRI port to key system

cptone AU

!--- Select appropriate call progress tones

compand-type a-law

!--- Use a-law companding for voice calls

!

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:

Configurações

Este documento utiliza esta configuração:

- 2610 Router

2610 Router

2610#show run

Building configuration...

Current configuration : 1232 bytes

!

version 12.2

service timestamps debug datetime msec localtime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname 2610

!

ip subnet-zero

!

isdn switch-type basic-net3

call rsvp-sync

voice rtp send-recv

!

interface FastEthernet0/0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface BRI1/0

no ip address

isdn switch-type basic-net3

isdn protocol-emulate network

isdn layer1-emulate network

isdn incoming-voice voice

isdn skipsend-idverify

line-power

!

interface BRI1/1

no ip address

isdn switch-type basic-net3

isdn protocol-emulate network

isdn layer1-emulate network

isdn skipsend-idverify

line-power

!

ip classless

ip http server

ip pim bidir-enable

!

voice-port 1/0/0

compand-type a-law

cptone AU

!

voice-port 1/0/1

compand-type a-law

cptone AU

!

dial-peer cor custom

!

dial-peer voice 1 pots

incoming called-number .

direct-inward-dial

port 1/0/0

!

dial-peer voice 2 pots

incoming called-number .

direct-inward-dial

port 1/0/1

!

dial-peer voice 100 voip

destination-pattern 8.......

session target ipv4:192.168.1.10

dtmf-relay h245-alphanumeric

codec g723r63

ip precedence 5

!

dial-peer voice 1000 pots

destination-pattern 0

port 1/0/0

!

dial-peer voice 1001 pots

destination-pattern 0

port 1/0/1

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

!

no scheduler allocate

end

Verificar

Esta seção fornece informações que você pode usar para confirmar se sua configuração está funcionando adequadamente.

Determinados comandos show são suportados pela Output Interpreter Tool (somente clientes registrados) , que permite que você veja uma análise da saída do comando show.

- show isdn status —fornece informações sobre a porta BRI e a conexão ISDN.

Aqui está a saída do comando show isdn status:

2610#show isdn status

Global ISDN Switchtype = basic-net3

ISDN BRI1/0 interface

******* Network side configuration *******

!--- Network side

dsl 0, interface ISDN Switchtype = basic-net3

Layer 1 Status:

ACTIVE

Layer 2 Status:

TEI = 64, Ces = 1, SAPI = 0, State = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED

Layer 3 Status:

0 Active Layer 3 Call(s)

Active dsl 0 CCBs = 0

The Free Channel Mask:  0x80000003

Number of L2 Discards = 0, L2 Session ID = 5

ISDN BRI1/1 interface

******* Network side configuration *******

!--- Network side

dsl 1, interface ISDN Switchtype = basic-net3

Layer 1 Status:

DEACTIVATED

Layer 2 Status:

Layer 2 NOT Activated

Layer 3 Status:

0 Active Layer 3 Call(s)

Active dsl 1 CCBs = 0

The Free Channel Mask:  0x80000003

Number of L2 Discards = 0, L2 Session ID = 0

Total Allocated ISDN CCBs = 0

Observação: quando o cabo do NT é removido, a camada 1 do NT permanece no estado ativo. De acordo com o padrão I.430, seção 5.18. Onde a energia e o relógio são fornecidos pela NT, eles podem estar ativos o tempo todo.

Neste exemplo, as duas portas BRI são configuradas para operação no lado da rede. A porta 1/0 está ativa, tem um TEI de 64 e não há chamadas no link. A porta 1/1 não está ativada.

Troubleshoot

Esta seção fornece informações que podem ser usadas para o troubleshooting da sua configuração.

