Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de Apoio

Cisco PGW 2200 - Configuração e solução de problemas do SS7 COT no modo de sinalização

COT SS7 funcionando

Configuração do SS7 COT no Cisco PGW 2200

Troubleshooting SS7 COT no Cisco PGW 2200 no Modo de Sinalização

Troubleshooting de SS7 COT no Cisco PGW 2200 em Controle de Chamada

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento explica como o teste de continuidade (COT) funciona para o Cisco PGW 2200 no modo de sinalização configurado. O COT é um procedimento de diagnóstico automatizado executado na Rede de Telefonia Pública Comutada (PSTN - Public Switched Telephone Network) do Sistema de Sinalização 7 (SS7 - Signaling System 7) entre switches para garantir que os circuitos estejam em serviço e não sofram perda de sinal excessiva. Essa validação é realizada enviando tons pelo canal do portador. É efetuada por amostragem. Por exemplo, em 10% das chamadas (no Cisco PGW 2200, a taxa de amostragem é definida por CotPercentage).

Prerequisites

Requirements

Os leitores deste documento devem estar cientes destes tópicos:

- Cisco Media Gateway Controller versão 7

- Cisco Media Gateway Controller versão 9

- Teste de continuidade

- COT SS7 - temporizadores ISUP (consulte ITU Q.704 - Seção 16.8 para obter mais explicações).

- Teste de COT - consulte ITU Q.784 - Seção 1.4.x Chamada de teste de verificação de continuidade e Seção 6.1.x Chamada de verificação de continuidade.

- COT SS7 - Aplicação da parte de usuário ISDN do CCITT Signaling System nº 7 para interconexões ISDN internacionais ( consulte Q.767 ).

- GR-246-CORE Anexo B - Explica a precisão da geração de tom, detecção de COT, interrupções de tom, tempo de reconhecimento de fim de tom e tempo de reconhecimento de tom

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Cisco PGW 2200 Softswitch.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Informações de Apoio

Como o caminho do portador é diferente do caminho de sinalização, o SS7 requer meios específicos para validar o canal do portador antes que a chamada seja estabelecida.

O COT é solicitado pelo Cisco PGW 2200 originado como uma solicitação IAM ou como uma mensagem SS7 ISUP separada, usando o Continuity Check Request (CCR) ou o Circuit Reservation Message (CRM). Dois tipos de COT são os métodos Loopback and Transponder (Tone check) (consulte a tabela). O Cisco PGW 2200 de destino coloca o circuito relacionado no modo Loopback 2010 Hz ou no modo Transponder 1780 Hz (consulte a tabela). A forma de loopback do COT é usada em troncos de 4 fios. No caso de 2 fios, quando o switch de origem envia um tom, o switch receptor envia um tom de frequência diferente em resposta. Este é o modo Transponder do COT. Se o teste de circuito falhar durante o COT, as informações de alarme serão geradas permitindo que o software de diagnóstico ocupe o tronco, o que pode ser verificado com o comando man-machine language (MML) rtrv-alms. As chamadas são impedidas de serem roteadas para o circuito e o COT falha.

Tipo de COT (loop e/ou tom) NI2+

Tom Rx

Tom Tx

Loop

2010

2010

Tom

1780

2010

Cisco PGW 2200 - Configuração e solução de problemas do SS7 COT no modo de sinalização

O aplicativo de software Cisco PGW2200 executa as tarefas de sinalização e/ou controle de chamadas. Esta seção falará sobre o modo de sinalização. O Cisco PGW 2200 envia comandos NI2+ para o NAS para transmitir e detectar tons ou circuito de loopback.

- Encerramento - O Cisco PGW 2200 recebe um IAM, CCR ou CRM indicando que o COT é obrigatório.

Tom único (loop)

- Origem - O Cisco PGW 2200 envia um IAM, CCR ou CRM indicando que o COT é obrigatório.

- Tom único (loop)

- Baseado em porcentagem (0 a 100%)

- O comando Cisco PGW 2200 MML test-cot.

COT SS7 funcionando

Procure uma mensagem SS7 IAM em um rastreador de farejador (Cisco Snooper PT-MTC). Isso é usado para verificar a mensagem no IAM em CONTINUITY CHECK IND, que tem um valor igual a 1. Isso indica que você precisa fazer um CCR necessário neste circuito.

Observação: nenhum teste é executado caso o valor seja igual a 0 (0 Continuity_check_not_required).

ISUP. -> IAM (01) CIC=0001

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            1

MESSAGE TYPE                   0x01 IAM - Initial_Address_Msg

NATURE_OF_CONNECTION           0x06

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x08

SATELLITE IND                  0 no_satellite_circuit_in_connection

CONTINUITY CHECK IND    1 Continuity_check_required_on_this_circuit

<snip>

******************       END_OF_MSG              ******************

14:37:21.854899  10.15.13.6:3001  10.15.13.132:3001

NMM....... -> NSCMD_REQ (03) PROT:43

OPER: COT_TP_IN (04)

IN_TONE: 218     OUT_TONE: 218

14:37:21.865164  10.15.13.132:3001  10.15.13.6:3001

NMM....... -> NSCMD_RES (02) PROT:43

OPER: COT_TP_IN (04) RESULT: SUCCESSFUL (02)

14:37:23.796451  214-110-005   214-110-035  ITU ISUP. -> COT (05) CIC=0001

SLS=123 Pr:2 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

Você pode verificar o status no canal de interface ISDN do servidor de acesso à rede (NAS) usando o comando show isdn service. Você também pode verificar o status do canal B que está enviando atualmente o teste de COT para o estado 5 [ Manutenção Pendente].

nas#show isdn service 2

PRI Channel Statistics:

ISDN Se2:23 SC, Channel [1-24]

Configured Isdn Interface (dsl) 2

Channel State (0=Idle 1=Proposed 2=Busy 3=Reserved 4=Restart  5=Maint_Pend)

Channel :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

State   :     0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Service State (0=Inservice 1=Maint 2=Outofservice)

Channel :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

State   :     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Channel blocked? (0=No 1=Yes)

Channel :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Configuração do SS7 COT no Cisco PGW 2200

Se quiser verificar a configuração usando MML, execute o comando prov-rtrv:sigsvcprop para descobrir as configurações de COT. Você precisa editar properties.dat usando comandos MML para configurar corretamente o método (Loop ou Tone) e os tons (2010 e 1780).

PGW2200a mml>prov-rtrv:sigsvcprop:name="ss7path"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-28 18:07:36.727 MET

M  RTRV

"session=cot11:sigsvcprop"

/*

ACCRespCatName = default

ACCRespCntlInhibit = 0

ACLDur = 5

ADigitCCPrefix = 0

AInternationalPrefix = NULL

ANationalPrefix = NULL

<snip>

COLDefaultAllowed = 0

CotInTone = 2010

CotOutTone = 2010

CotPercentage = 0

EchoCanRequired = 0

ExtCOT = Loop

<snip>

Info: Percentage (0-100) is the percentage of the trunk group COT has passed

Observação: em geral, os comandos MML não diferenciam maiúsculas de minúsculas (ExtCOT é um exemplo de um comando que diferencia maiúsculas de minúsculas). No entanto, os valores de propriedade diferenciam maiúsculas e minúsculas.

Para alterar o valor:

PGW2200a  mml>prov-sta::srcver="active",dstver="cot11"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-28 18:05:49.681 MET

M  COMPLD

"PROV-STA"

;

PGW2200a mml>prov-ed:sigsvcprop:name="ss7path",ExtCOT="Loop"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-28 18:11:34.972 MET

M  COMPLD

"sigsvcprop:

WARNING: Restart may be needed based on the property(s) added/modified.

Refer to MGC Provisioning Guide."

;

PGW2200a mml>prov-ed:sigsvcprop:name="ss7path",CotInTone="2010"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-02-03 16:51:50.233 MET

M  COMPLD

"sigsvcprop:

WARNING: Restart may be needed based on the property(s) added/modified.

Refer to MGC Provisioning Guide."

