Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Personalização de E1 R2

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve que o comando cas-custom na controladora E1 é usado para personalizar as variantes de países E1 R2 e os parâmetros CAS (Channel Associated Signaling). Este documento deve ser usado em conjunto com a teoria de sinalização E1R2 e a configuração E1 R2 e os documentos de troubleshooting.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco 2911 Router

- Software Cisco IOS® versão 15.4(3)M4

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Personalização de E1 R2

Os subcomandos sob o comando cas-custom são usados para acomodar as variantes de país e personalizar os parâmetros CAS.

Esta sequência de comandos ilustra como visualizar todas as opções de subcomando cas-custom:

E1R2Router(config)#controller E1 0/0/0

E1R2Router(config-controller)#ds0-group 1 timeslots 2 type r2-digital r2-compelled ani

E1R2Router(config-controller)#cas-custom 1

E1R2Router(config-ctrl-cas)#?

CAS custom commands:

alert-wait-time Time to wait for alert indication for incoming R2 calls

ani-digits         Expected number of ANI digits

ani-timeout          Timeout for ANI digits

answer-guard-time   Wait Between Group-B Answer Signal And Line Answer

answer-signal        Answer signal to be used

caller-digits       Digits to be collected before requesting CallerID

category            Category signal

cc-reanswer-to        Collect Call Reanswer TO

country               Country Name

debounce-time      Debounce Timer

default             Set a command to its defaults

disconnect-tone    Provide tone to the calling party after sending group B register signal

dnis-complete     Send I-15 after DNIS digits for dial-out

dnis-digits         Expected number of DNIS digits

double-answer     Send Double Answer To Block Collect Calls

dtmf              DTMF Inter Digit Timer in MilliSeconds

exit          Exit from cas custom mode

groupa-callerid-end  Send Group-A Caller ID End

invert-abcd           invert the ABCD bits before tx and after rx

ka                    KA Signal

kd                    KD Signal

metering           R2 network is sending metering signal

mfc-signal-level      R2 MFC signal level

nc-congestion         Non Compelled Congestion signal (applicable to semi-compelled and compelled)

no                    Negate a command or set its defaults

proceed-to-send       Suppress proceed-to-send signal for pulsed line signaling

reanswer-time         Reanswer Timer

release-ack           Send Release Acknowledgement to Clear Forward

release-guard-time    Release Guard Timer

request-category      DNIS Digits to be collected before requesting category

seizure-ack-time      Seizure to Acknowledge timer

signal-end-to-end     Transfer R2 Category and Answer signals end-to-end

timer                 configure timer

trunk-group           Configure interface to be in a trunk group

unused-abcd           Unused ABCD bit values

O comando ds0-group 1 timeslots 2 type r2-digital r2-compelled ani precisa ser usado inicialmente apenas para criar o ds0-group. O comando cas-custom com o número de grupo pode ser usado sempre que necessário para personalizar o grupo.

A Cisco recomenda que você configure primeiro o parâmetro country name use-default para definir todos os parâmetros relacionados de acordo com o país suportado. Use os outros subcomandos cas-custom para obter mais personalização necessária para acomodar um PBX (Private Branch Exchange) ou switch.

Note: A flexibilidade para personalizar os parâmetros CAS pode aumentar a margem de erros do usuário.

A personalização precisa ser inserida depois que o país tiver sido selecionado ou os parâmetros CAS retornarem ao padrão. Neste exemplo, a última instrução retorna todos os parâmetros CAS para as configurações padrão para o Brasil, que anulam o comando caller-digits 4:

(config-controller)#cas-custom 1

(config-ctrl-cas)#country brazil use-default

(config-ctrl-cas)#caller-digits 4

(config-ctrl-cas)#country brazil use-default

Agora que você sabe como exibir os parâmetros do comando cas-custom, esta tabela detalha esses parâmetros e seus respectivos usos.

Parâmetro de comando

Descrição

ani-digits min 0-64 max 0-64

Se o seu roteador não receber o número mínimo de dígitos da ANI (Automatic Number Identification, identificação automática de número), ele limpará a chamada. Depois que o roteador coleta o número máximo de dígitos ANI, ele envia o identificador de chamada "End" e não espera pelo sinal "Forward Group-I-15".

ani-timeout 1-15 segundos

O limite de tempo padrão do último tom é de três segundos. Alguns switches levam mais de três segundos para extrair dígitos de ANI. Portanto, isso se torna configurável. Se o roteador atingir o tempo limite enquanto espera dígitos ANI e aborta a chamada, aumente esse argumento do temporizador.

caller-digits 1-64

O padrão da União Internacional de Telecomunicações (ITU) é 1. Isso significa que o roteador solicita ANI após receber o primeiro dígito do DNIS (Dialed Number Information Service).

groupa-callerid-end

Países como China, Tailândia e México usam sinais do Grupo C para a coleta de ANI. Se isso estiver configurado, o roteador usará o sinal Back Group-A-1 como Caller ID End. Se não estiver configurado, o roteador usa o padrão do país, que pode ser um sinal do Grupo C.

kA 1-15

Isso é usado na China. Esta é a categoria da parte chamadora enviada em resposta ao sinal Back Group-A-6. Para chamadas de entrada, o roteador coleta o valor kA. Para chamadas de saída, o roteador envia kA se configurado. Caso contrário, o roteador envia a categoria padrão para o país.

kd 1-15

Isso é usado na China. Esta é a categoria enviada em resposta ao sinal Back Group-A-3. Para chamadas recebidas, o roteador coleta o valor de kd. Para chamadas de saída, o roteador envia kd se configurado. Caso contrário, ele envia a categoria padrão para o país.

dnis-digits min 1 max 1-64

Se o roteador não souber o número de dígitos de DNIS antes, ele deve confiar em um mecanismo de timeout (três segundos) para detectar o fim do DNIS. A configuração do max acelera o tempo de configuração da chamada em três segundos.

dnis-complete

Envia o sinal Forward Group-I-15 depois de discar todos os dígitos do DNIS. Eficaz apenas para chamadas efetuadas. Configure isso se o switch exigir ou se ele melhorar o tempo de configuração da chamada em três segundos. O parâmetro dnis-complete é um requisito no lado do switch. Por exemplo, nas Filipinas, se o sinal Forward Group-I-15 não for enviado, as chamadas efetuadas não serão concluídas. Por conseguinte, esta medida foi aplicada.

answer-signal {group-a | grupo b} 1-15

Por padrão, o roteador envia o Grupo retroativo A-3 (endereço completo, alteração para o Grupo B) após a coleta de DNIS/ANI. Quando um switch envia a categoria Grupo II, o roteador envia um sinal de resposta Grupo B e se conecta. Se o sinal de resposta do Grupo A (A-6) estiver configurado, o roteador não enviará A-3 após a coleta de endereços. Envia A-6 e, em seguida, liga-se.

request-category 1-64

Se isso estiver configurado, o roteador solicitará a categoria depois de coletar o número de "categoria de solicitação" de dígitos DNIS somente para chamadas recebidas. Se esse parâmetro não estiver configurado, o roteador solicitará a categoria somente após a coleta de endereços enviando o sinal Back Group-A-3.

categoria 1-15

Especifica o tipo de chamada (assinante com prioridade ou assinante normal). O padrão do ITU é 1 (assinante normal). Para chamadas de saída, o roteador envia essa categoria. Se isso não estiver configurado, o roteador enviará a categoria padrão do país. Para chamadas de entrada, o roteador coleta a categoria do switch. Nenhuma manipulação especial é baseada na categoria.

NC-Congestionamento 1-15

Este é o sinal de congestionamento do Grupo B para trás para sinalização não obrigatória. Se isso não estiver configurado, o roteador usará o sinal padrão Backward Group-B-4.

country use-defaults

Configure sempre inicialmente com o parâmetro country use-defaults. Isso carrega os sinais de registro padrão para esse país. Você pode personalizar com base no switch após o carregamento dos sinais de registro.

answer-guard-time 1-1000 msecs

Esse é o tempo de espera entre o roteador que envia o sinal de resposta de registro do Grupo retroativo - (B1 ou B6) e a resposta da linha (01). O padrão é um segundo. Se RNAs (Ring No Answers, chamadas que falham no estágio de sinalização) acontecerem durante essa espera ou se você quiser acelerar o tempo de configuração da chamada, diminua esse temporizador.

debounce-time 10-40 msecs

Qualquer alteração de sinalização de linha é considerada válida somente se durar pelo menos o comprimento desse temporizador. O padrão é 40 mseg para todos os países. Ajuste isso com base no switch.

release-guard-time 1-2000 msecs

O roteador inicia esse temporizador ao receber o sinal clear-forward do switch. Em seguida, ele envia o estado ocioso ao expirar desse temporizador. O padrão é dois segundos. Associe esse temporizador à configuração do switch.

