Contents

Introduction

Problema

Solução

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve um problema encontrado em uma plataforma Unified Computing System (UCS) com um processador E7 onde o modelo OVA (Open Virtualization Archive, arquivo de virtualização aberta) é carregado, mas o host não é inicializado.

Problema

Os sistemas que executam uma plataforma UCS com um processador E7 às vezes apresentam um problema quando o host falha ao inicializar após o carregamento do modelo OVA. Esta falha produz esta mensagem de erro:

An error was received from the ESX host while powering on VM VaderServer1.

Failed to power on VM.

Could not power on VM : CPU min outside valid range.

Group host/user: Invalid CPU allocation requested for VM vmm0:VaderServer1.

(min: 5060 mhz, max: -1, minLimit: -1, shares: -3)

Solução

Na versão 8.6(2) e posterior, as reservas da unidade de processador central (CPU) estão contidas no OVA. Os números de reserva da CPU são baseados no processador Xeon 7500 que, quando executado no processador E7, são mais altos que os ciclos disponíveis em uma CPU virtual. Os testes de laboratório determinaram que o processador E7 de 2,4 GHz tem o mesmo desempenho que um processador Xeon 7500 de 2,53 GHz; portanto, você pode alterar manualmente os números de reserva para 5.000, 10.000 ou 20.000 opções de implantação em uma máquina virtual que é executada em um processador E7.

1. No VMware vSphere Client, selecione o host no qual a máquina virtual foi criada.

2. Clique na guia Resumo em CPU chore. Observe os ciclos de CPU disponíveis, em GHz, para uma CPU virtual.

3. Desligue a máquina virtual na qual você implantou o modelo OVA.

4. No painel esquerdo do vSphere Client, clique com o botão direito do mouse no nome da máquina virtual e selecione Editar configurações.

5. Na caixa de diálogo Propriedades da Máquina Virtual, selecione a guia Recursos.

6. Na coluna Configurações, selecione CPU.

7. Em Alocação de recursos, na caixa de texto Reserva, insira o novo valor de reserva (o número de CPUs multiplicado pelos ciclos de CPU disponíveis, em GHz, para uma CPU virtual, conforme determinado na etapa 2).

8. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Propriedades da Máquina Virtual.

9. Ligue a máquina virtual.

Informações Relacionadas

- Unity Connection versão 8.6.2

- Unity Connection versão 9.x

- Detalhes do modelo OVA para Unity Connection versão 8.6.2

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems