Índice

Introdução

Problema

Solução

Introdução

Este documento descreve um problema encontrado depois que o software do gateway de mídia IP PBX (PIMG) é promovido para liberar 6.0SU8 e igualmente fornece uma solução ao problema.

Problema

Depois que uma elevação do software PIMG para liberar 6.0SU8 é executada, você pôde observar que somente quatro portas são configuráveis, e as últimas quatro portas são não disponíveis. Isto significa que o PIMG pode somente tomar quatro atendimentos máximos.

Solução

Depois que a elevação, o valor dos “media” é ajustada a SRTP_Only, que limita alguns dos recursos em PIMG e limita o número de portos disponíveis. A fim fixar o problema:

1. Início de uma sessão à interface da WEB PIMG.

2. Navegue a Voip > a media > media aceitáveis e escolha RTP_Only.

3. Reinicie o PIMG.