2-100 msecs de tempo de recuperação

Esse é o atraso entre o roteador que recebe a captura e envia a confirmação de captura (ACK). Esse temporizador só pode ser configurado nos AS5200s e AS5300s. Nos AS5800s, não há atraso. Ajuste isso com base nos requisitos do switch.

medição

Os sinais de medição são sinais de tipo de pulso transmitidos de trás para frente durante a chamada do ponto de carregamento da chamada para o medidor de chamada do assinante na troca de origem. Esse pulso pode ser "pulsado de clear-back" (01 a 11 e de trás) ou "resposta pulsada" (11 a 01 e de trás). Para evitar confusão com sinais de medição, não é permitido sinal de clear-back. Se a medição estiver ativada, o roteador enviará a versão forçada (00) em vez de Clear-Back (11).

invert-abcd 0|1 0|1 0|1 0|1

Inverte os bits de status do ABCD no slot de tempo 16 antes do TX e depois do rx. Se Um bit é definido como 1, o roteador inverte o bit antes de transmitir e depois de receber. Por exemplo, invert-abcd 1 0 0 faz com que apenas o bit A seja invertido.

não utilizado-abcd 0|1 0|1 0|1 0|1

A sinalização R2 usa apenas os bits de status A,B. Esse comando define os bits C,D não utilizados. Os bits C,D padrão não utilizados para todos os países, exceto a China, são 01. Para a China, os bits C e D são 11.

release-ack

Se isso estiver configurado, o roteador enviará ACK (11) para o sinal clear-forward do switch. Atualmente não é suportado no AS5800. Originalmente implementado para Malta.

continuar para enviar

A sinalização de linha pulsada (S-7) ITU confirma a captura com um sinal de prosseguimento para envio (pulso de 150 ms). Uma variante dessa sinalização sobre links de satélite não usa esse sinal. Se isso estiver configurado, o roteador não ACK a captura de chamadas recebidas e não espera ACK para chamadas efetuadas. Isso afeta apenas as chamadas de sinalização de linha pulsada. Ainda não é suportado no AS5800.

cc-reanswer-to

Especifica o valor de tempo limite, em milissegundos (ms), para duração de resposta dupla. O intervalo é de 1000 a 120000. O valor padrão é 3000 ms (3 segundos).

O valor padrão pode ser alterado somente se a resposta dupla chegar em mais de três segundos durante o teste de laboratório.

dtmf timer-inter-digits milissegundos

Configura o temporizador de interdígitos DTMF para um grupo DS0.

mfc-signal-level

Configure o nível de sinal MFC entre -31 a -5 dBm .

tempo de resposta

Tempo de resposta em milissegundos .

Faixa: 1000-120000

timer last-tone-off outgoing

Para ajustar o valor de tempo limite de espera pela extremidade oposta parar o último sinal de registro.

Faixa: 1-10

Note: kA e kd significam categoria. A China tem sinais do grupo k. O parâmetro kA é enviado primeiro, em resposta ao Grupo Retroativo-A-6 (solicitação de categoria da parte chamadora). o kd é enviado em resposta ao Backward Group-A-3 (endereço completo). Estes dois podem ser potencialmente diferentes para a China. Para outros países, a mesma categoria é enviada a ambos os pedidos.

Para obter mais informações sobre Opções de país, consulte Configuração de Opções de País para Sinalização E1 R2.

Informações Relacionadas

- Teoria de sinalização de E1 R2

- Configuração e solução de problemas do E1 R2

- Sinalização E1 R2 para os servidores de acesso Cisco AS5300 e Cisco AS5200

- Sinalização de E1 R2 para os roteadores Cisco 3620 e 3640 Series

- Tecnologias de voz

- Produtos de voz e comunicações unificadas

- Troubleshooting da Telefonia IP Cisco

- Suporte Técnico - Cisco Systems