Contents

Introduction

Procedimento de recuperação de senha

Introduction

Este documento descreve como redefinir a senha da plataforma Cisco UCDM se você esquecer a senha e não puder acessar a CLI através do usuário da plataforma.

Procedimento de recuperação de senha

Esta seção descreve o procedimento de recuperação de senha do Cisco UDCM.

Note: Este procedimento é aplicável somente ao CUCDM 10.1.x e 10.6 GRUB versão 1.99-21ubuntu3.17 e 3.18.

1. Desative as conexões, se possível, por meio da desativação da rede. Isso garante que as transações não sejam perdidas.

2. Faça login no VMWare e escolha a máquina virtual (VM) do Cisco UCDM.

3. Clique com o botão direito do mouse na VM e escolha Editar configurações.

4. Clique na guia Options, escolha Boot Options e marque a caixa de seleção na seção Force BIOS Setup (Forçar configuração do BIOS). Na próxima vez que a máquina virtual inicializar, force a entrada no BIOS.

5. Abra a tela do Cisco UCDM (Iniciar o Virtual Machine Console).

6. Clique no botão de reinicialização (Reiniciar convidado).

7. A VM entra no BIOS e sai do BIOS sem fazer nenhuma alteração. (A próxima etapa precisa ser executada rapidamente antes da inicialização do sistema).

8. Pressione e no console de inicialização Grub.

9. Navegue até a segunda até a última linha, que começa com linux.

10. Navegue até o final da linha para 'init=/bin/bash' como mostrado nesta imagem.

11. Pressione Ctrl-X para inicializar o sistema.

12. Insira mount -o remount,rw / depois que o sistema for inicializado.

13. Insira a plataforma passwd e uma nova senha para o sistema.

14. Digite sync para forçar a sincronização do sistema de arquivos.

15. Digite exit e desligue e ligue a VM.

16. Quando o sistema inicializar, escolha Ubuntu, com Linux 3.2.0-70 virtual.

Agora você pode fazer login como usuário da plataforma com a senha definida na etapa 13.