Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

1. Configuração dos Pontos de Verificação.

2. Comandos para rastrear o status das interfaces LAN e WAN nos CUBEs:-

3. Atribuir as trilhas configuradas ao grupo de redundância

4. Configurando o VIP (IP Virtual) no lado da LAN de ambos os CUBEs.

5. Configurando o VIP (IP Virtual) no lado da WAN de ambos os CUBEs.

6. Ative a redundância de CUBE.

7. Salve a configuração e reinicialize ambos os CUBEs.

Verificar

Troubleshooting

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve como configurar a Alta Disponibilidade (HA) em dois roteadores Cisco Unified Border Element (CUBE) com todos os comandos necessários.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco Unified Border Element (CUBE)

- Switch Cisco

- ip routing

Componentes Utilizados

Roteadores Cisco ASR1001-X executando a versão "16.09.04"

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Configurar

Diagrama de Rede

Este diagrama de conectividade de rede mostra como os roteadores CUBE estão conectados à rede.

O lado de entrada (rede local - LAN ) de ambos os CUBEs está conectado à VLAN 1900 através da interface Gi 0/0/1

O lado de saída (rede de longa distância - WAN) de ambos os CUBEs está conectado à VLAN 1967 através da interface Gi 0/0/2

As interfaces de keepalives de ambos os CUBEs são conectadas à VLAN 17 através da interface Gi 0/0/0

Observação: as interfaces dos CUBEs são conectadas ao switch Cisco físico e as portas do switch são configuradas para permitir as respectivas VLANs.

Diagrama de Rede.

Configurações

Etapas para configurar o CUBE HA.

1. Configuração do ponto de verificação.

2. Comandos para rastrear o status das interfaces LAN e WAN nos CUBEs.

3. Atribuir as trilhas configuradas ao grupo de redundância

4. Configurando o VIP (IP Virtual) no lado da LAN.

5. Configurando o VIP (IP Virtual) no lado da WAN.

6. Ative a redundância de CUBE.

7. Salve a configuração e reinicialize.

1. Configuração dos Pontos de Verificação.

Para o ponto de verificação, configure esses comandos nos CUBEs

Observação: aqui, a interface Gi 0/0/0 em ambos os CUBEs é usada para o ponto de verificação.

#conf t

(config)#redundância

(config-red)#

(config-red)#redundância de aplicativos

(config-red-app)#group 1

(config-red-app-grp)#

(config-red-app-grp)#name cube-ha

(config-red-app-grp)#data gi 0/0/0

(config-red-app-grp)#control gi 0/0/0 protocol 1

(config-red-app-grp)#

Esta captura de tela mostra o comando executado no roteador CUBE-2. Você também precisa executar o mesmo conjunto de comandos no roteador CUBE-1.

Configuração do ponto de verificação no CUBE-2.

2. Comandos para rastrear o status das interfaces LAN e WAN nos CUBEs:-

Configure esses comandos para rastrear o status das interfaces LAN e WAN. Você deve executar esses comandos nos dois roteadores CUBE.

Observação: aqui, a interface Gi 0/0/1 em ambos os CUBEs está conectada à rede LAN e a Gi 0/0/2 está conectada à rede WAN.

#conf t

(config)#track 1 interface gi 0/0/1 protocolo de linha

(config-track)#track 2 interface gi 0/0/2 line-protocol

CUBE-1

Comandos de rastreamento do status da interface no CUBE-1.

CUBE-2

Comandos de rastreamento do status da interface no CUBE-2.

3. Atribuir as trilhas configuradas ao grupo de redundância

Atribua as trilhas configuradas ao grupo 1 executando esses comandos nos dois roteadores CUBE.

#conf t

(config)#redundância

(config-red)#

(config-red)#redundância de aplicativos

(config-red-app)#group 1

(config-red-app-grp)#track 1 shutdown

(config-red-app-grp)#track 2 shutdown

CUBE-1

Atribua as interfaces rastreadas ao grupo de redundância no CUBE-1.

CUBE-2

Atribua as interfaces rastreadas ao grupo de redundância no CUBE-2.

4. Configurando o VIP (IP Virtual) no lado da LAN de ambos os CUBEs.

Esses comandos ajudam você a configurar o VIP para o lado LAN dos CUBEs.

(config)#interface GigabitEthernet0/0/1

(config-if)#description Lado da LAN VLAN-1900

(config-if)#ip endereço 10.88.11.184 255.255.255.0

(config-if)#redundancy rii 1

(config-if)#redundancy group 1 ip 10.88.11.185 exclusivo

CUBE-1

Configuração de IP virtual (VIP) no CUBE-1.

CUBE-2

Configuração de IP virtual (VIP) no CUBE-2.

5. Configurando o VIP (IP Virtual) no lado da WAN de ambos os CUBEs.

Esses comandos ajudam você a configurar o VIP para o lado WAN dos CUBEs.

(config)#interface GigabitEthernet0/0/2

(config-if)#description lado da WAN VLAN-1967

(config-if)#ip endereço 10.201.251.176 255.255.255.224

(config-if)#redundancy rii 2

(config-if)#redundancy group 1 ip 10.201.251.179 exclusivo

CUBE-1

Configuração de IP virtual (VIP) do lado da WAN no CUBE-1.

CUBE-2

Configuração de IP virtual (VIP) do lado da WAN no CUBE-2.

6. Ative a redundância de CUBE.

Ative a redundância de CUBE em ambos os roteadores executando esses comandos.

#conf t

Enter configuration commands, one per line. Finalize com CNTL/Z.

(config)#

(config)#voice service voip

(conf-voi-serv)#redundancy-group 1

(conf-voi-serv)#

(conf-voi-serv)#exit

(config)#

(config)#ip rtcp report interval 3000

(config)#

(config)#gateway

(config-gateway)#media-inactivity-criteria all

(config-gateway)#

(config-gateway)#timer receive-rtcp 5

(config-gateway)#

(config-gateway)#timer receive-rtp 86400

(config-gateway)#

CUBE-1

Ative a redundância de CUBE no CUBE-1.

CUBE-2

Ative a redundância de CUBE no CUBE-2.

7. Salve a configuração e reinicialize ambos os CUBEs.

Depois de habilitar a redundância, você precisa recarregar ambos os roteadores.

Antes de recarregar, salve as configurações.

CUBE-1

Salve a configuração e reinicie o CUBE-1.

CUBE-2

Salve a configuração e reinicie o CUBE-2.

Verificar

Você pode validar o CUBE HA executando este comando show.

#show redundancy application group 1

CUBE-1

Saída do comando 'show redundancy application group 1' do CUBE-1.

CUBE-2

Saída do comando 'show redundancy application group 1' do CUBE-2.

Você pode verificar o status do VIP (Virtual IP, IP virtual) executando esse comando show.

#show redundancy application if-mgr group 1

Para o CUBE ativo, o status do VIP é mostrado como 'no shut' e, para o CUBE em standby, o status do VIP é mostrado como 'shut'.

CUBE-1

Resultado do comando 'show redundancy application if-mgr group 1' do CUBE-1.

CUBE-2

Resultado do comando 'show redundancy application if-mgr group 1' do CUBE-2.

Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas

Para obter mais informações sobre o CUBE HA, você pode consultar esses links.

- Guia de configuração do Cisco Unified Border Element através do Cisco IOS® XE 17.5

- Link de vídeo - Configurar alta disponibilidade para CUBE

Espero que este artigo seja útil!