Contents

Introduction

Controle a largura de banda com links e tubos

Introduction

Este documento descreve como usar links e canos para controlar a largura de banda no Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS).

Controle a largura de banda com links e tubos

Os links são usados em um VCS para criar conexões de roteamento entre uma sub-zona e outra sub-zona ou zona. Cada extremidade do link é conhecida como um nó. Os Pipes são aplicados aos links para limitar a largura de banda disponível entre os dois nós.

Todos os links e tubulações permitem tráfego bidirecional. Por exemplo, se você tiver um link configurado com o primeiro nó como a Subzona HQ e o segundo nó como a Subzona da Filial, o tráfego poderá fluir da Subzona HQ para a Subzona da Filial, bem como da Subzona da Filial para a Subzona HQ. Qualquer tubulação aplicada a esse link afeta a largura de banda em ambas as direções.

Navegue até Configuração do VCS > Largura de banda > Links para exibir uma lista de todos os links configurados no VCS, para incluir todos os tubos que possam ser aplicados a cada link. Você também pode criar novos links e editar os links atuais nesta página.

Navegue até Configuração do VCS > Largura de banda > Pipes para ver uma lista de todos os tubos configurados no VCS. Você também pode criar novos canos e editar os canos atuais nesta página.

Tip: Para obter informações adicionais sobre como usar e configurar subzonas, zonas, links e tubulações, consulte a seção Controle de Largura de Banda do Cisco VCS Administrator Guide apropriado.