Contents

Introduction

Como você resolve o erro recebido no Unified Presence Server ao tentar iniciar serviços em um novo assinante?

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como resolver o erro "Falha na atualização dos serviços" recebido no Unified Presence Server quando você tenta iniciar serviços em um novo assinante.

Como você resolve o erro recebido no Unified Presence Server ao tentar iniciar serviços em um novo assinante?

Essa mensagem de erro é exibida quando o nó do assinante do Cisco Unified Presence Server (CUPS) não foi adicionado ao cluster do CUPSubcluster depois que o segundo nó é instalado.

1. Navegue até Página do administrador do Cisco Unified Presence Server > Sistema > Topologia de cluster > Subclusters. Arraste o recém-instalado Cisco Unified Presence Subsriber para o cluster DefaultCUPSubcluster.

2. Ative os serviços.

Informações Relacionadas

- Guia de instalação e atualização do Cisco Unified Presence Server

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems