Contents

Introdução

Guia de como coletar registros de aplicativos de UC

Jabber para Windows

Jabber para Mac

Jabber para iPhone, iPad e Android

CUCI-Lync

VXME para Windows

Cisco IM e Presence

Definir Níveis de Log para Depuração

Coletar registros com a ferramenta de monitoramento em tempo real (RTMT)

Cisco IP Communicator

Padrão CUAC

Cliente padrão CUAC

TSP da Cisco

CUAC avançado

Introdução

Este documento descreve como coletar logs para os aplicativos Cisco Unified Communication (UC).

Guia de como coletar registros de aplicativos de UC

Os aplicativos de UC abordados aqui são clientes Cisco Jabber, Cisco Unified Communication Integration para Microsoft Lync (CUCI-Lync), Cisco Unified Attendant Console (CUAC)-Standard, CUAC-Advanced, Cisco Instant Messaging & Presence (IM&P) e Cisco Internet Protocol Communicator (CIPC).

Note: O CIPC agora é EOS (End of Service, fim de serviço).

Para cada cenário, forneça detalhes sobre o problema e anote a hora em que o problema ocorreu, o número de chamada.

Jabber para Windows

Etapa 1.  Navegue até Ajuda > Relatar um problema para criar um relatório de problemas.

Etapa 2.  Escolha a opção que denota o problema.

Etapa 3.  Em opções, descreva o problema e gere o relatório.

Etapa 4.  Isso coloca um arquivo ZIP na área de trabalho do usuário.

Default Jabber log location

%userprofile%\AppData\Local\Cisco\Unified Communications\Jabber\CSF\Logs

Jabber para Mac

Etapa 1.  Navegue até Ajuda > Relatar um problema para criar um relatório de problemas.

Etapa 2.  Escolha a opção que denota o problema.

Etapa 3.  Em opções, descreva o problema e gere o relatório.

Etapa 4.  Isso coloca um arquivo ZIP na área de trabalho do usuário.

Default Jabber log location

/Users/<userid>/Library/Logs/Jabber/

Jabber para iPhone, iPad e Android

Etapa 1.  Navegue até Menu > Configurações > Relatórios de problemas.

Etapa 2.  Habilitar Log Detalhado.

Etapa 3.  Saia do Jabber e reinicie.

Etapa 4.  Quando o problema ocorrer, navegue até Menu > Configurações > Relatório de problemas.

Etapa 5.  Clique em Enviar relatório de problemas e envie o relatório de problemas por e-mail.

Tip: Você pode usar estes links de vídeo da Cisco:

Como limpar o cache

Criar um relatório de problemas do Jabber

Coletar registros de problemas do telefone

Coletar logs do Expressway (quando o Jabber estiver sobre MRA)

CUCI-Lync

Etapa 1.  Navegue até Ajuda> Relatar um problema para criar um relatório de problemas.

Etapa 2.  Escolha a opção que denota o problema.

Etapa 3.  Em opções, descreva o problema e gere o relatório.

Etapa 4.  Isso coloca um arquivo ZIP na área de trabalho do usuário.

Default CUCI-Lync log location

%userprofile%\AppData\Local\Cisco\Unified Communications\Jabber\CSF\Logs

VXME para Windows

Etapa 1.  Navegue até Ajuda > Relatar um problema para criar um relatório de problemas.

Etapa 2.  Escolha a opção que denota o problema.

Etapa 3.  Em opções, descreva o problema e gere o relatório.

Etapa 4.  Isso coloca um arquivo ZIP na área de trabalho do usuário.

Default VXME log locations

VXME Client Log location: %userprofile%\AppData\Local\Cisco\VXME\

VXME Agent Log Location: %userprofile%\Local\Cisco\Unified Communications\Jabber\CSF\Logs\Virtualisation\

Cisco IM e Presence

Definir Níveis de Log para Depuração

Etapa 1.  Faça login no Cisco Unified Serviceability para o servidor IM&P.

Etapa 2.  Navegue até Rastrear > Configuração.

Etapa 3.  Selecione o servidor IM&P no menu suspenso.

Etapa 4.  Selecione o Grupo de serviços no menu suspenso.

Etapa 5.  Selecione o Serviço.

Etapa 6.  Clique na caixa Trace On.

Passo 7.  Selecione Debug level trace.

Etapa 8.  Clique no botão Salvar.

Coletar registros com a ferramenta de monitoramento em tempo real (RTMT)

Baixe RTMT e colete logs. Para obter mais informações sobre como baixar e coletar arquivos, consulte Exemplo de Configuração de Coleta de Logs RTMT do Servidor de IM e Presence.

