Contents

Introduction

Informações de Apoio

Problema

Solução

Logs necessários

O que esperar nos registros

Introduction

Este documento descreve como solucionar problemas da página Topologia de Presença quando ela mostra os serviços como Desconhecido nos nós do servidor de Mensagem Instantânea e Presença (IM&P).

Informações de Apoio

Quando você navega até a página da Web Administração de IM&P > Sistema > Topologia de Presença para verificar o status de integridade do servidor, pode perceber que o servidor não está em seu estado correto. Nesse caso, o servidor mostra uma cruz branca dentro de um círculo vermelho, mesmo que os serviços sejam iniciados como mostrado na Interface de Linha de Comando (CLI) através do comando utils service list.

Este documento descreve os motivos mais comuns pelos quais esses erros são exibidos na página da Web Topologia de presença e como corrigi-los.

Problema

Ao escolher exibir em um dos nós afetados, você pode ver estes erros na página da Web: o status dos serviços é desconhecido:

No entanto, se você acessar a sessão Secure Shell (SSH) do CLI do Servidor IM&P e executar o comando: lista de serviços do utils, você verá que todos esses serviços estão realmente no estado "INICIADO".

Solução

O erro na GUI está associado a um problema de certificado do Tomcat. Veja o que precisa ser verificado:

Etapa 1. Certifique-se de que todos os certificados Tomcat e Tomcat-trust não tenham expirado, caso contrário, eles precisam ser regenerados.

Etapa 2. Se o servidor usar certificados com assinatura CA, você precisará validar se toda a cadeia Tomcat está completa. Isso significa que os intermediários e os certificados raiz devem ser carregados como Tomcat-trust.

Aqui está um exemplo de um certificado ausente na cadeia Tomcat. Nesse caso, a cadeia de certificados do Tomcat consiste em apenas dois certificados: Raiz > Folha, no entanto, há cenários em que mais de 2 ou 3 certificados intermediários criam a cadeia.

No exemplo da imagem, o Emissor: mexrus-TENOCHTITLAN-CA está faltando o certificado.

Logs necessários

Navegue para Serviço de IM e Presença > Rastrear > Rastrear Configuração > Servidor para selecionar: Editor do IM&P > Grupo de Serviços > Serviços de Banco de Dados e Administração > Serviço: Cisco IM and Presence Admin > Aplicar a todos os nós > Nível de depuração: Debug > Check the Enable All Trace Checkbox > Save.

Navegue para Administração de IM e Presença > Sistema > Topologia de Presença > Escolha o nó afetado pelos serviços desconhecidos e observe o carimbo de data/hora.

Abra a Cisco Real-Time Monitor Tool (RTMT) e reúna estes registros:

- Cisco Syslog

- Cisco Tomcat

- Segurança Cisco Tomcat

- Logs do aplicativo Visualizador de Eventos

- Logs do sistema do Visualizador de Eventos

- Registros do Cisco IM e do Presence Admin

O que esperar nos registros

Do arquivo cupadmin*.log

Quando você acessa o painel Topologia de presença > Nó.

2021-01-23 17:54:57,036 DEBUG [Thread-137] logging.IMPCommonLogger - IMPSocketFactory: Create socket called with host tenochtitlanIMP.mexrus.ru and port 8443

2021-01-23 17:54:57,040 DEBUG [Thread-137] logging.IMPCommonLogger - Enabled protocols: [TLSv1.1, TLSv1, TLSv1.2]

Exceção recebida porque um certificado não foi verificado.

2021-01-23 17:54:57,087 ERROR [Thread-137] services.ServiceUtil - Got an exception setting up the HTTPS connection.

javax.net.ssl.SSLException: Certificate not verified.

at com.rsa.sslj.x.aH.b(Unknown Source)

at com.rsa.sslj.x.aH.a(Unknown Source)

at com.rsa.sslj.x.aH.a(Unknown Source)

at com.rsa.sslj.x.ap.c(Unknown Source)

at com.rsa.sslj.x.ap.a(Unknown Source)

at com.rsa.sslj.x.ap.j(Unknown Source)

at com.rsa.sslj.x.ap.i(Unknown Source)

at com.rsa.sslj.x.ap.h(Unknown Source)

at com.rsa.sslj.x.aS.startHandshake(Unknown Source)

at com.cisco.cup.services.ServiceUtil.init(ServiceUtil.java:118)

at com.cisco.cup.services.ServiceUtil.getServiceInfo(ServiceUtil.java:197)

at com.cisco.cup.services.ServiceUtil.getServiceInfo(ServiceUtil.java:182)

Quando você tentar recuperar o Status do Nó para a topologia:

at com.cisco.cup.admin.actions.TopologyNodeStatusAction$ServiceRunner.run(TopologyNodeStatusAction.java:358)

at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)

Caused by: com.rsa.sslj.x.aK: Certificate not verified.

at com.rsa.sslj.x.bg.a(Unknown Source)

at com.rsa.sslj.x.bg.a(Unknown Source)

at com.rsa.sslj.x.bg.a(Unknown Source)

... 13 more

Uma exceção foi causada devido à ausência do emissor do certificado Tomcat.

Caused by: java.security.cert.CertificateException: Issuer for signed certificate [CN=tenochtitlanCM-ms.mexrus.ru,OU=Collab,O=Cisco,L=Mexico,ST=Mexico City,C=MX] not found: CN=mexrus-TENOCHTITLAN-CA,DC=mexrus,DC=ru

at com.cisco.cup.security.TLSTrustManager.checkServerTrusted(TLSTrustManager.java:309)

at com.rsa.sslj.x.aE.a(Unknown Source)

... 16 more

2021-01-23 17:54:57,087 DEBUG [Thread-137] actions.TopologyNodeStatusAction$ServiceRunner - Retrieved service status for node tenochtitlanIMP.mexrus.ru

2021-01-23 17:54:57,088 DEBUG [http-bio-443-exec-8] actions.TopologyNodeStatusAction - [Topology] VerifyNodeServices - Complete.

Outro tipo de exceção pode ser encontrado nos rastreamentos do cupadmin*.log, que exibem o erro "Incorrect issuer for server cert":

Caused by: java.security.cert.CertificateException: Incorrect issuer for server cert

at com.cisco.cup.security.TLSTrustManager.checkServerTrusted(TLSTrustManager.java:226)

at com.rsa.sslj.x.aE.a(Unknown Source)

... 16 more

2017-10-14 09:04:01,667 ERROR [Thread-125] services.ServiceUtil - Failed to retrieve service status. Reason: Certificate not verified.

javax.net.ssl.SSLException: Certificate not verified.

Nesse caso, o IM&P não reconhece o certificado do emissor do Tomcat como um certificado válido do emissor, que provavelmente foi causado devido a um certificado corrompido. As opções aqui são:

- Valide as informações apresentadas em ambos: Certificados do Tomcat e do emissor.

- Obtenha outro certificado do emissor e compare-o com o que já está no Repositório Confiável de IM&P.

- Excluir o certificado do emissor do IM&P e carregá-lo novamente.

- Gere novamente o certificado CA- do Tomcat.

Note: Esteja ciente do bug da Cisco Id CSCvu78005, que se refere ao Tomcat RSA/ECDSA Keystore não é atualizado em todos os nós quando o certificado CA existente na cadeia é substituído.

Etapa 1. Execute o comando utils diagnose test no nó afetado.

Etapa 2. Entre em contato com o Cisco Technical Assistance Center (TAC) para obter assistência.