Índice

Introdução

Problema

Solução

Introdução

Este documento descreve as etapas para permitir o gateway de mídia IP PBX (PIMG) a fim registrar ao servidor de SYSLOG.

Problema

Atualmente, um PIMG tem um buffer de registro curto, assim que uns eventos mais velhos overwritten rapidamente.

Solução

A fim manter logs por uns períodos mais longos (especialmente para pesquisar defeitos), use estas etapas.

1. Entre à relação PIMG Admin.

2. Vá à configuração > aos protocolos de Mgmt.

3. Navegue ao Syslog da seção.

4. Povoe estes campos:

- Do “nos endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT servidor de SYSLOG, incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de seu servidor de SYSLOG.

- Ajuste “alarmes ao Syslog permitido” a sim.

- Ajuste do “a severidade de alarme mínima Syslog” à informação.

- O grupo “diagnósticos segue ao Syslog permitido” a sim.

5. Submeta as mudanças.

6. Seu PIMG deve ser reiniciado. A fim fazer isto, vá ao sistema > ao reinício > à unidade do reinício agora.