;

PGW2200a mml>prov-cpy or prov-dply

Observação: os dois valores provisionáveis são 1780 e 2010 para os tons de COT. Tabela 4-4: Propriedades Provisionáveis lista as propriedades que podem ser provisionadas e indica se o valor da propriedade modificada entra em vigor sem interromper e reiniciar o software Media Gateway Controller.

No NAS, nenhuma tarefa de configuração de COT é solicitada. Lembre-se de que, para a solução Nailed, você está usando o ISDN switch-type primary-ni2c entre o PGW 2200 e o NAS.

Troubleshooting SS7 COT no Cisco PGW 2200 no Modo de Sinalização

Se você tiver uma falha no teste COT, isso poderá ser visto no Cisco PGW 2200 de várias maneiras. O mais simples é usar o utilitário MML e o comando MML rtrv-alms:cont para receber atualizações contínuas de alarme.

PGW2200a mml>rtrv-alms:cont

Virtual Switch Controller 2003-12-20 091938

M  RTRV

;

Virtual Switch Controller 2003-12-20 092041.308

A  "dpc-ss7ALM=\"ISUP COT FAILURE

;

Virtual Switch Controller 2003-12-20 092043.488

A  "dpc-ss7ALM=\"ISUP COT FAILURE

;

1. Limpe alarmes usando o comando MML clr-alm:<comp>:"<alm cat>".

Observação: no Cisco PGW 2200 versão 9.4(1) clr-alms é removido do comando MML (consulte o bug da Cisco ID CSCdy63984 (somente clientes registrados) para obter mais informações). Você pode primeiro recuperar o status do alarme atual usando rtrv-alms. Inserir ajuda no prompt mml> fornece uma lista de todos os comandos MML.

2. Tente colocar o CIC (Circuit Identification Code, Código de identificação de circuito) de volta em serviço (a extremidade remota pode não estar em conformidade).

1. No Cisco PGW 2200, use o comando MML unblk-cic:<point code>:CIC=<number>. Você pode recuperar o status do CIC usando o comando MML rtrv-cic:<point code>:CIC=<number> ou usar o comando rtrv-tc:all.

2. No NAS, use o comando de configuração isdn service dsl <dsl #> b_channel <channel #> state <0 = In service> disponível no comando de interface Serial0:15. Você pode recuperar o status do canal B usando o comando show isdn service no log do console.

Por exemplo:

AS5300(config-if)#isdn service dsl 0 b_channel 1 state 0

3. Em seguida, você também pode executar um teste manual de COT novamente. Testes manuais de COT podem ser iniciados no Cisco PGW 2200 sem que a rede SS7 inicie um teste de COT.

Por exemplo, no PGW2200a:

mml> tst-cot:

:CIC=

Se você tiver problemas de COT, execute o comando debug isdn q931 no NAS, como mostrado na figura.

Esta figura explica o comando MML test-cot e o CCR enviado para o SS7, incluindo a saída do comando debug isdn q931.

Troubleshooting de SS7 COT no Cisco PGW 2200 em Controle de Chamada

Esta seção contém o fluxo de chamada de COT MGCP para a situação de controle de chamadas PGW 2200. O Media Gateway Control Protocol (MGCP) organiza a comunicação entre um controlador de Gateway de Mídia [Cisco PGW2200] e um Gateway de Mídia [Cisco AS5xxx]. Esta seção mostra os detalhes de rastreamento do Cisco Snooper para uma chamada de hairpinning com COT de loopback e um teste de custo MML manual do PGW 2200.

Nesta figura, o COT é iniciado pelo switch PSTN que envia a solicitação do IAM. Esse switch PSTN relata o resultado do teste usando uma mensagem SS7 COT se for bem-sucedido ou uma mensagem SS7 Release se houver falha. O Cisco PGW 2200 coloca o circuito relacionado no modo loopback ou no modo transponder. O Cisco PGW 2200 que recebe um IAM solicitando COT (ou uma mensagem CCR) primeiro verifica o parâmetro ExtCOT no arquivo /opt/CiscoMGC/etc/properties.dat.

Exemplo de chamada de hairpinning com Loopback COT

Após a recepção da mensagem SS7 IAM com a VERIFICAÇÃO DE CONTINUIDADE IND = 1 que significa Continuity_check_required_on_this_circuit, o PGW 2200 reconhece que um teste de continuidade foi solicitado. Ele envia imediatamente uma mensagem CRCX CreateConnection ao gateway da Cisco com um M: loopback para colocar um loopback no tronco de entrada.

16:41:04.349197  1-021-1[02217]       1-003-1[02073]       ITU  ISUP. -> IAM (01) CIC=00093  CDPN=52929728 CGPN=3600

SLS=11 Pr:0 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            93

MESSAGE TYPE                   0x01 IAM - Initial_Address_Msg

NATURE_OF_CONNECTION           0x06

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x04

SATELLITE IND                  0 no_satellite_circuit_in_connection

CONTINUITY CHECK IND           1 Continuity_check_required_on_this_circuit

ECHO SUPPRESSOR IND            0 outgoing_half_echo_suppressor_not_included

FORWARD CALL IND.              0x07

LENGTH:                        0x02 FIXED DATA 0x28 0x01

NATL/INTL CALL IND             0 incoming_national_call

END-TO-END METHOD IND          0 no_end_to_end_method_available

INTERWORKING IND               1 interworking_encountered

END-TO-END INFO IND            0 no_end_to_end_information_available

ISUP IND.                      1 ISUP_used_all_the_way

ISDN PREFERENCE IND            0 isdn_up_pref_all_the_way

ISDN ACCESS IND.               1 originating_access_ISDN

SCCP Method                    0 no indication

CALLING PARTYS CATEGORY        0x09

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x00

CALLING PARTYS CATEGORY        0 Partys_Category_unknown_default

TRANSMISSION MEDIUM REQUIRED   0x02

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x03

TRANSMISSION MEDIUM REQUIRED   3 3_1_kHz_audio

INDEX TO CALLED PTY ADDRESS    0x02

INDEX TO OPTIONAL PART         0x08

CALLED PARTY NUMBER PARM       0x04

LENGTH:                        0x06 VAR.  DATA 0x01 0x13 0x25 0x29 0x79 0x82

ODD/EVEN IND                   0 even_number_of_digits

NATURE OF ADDRESS IND          0x01 subscriber_number

INTERNAL NETWORK PARM          0 routing to internal network number allowed

NUMBERING PLAN                 1 ISDN_Telephony_Numbering_Plan

DIGITS:                        52929728

OPTIONAL PARAMETERS:

CALLING PARTY ADDRESS          0x0A

LENGTH:                        0x04 OPT.  DATA 0x03 0x17 0x63 0x00

ODD/EVEN IND                   0 even_number_of_digits

NATURE OF ADDRESS IND          0x03 unique_national_number

NUMBER INCOMPLETE IND.         0 complete

PRESENTATION IND.              1 address_presentation_restricted

SCREENING IND.                 3 network_provided

NUMBERING PLAN                 1 ISDN_Telephony_Numbering_Plan

DIGITS:                        3600

END OF OPTIONAL PARAMETERS     0x00

******************       END_OF_MSG                       ******************

16:41:04.380800  10.48.84.25:2427     10.48.84.26:2427     MGCP...... -> CRCX 411 s3/ds1-1/31@v5350-3.cisco.com MGCP 0.1

C: 39

L: e:off,fxr/fx:t38-loose

M: loopback

R:

S:

X: 19A

O gateway da Cisco confirma [200 OK] as mensagens CRCX da conexão e envia de volta a identificação da conexão recém-criada e a descrição da sessão usada para receber dados de áudio:

16:41:04.406307  10.48.84.26:2427     10.48.84.25:2427     MGCP...... -> 200 411 OK

I: 2

v=0

o=- 2 0 IN IP4 10.48.84.26

s=Cisco SDP 0

c=IN IP4 10.48.84.26

t=0 0

m=audio 17906 RTP/AVP 0 8 99 101 2 102 4 103 104 105 106 18 0 125 100

a=rtpmap:99 G.726-16/8000

a=rtpmap:101 G.726-24/8000

a=rtpmap:102 G.723.1-H/8000

a=rtpmap:103 G.723.1-L/8000

a=rtpmap:104 G.729b/8000

a=rtpmap:105 G.723.1a-H/8000

a=rtpmap:106 G.723.1a-L/8000

a=rtpmap:125 G.nX64/8000

a=rtpmap:100 X-NSE/8000

a=fmtp:100 200-202

a=X-sqn:0

a=X-cap: 1 audio RTP/AVP 100

a=X-cpar: a=rtpmap:100 X-NSE/8000

a=X-cpar: a=fmtp:100 200-202

a=X-cap: 2 image udptl t38

16:41:04.430601  10.48.84.25:2427     10.48.84.26:2427     MGCP...... -> CRCX 412 s3/ds1-0/9@v5350-3.cisco.com MGCP 0.1

C: 39

L: e:off,fxr/fx:t38-loose,nt:LOCAL

M: sendrecv

16:41:04.433474  10.48.84.26:2427     10.48.84.25:2427     MGCP...... -> 200 412 OK

I: 3

v=0

o=- 3 0 LOCAL EPN S3/DS1-0/9

s=Cisco SDP 0

c=LOCAL EPN S3/DS1-0/9

t=0 0

m=audio 0 LOCAL 0

16:41:05.354843  1-021-1[02217]       1-003-1[02073]       ITU  ISUP. -> COT (05) CIC=00093

SLS=11 Pr:0 Ni:NTL

O COT passa e o PSTN envia uma mensagem de "continuidade passada" (COT). O PGW 2200 envia uma mensagem de modificação de conexão ao gateway da Cisco.

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            93

MESSAGE TYPE                   0x05 COT - Continuity_Msg

CONTINUITY IND.                1 continuity_check_successful

******************       END_OF_MSG                       ******************

16:41:05.370661  10.48.84.25:2427     10.48.84.26:2427     MGCP...... -> MDCX 414 s3/ds1-1/31@v5350-3.cisco.com MGCP 0.1

C: 39

I: 2

L: e:off,nt:LOCAL

M: sendrecv

R:

S:

X: 19D

v=0

o=- 3 0 LOCAL EPN S3/DS1-0/9

s=Cisco SDP 0

c=LOCAL EPN S3/DS1-0/9

t=0 0

m=audio 0 LOCAL 0

16:41:05.371148  1-003-1[02073]       1-010-1[02129]       ITU  ISUP. -> IAM (01) CIC=00040  CDPN=929728F CGPN=3600

SLS=08 Pr:0 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            40

MESSAGE TYPE                   0x01 IAM - Initial_Address_Msg

NATURE_OF_CONNECTION           0x06

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x00

SATELLITE IND                  0 no_satellite_circuit_in_connection

CONTINUITY CHECK IND           0 Continuity_check_not_required

ECHO SUPPRESSOR IND            0 outgoing_half_echo_suppressor_not_included

FORWARD CALL IND.              0x07

LENGTH:                        0x02 FIXED DATA 0x28 0x01

NATL/INTL CALL IND             0 incoming_national_call

END-TO-END METHOD IND          0 no_end_to_end_method_available

INTERWORKING IND               1 interworking_encountered

END-TO-END INFO IND            0 no_end_to_end_information_available

ISUP IND.                      1 ISUP_used_all_the_way

ISDN PREFERENCE IND            0 isdn_up_pref_all_the_way

ISDN ACCESS IND.               1 originating_access_ISDN

SCCP Method                    0 no indication

CALLING PARTYS CATEGORY        0x09

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x00

CALLING PARTYS CATEGORY        0 Partys_Category_unknown_default

TRANSMISSION MEDIUM REQUIRED   0x02

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x03

TRANSMISSION MEDIUM REQUIRED   3 3_1_kHz_audio

INDEX TO CALLED PTY ADDRESS    0x02

INDEX TO OPTIONAL PART         0x08

CALLED PARTY NUMBER PARM       0x04

LENGTH:                        0x06 VAR.  DATA 0x81 0x10 0x29 0x79 0x82 0x0F

ODD/EVEN IND                   1 odd_number_of_digits

NATURE OF ADDRESS IND          0x01 subscriber_number

INTERNAL NETWORK PARM          0 routing to internal network number allowed

NUMBERING PLAN                 1 ISDN_Telephony_Numbering_Plan

DIGITS:                        929728F

EXTENSION DIGIT                F -ST

OPTIONAL PARAMETERS:

CALLING PARTY ADDRESS          0x0A

LENGTH:                        0x04 OPT.  DATA 0x03 0x17 0x63 0x00

ODD/EVEN IND                   0 even_number_of_digits

NATURE OF ADDRESS IND          0x03 unique_national_number

NUMBER INCOMPLETE IND.         0 complete

PRESENTATION IND.              1 address_presentation_restricted

SCREENING IND.                 3 network_provided

NUMBERING PLAN                 1 ISDN_Telephony_Numbering_Plan

DIGITS:                        3600

RESERVED/UNKNOWN OPT PARM      0x3D

LENGTH:                        0x01 OPT.  DATA 0x1F

RESERVED/UNKNOWN OPT PARM      0x39

LENGTH:                        0x02 OPT.  DATA 0x3D 0xC0

END OF OPTIONAL PARAMETERS     0x00

******************       END_OF_MSG                       ******************

16:41:05.372707  10.48.84.26:2427     10.48.84.25:2427     MGCP...... -> 200 414 OK

v=0

o=- 2 1 LOCAL EPN S3/DS1-1/31

s=Cisco SDP 0

c=LOCAL EPN S3/DS1-1/31

t=0 0

m=audio 0 LOCAL 0

16:41:05.623454  1-010-1[02129]       1-003-1[02073]       ITU  ISUP. -> ACM (06) CIC=00040

SLS=08 Pr:0 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            40

MESSAGE TYPE                   0x06 ACM - Address_Complete_Msg

BACKWARD CALL IND              0x11

LENGTH:                        0x02 FIXED DATA 0x02 0x14

CHARGE IND                     2 charge

CALLED PTYS STATUS IND         0 no_indication_default

CALLED PARTYS CATEGORY         0 no_indication_default

END-TO-END METHOD IND          0 no_end_to_end_method_available

INTERWORKING IND               0 no_interworking_encountered

END-TO-END INFO IND            0 no_end_to_end_information_available

ISUP IND.                      1 ISUP_used_all_the_way

REVERSE HOLDING IND            0 reverse_holding_not_required

ISDN ACCESS IND.               1 terminating_access_ISDN

INDEX TO OPTIONAL PART         0x01

OPTIONAL PARAMETERS:

OPTIONAL BACKWARD CALL IND     0x29

LENGTH:                        0x01 OPT.  DATA 0x01

FORWARDING IND                 0 no_indication

INBAND INFO IND                1 inband_information

SIMPLE SEGMENTATION            0 no additional information will be sent

NET EXCESSIVE DELAY            0 no_indication

USER NETWORK INTERACTION       0 no_indication

END OF OPTIONAL PARAMETERS     0x00

******************       END_OF_MSG                       ******************

16:41:05.640586  10.48.84.25:2427     10.48.84.26:2427     MGCP...... -> MDCX 416 s3/ds1-0/9@v5350-3.cisco.com MGCP 0.1

C: 39

I: 3

L: e:off,nt:LOCAL

M: sendrecv

R:

X: 19F

v=0

o=- 2 1 LOCAL EPN S3/DS1-1/31

s=Cisco SDP 0

c=LOCAL EPN S3/DS1-1/31

t=0 0

m=audio 0 LOCAL 0

16:41:05.642898  10.48.84.26:2427     10.48.84.25:2427     MGCP...... -> 200 416 OK

v=0

o=- 3 1 LOCAL EPN S3/DS1-0/9

s=Cisco SDP 0

c=LOCAL EPN S3/DS1-0/9

t=0 0

m=audio 0 LOCAL 0

16:41:05.660510  1-003-1[02073]       1-021-1[02217]       ITU  ISUP. -> ACM (06) CIC=00093

SLS=11 Pr:0 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            93

MESSAGE TYPE                   0x06 ACM - Address_Complete_Msg

BACKWARD CALL IND              0x11

LENGTH:                        0x02 FIXED DATA 0x02 0x14

CHARGE IND                     2 charge

CALLED PTYS STATUS IND         0 no_indication_default

CALLED PARTYS CATEGORY         0 no_indication_default

END-TO-END METHOD IND          0 no_end_to_end_method_available

INTERWORKING IND               0 no_interworking_encountered

END-TO-END INFO IND            0 no_end_to_end_information_available

ISUP IND.                      1 ISUP_used_all_the_way

REVERSE HOLDING IND            0 reverse_holding_not_required

ISDN ACCESS IND.               1 terminating_access_ISDN

INDEX TO OPTIONAL PART         0x01

OPTIONAL PARAMETERS:

OPTIONAL BACKWARD CALL IND     0x29

LENGTH:                        0x01 OPT.  DATA 0x01

FORWARDING IND                 0 no_indication

INBAND INFO IND                1 inband_information

SIMPLE SEGMENTATION            0 no additional information will be sent

NET EXCESSIVE DELAY            0 no_indication

USER NETWORK INTERACTION       0 no_indication

END OF OPTIONAL PARAMETERS     0x00

******************       END_OF_MSG                       ******************

16:41:15.384246  1-010-1[02129]       1-003-1[02073]       ITU  ISUP. -> ANM (09) CIC=00040

SLS=08 Pr:0 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            40

MESSAGE TYPE                   0x09 ANM - Answer_Msg

INDEX TO OPTIONAL PART         0x01

OPTIONAL PARAMETERS:

BACKWARD CALL IND              0x11

LENGTH:                        0x02 OPT.  DATA 0x02 0x04

CHARGE IND                     2 charge

CALLED PTYS STATUS IND         0 no_indication_default

CALLED PARTYS CATEGORY         0 no_indication_default

END-TO-END METHOD IND          0 no_end_to_end_method_available

INTERWORKING IND               0 no_interworking_encountered

END-TO-END INFO IND            0 no_end_to_end_information_available

ISUP IND.                      1 ISUP_used_all_the_way

REVERSE HOLDING IND            0 reverse_holding_not_required

ISDN ACCESS IND.               0 terminating_access_non_ISDN

ACCESS TRANSPORT               0x03

LENGTH:                        0x04 OPT.  DATA 0x1E 0x02 0x81 0x82

END OF OPTIONAL PARAMETERS     0x00

******************       END_OF_MSG                       ******************

16:41:15.492711  1-003-1[02073]       1-021-1[02217]       ITU  ISUP. -> ANM (09) CIC=00093

SLS=11 Pr:0 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            93

MESSAGE TYPE                   0x09 ANM - Answer_Msg

INDEX TO OPTIONAL PART         0x01

OPTIONAL PARAMETERS:

BACKWARD CALL IND              0x11

LENGTH:                        0x02 OPT.  DATA 0x02 0x04

CHARGE IND                     2 charge

CALLED PTYS STATUS IND         0 no_indication_default

CALLED PARTYS CATEGORY         0 no_indication_default

END-TO-END METHOD IND          0 no_end_to_end_method_available

INTERWORKING IND               0 no_interworking_encountered

END-TO-END INFO IND            0 no_end_to_end_information_available

ISUP IND.                      1 ISUP_used_all_the_way

REVERSE HOLDING IND            0 reverse_holding_not_required

ISDN ACCESS IND.               0 terminating_access_non_ISDN

ACCESS TRANSPORT               0x03

LENGTH:                        0x04 OPT.  DATA 0x1E 0x02 0x81 0x82

END OF OPTIONAL PARAMETERS     0x00

******************       END_OF_MSG                       ******************

Você também pode executar o comando MML test-cot para executar um teste de continuidade em um circuito de switch remoto especificado.

- Formato: tst-cot:<sig path>:CIC=<number>

- Descrição:

- * sig path—nome do componente MML de um caminho de sinal do componente de provisionamento.

- * CIC=<number> — Um valor numérico que identifica o número do código de identificação do circuito ISUP.

Por exemplo, este comando MML executa um teste de continuidade em c7srv-bru7 para CIC-2:

PGW2200a mml>tst-cot:c7srv-bru7:cic=2

MGC-01 - Media Gateway Controller 2002-09-19 13:26:51.530 WET

M RTRV

SCNF

"c7srv-bru7"

/* Passed */

;

PGW2200a mml>

Na mensagem MGCP CRCX, você pode ver o co1 de 2010 Hz ou [co2 de 1780 Hz].

-----------------

MESSAGES DISPLAY

-----------------

Time stamp       Orig IP address      Dest IP address      Prot          Msg  Data

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

13:26:48.590752  10.48.84.128:2427    10.48.84.110:2427    MGCP...... -> CRCX 12587 s6/ds1-2/2@vsig5400-a2.cisco.com MGCP 0.1

C: 1AF

L: e:off

M: recvonly

R: T/co1(N)

S: T/co1

X: 312A

13:26:51.050405  10.48.84.128:2427    10.48.84.110:2427    MGCP...... -> CRCX 12587 s6/ds1-2/2@vsig5400-a2.cisco.com MGCP 0.1

C: 1AF

L: e:off

M: recvonly

R: T/co1(N)

S: T/co1

X: 312A

13:26:51.096961  10.48.84.110:2427    10.48.84.128:2427    MGCP...... -> 200 12587 OK

I: D

v=0

o=- 13 0 IN IP4 10.48.84.110

s=Cisco SDP 0

c=IN IP4 10.48.84.110

t=0 0

m=audio 19198 RTP/AVP 18 0 8 101 102 2 103 4 104 105 106 107 125

99

a=rtpmap:101 G726-16/8000

a=rtpmap:102 G726-24/8000

a=rtpmap:103 G7231-H/8000

a=rtpmap:104 G7231-L/8000

a=rtpmap:105 G729b/8000

a=rtpmap:106 G7231a-H/8000

a=rtpmap:107 G7231a-L/8000

a=rtpmap:125 GnX64/8000

a=rtpmap:99 telephone-event/8000

a=fmtp:99 0-15

a=X-sqn:0

a=X-cap: 1 image udptl t38

13:26:51.120463  3-005-2[06186]       3-005-1[06185]       ITU  ISUP. -> CCR (11) CIC=00002

SLS=02 Pr:0 Ni:NTL

13:26:51.517150  10.48.84.110:2427    10.48.84.128:2427    MGCP...... -> NTFY 4 s6/ds1-2/2@vsig5400-a2.cisco.com MGCP 0.1

X: 312A

O: T/co1

13:26:51.531608  3-005-2[06186]       3-005-1[06185]       ITU  ISUP. -> REL (0c) CIC=00002  Cause 16 = Normal Call Clearing

SLS=02 Pr:0 Ni:NTL

13:26:51.531939  10.48.84.128:2427    10.48.84.110:2427    MGCP...... -> 200 4 OK

C: 1AF

13:26:51.532220  10.48.84.128:2427    10.48.84.110:2427    MGCP...... -> DLCX 12589 s6/ds1-2/2@vsig5400-a2.cisco.com MGCP 0.1

C: 1AF

I: D

R:

S:

X: 312C

13:26:51.577503  10.48.84.110:2427    10.48.84.128:2427    MGCP...... -> 250 12589 OK

P: PS=0, OS=0, PR=0, OR=0, PL=0, JI=0, LA=0

13:26:51.652675  3-005-1[06185]       3-005-2[06186]       ITU  ISUP. -> RLC (10) CIC=00002

SLS=02 Pr:0 Ni:NTL

Observação: o teste de continuidade não faz parte do UK ISUP V3 e a mensagem COT não é uma mensagem válida para este protocolo.

Informações Relacionadas

- Notas técnicas do PGW 2200

- Exemplos de configuração para o PGW 2200

- Suporte à Tecnologia de Voz

- Suporte aos produtos de Voz e Comunicação por IP

- Troubleshooting da Telefonia IP Cisco

- Suporte Técnico - Cisco Systems