Tip: Você pode usar estes links de vídeo da Cisco:

Configurando níveis de rastreamento de serviço

Coletar logs do RTMT

Obter uma Captura de Pacotes do IM&P

Cisco IP Communicator

Etapa 1.  Clique com o botão direito do mouse em qualquer lugar no CIPC, navegue até a guia Preferências> Usuário. Marque Ativar registro.

Etapa 2.  Reinicie o Cisco IP Communicator para colocar o aplicativo em um estado conhecido.

Etapa 3.  Na área de trabalho do Windows, navegue até Iniciar> Todos os programas> Cisco IP Communicator> Criar relatório de problemas do CIPC

Padrão CUAC

Cliente padrão CUAC

Etapa 1. Navegue até Options > Logging > Collect Logs (Opções > Registro > Coletar logs). Salve na área de trabalho.

TSP da Cisco

Colete todos os arquivos neste diretório.

C:\Temp\CiscoTSP001Log

CUAC avançado

Logs do Serviço de Servidor de Atendimento:

Etapa 1.  Faça login na página da Web CUAC-Avançado.

Etapa 2.  Navegue até Engenharia > Gerenciamento de registros.

Etapa 3.  Marque todas as caixas de seleção na seção Cisco Unified Attendant Server.

Etapa 4.  Coletar logs.

Default file locations for CUAC-A 10.x and Earlier

32 Bit CUAC-A Server - C:\Program Files\Cisco\Logging\SRV

64 Bit CUAC-A Server - C:\Program Files (x86)\Cisco\Logging\SRV

Default file locations for CUAC-A 11.X and Later

%ALLUSERSPROFILE%\Cisco\CUACA\Server\Logging\SVR

Logs de plug-in LDAP:

Etapa 1.  Faça login na página da Web CUAC-Avançado.

Etapa 2.  Navegue até Engenharia > Gerenciamento de registros.

Etapa 3.  Marque todas as caixas de seleção na seção Plug-in LDAP.

Etapa 4.  Coletar logs.

Default file locations for CUAC-A 10.x and earlier

32 Bit CUAC-A Server - C:\Program Files\Cisco\Logging\LDAP

64 Bit CUAC-A Server - C:\Program Files (x86)\Cisco\Logging\LDAP

Default file location for CUAC-A 11.X and later

%ALLUSERSPROFILE%\Cisco\CUACA\Server\Logging\LDAP\

Logs de plug-in do CUPS

Etapa 1.  Faça login na página da Web CUAC-Avançado.

Etapa 2.  Navegue até Engenharia > Gerenciamento de registros.

Etapa 3.  Marque todas as caixas de seleção na seção Logs de plug-in do CUPS.

Etapa 4.  Coletar logs.

Default file locations for CUAC-A 10.x and earlier

32 Bit CUAC-A Server - C:\Program Files\Cisco\Logging\CUPS

64 Bit CUAC-A Server - C:\Program Files (x86)\Cisco\Logging\CUPS

Default file location for CUAC-A 11.x and later

%ALLUSERSPROFILE%\Cisco\CUACA\Server\Logging\CUPS\

Logs de plug-in do RLO:

Etapa 1.  Faça login na página da Web CUAC-Avançado.

Etapa 2.  Navegue até Engenharia > Gerenciamento de registros.

Etapa 3.  Selecione todas as caixas de seleção na seção Logs de plug-in BLF.

Etapa 4.  Coletar logs.

Default file locations for CUAC-A 10.x and earlier

32 Bit CUAC-A Server - C:\Program Files\Cisco\Logging\CTIS

64 Bit CUAC-A Server - C:\Program Files (x86)\Cisco\Logging\CTIS

Default file location for CUAC-A 11.x and later

%ALLUSERSPROFILE%\Cisco\CUACA\Server\Logging\CTI\

TSP da Cisco

Colete todos os arquivos neste diretório.

C:\Temp\CiscoTSP001Log

Cliente avançado CUAC (versão 11.X e posterior)

Etapa 1.  Inicie e faça login (se não conseguir fazer login, continue na Etapa 4) no cliente do operador CUAC-Advanced.

Etapa 2.  Navegue até Options > Preferences > Logging.

Etapa 3.  Marque as caixas de seleção Database e Server Communication.  Selecione Apply.

Etapa 4. Reproduza o problema.

Etapa 5.  Navegue até Ajuda > Coletar logs.

Etapa 6.  Informe o local onde os arquivos de log devem ser salvos.

Passo 7.  Selecione Start.