Contents

Introdução

P. Como você obtém uma captura de rede do Unity Connection?

Introdução

Este artigo descreve como capturar uma rede do Unity Connection. São fornecidas instruções para a coleta de registros da Real Time Monitor Tool (RTMT) e da CLI.

P. Como você obtém uma captura de rede do Unity Connection?

R. Você pode fazer uma captura de farejador a partir da linha de comando ou da CLI do Unity Connection. Para iniciar a captura, insira este comando com o nome de arquivo desejado:

utils network capture eth0 size ALL count 100000 file

Pressione Enter para iniciar a captura e Ctrl-C para parar a captura.

Para reunir a captura, siga uma destas etapas:

- Você pode reunir uma captura de RTMT da mesma forma que coleta um rastreamento.

Observação: quando você marca as caixas, a captura não está na primeira página de itens, mas na parte inferior da segunda página.

1. Navegue até RTMT > Central de Rastreamento e Log > Coletar Arquivos.

2. Clique em Next. Marque a caixa de seleção Packet Capture Logs.

3. Selecione o período de tempo em que a captura foi feita e o local para onde você deseja fazer o download.

- Você pode reunir uma captura via CLI.

1. Para exibir o diretório onde a captura é colocada, insira o comando file list ativelog /platform/cli/*.

2. Para baixar o arquivo em um servidor SFTP, insira o comando file get ativelog /platform/cli/<filename>.

Observação: depois que o comando é inserido, são necessárias mais informações com relação ao acesso ao servidor SFTP.