Solucione problemas das placas VIC-2BRI-NT/TE e VIC-2BRI-S/T

Técnicas de Troubleshooting de ISDN padrão são usadas com as placas de interface de voz ISDN BRI. As depurações ISDN para Q921 (camada 2) e Q931 (camada 3) são extremamente úteis para determinar problemas de link ou rede. A depuração a seguir mostra uma chamada ISDN que chega ao roteador, conectando-se e, em seguida, limpando-se normalmente. Fornece informações úteis como:

Calling number : 55551000

Called number  : 84487633

A chamada veio do roteador de gateway BRI porta 1/0 à(s) 1:50:33.397 (os rótulos de tempo são formatados em horas/minutos/segundos/milissegundos). O número da chamada era 5551000, o número chamado era 84487633. A chamada conectada em 1:51:01.561, foi então desconectada em 1:51:13.345 - uma duração de aproximadamente 12 segundos. Abaixo está um exemplo de saída de um comando debug isdn q931

2610#

*Mar  2 01:50:53.397: ISDN BR1/0: RX <- SETUP pd = 8  callref = 0x09

*Mar  2 01:50:53.397:         Bearer Capability i = 0x8090A3

*Mar  2 01:50:53.401:         Channel ID i = 0x83

*Mar  2 01:50:53.401:         Progress Ind i = 0x8183 - Origination address

is non-ISDN

*Mar  2 01:50:53.405:         Calling Party Number i = 0x00, 0x80, '55510000',

Plan:Unknown, Type:Unknown

*Mar  2 01:50:53.409:         Called Party Number i = 0x81, '84487633',

Plan:ISDN, Type:Unknown

*Mar  2 01:50:53.417: ISDN BR1/0: Event: Received a VOICE call from 55510000

on B1 at 64 Kb/s

*Mar  2 01:50:53.417: ISDN BR1/0: Event: Accepting the call id 0xC

*Mar  2 01:50:53.437: ISDN BR1/0: TX -> CALL_PROC pd = 8  callref = 0x89

*Mar  2 01:50:53.437:         Channel ID i = 0x89

*Mar  2 01:50:54.085: ISDN BR1/0: TX -> ALERTING pd = 8  callref = 0x89

*Mar  2 01:51:01.561: ISDN BR1/0: TX -> CONNECT pd = 8  callref = 0x89

*Mar  2 01:51:01.561:         Channel ID i = 0x89

*Mar  2 01:51:01.589: ISDN BR1/0: RX <- CONNECT_ACK pd = 8  callref = 0x09

*Mar  2 01:51:13.345: ISDN BR1/0: RX <- DISCONNECT pd = 8  callref = 0x09

*Mar  2 01:51:13.349:         Cause i = 0x8090 - Normal call clearing

*Mar  2 01:51:13.357: ISDN BR1/0: TX -> RELEASE pd = 8  callref = 0x89

*Mar  2 01:51:13.361:         Cause i = 0x8090 - Normal call clearing

*Mar  2 01:51:13.393: ISDN BR1/0: RX <- RELEASE_COMP pd = 8  callref = 0x09

Links úteis

Esses URLs fornecem mais informações sobre a solução de problemas de ISDN:

- Usando o Comando show isdn status para Troubleshooting de BRI

- Troubleshooting de ISDN BRI Layer 1

- Troubleshooting de BRI Layer 2

- Troubleshooting do ISDN BRI Layer 3 usando o Comando debug isdn q931

- Troubleshooting de Conexões ISDN

Observação: antes de emitir comandos debug, consulte Informações importantes sobre comandos debug.

Informações Relacionadas

- Suporte de Switch do lado do usuário e do lado da rede Q.931

- Configurando uma Interface ISDN BRI NT/TE em placas de interface de voz e módulos de voz ISDN BRI

- Entendendo códigos de causa de desconexão debug isdn q931

- Entendendo as placas de interface de voz ISDN BRI

- Suporte à Tecnologia de Voz

- Suporte aos produtos de Voz e Comunicações Unificadas

- Troubleshooting da Telefonia IP Cisco

- Suporte Técnico - Cisco Systems