Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Troubleshooting

Coleta de logs

Análise de log

Ação corretiva

Cenário 1

Cenário 2

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve como solucionar problemas de falha do Cisco Emergency Responder (CER) em fazer backup e exibir uma mensagem de erro sob seu status.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda ter conhecimento sobre estes tópicos:

- Cisco Emergency Responder

- Noções básicas sobre certificados de segurança

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software:

- Atendimento de emergência 11.5.4.60000-5 da Cisco

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

O CER implantado no modo de cluster pode falhar no backup com a mensagem de erro "Não é possível contatar o servidor. Master or Local Agent could be down" (O agente principal ou local pode estar inoperante).

Por exemplo:

Mensagem de erro de backup de CER

As versões afetadas são 11.x e posteriores.

Troubleshooting

Coleta de logs

Quando isso ocorre, colete logs para tentar coletar o máximo possível de informações para tentar determinar a origem do problema e determinar o plano de ação correto para resolvê-lo.

Antes de coletar os logs, ative o rastreamento detalhado e a depuração concluindo estas etapas:

1. Faça logon na página da Web de administração do CER.

2. Navegue até Sistema > Configurações do servidor. O CER Publisher é selecionado por padrão e pode ser alterado se os logs do CER Subscriber também forem necessários.

3. Clique em Selecionar tudo para as seções "Lista de pacotes de depuração" e "Lista de pacotes de rastreamento".

4. Clique em Update Settings.

Depurações e Rastreamentos de Habilitação de CER

Neste ponto, replique o problema.

Após a replicação do problema, continue coletando os registros DRS aplicáveis à tentativa de replicação na página da Web do Cisco ER Serviceability e concluindo estas etapas:

1. Em Navigation, selecione Cisco ER Serviceability.

2. Navegue até System Logs > Platform Logs > DRS.

CER Coletando Logs DRS

Análise de log

Ao analisar os logs, começamos a ver onde o servidor está tentando estabelecer a conexão com seu peer e vemos a mensagem de erro nos logs indicando o motivo da falha.

Nos logs de MA do CER Publisher DRF:

2023-06-21 07:58:58,148 DEBUG [Thread-16] - drfNetServerClient: drfQueryTruststore: Número de entradas em IPSec trustStore: 1

2023-06-21 07:58:58,148 DEBUG [Thread-16] - drfNetServerClient:drfQueryTruststore - Consultar truststore a cada 20 horas

2023-06-21 07:58:58,168 ERRO [NetServerWorker] - drfNetServerWorker.drfNetServerWorker: não é possível criar fluxo de entrada/saída para o cliente Alerta fatal recebido: Certificado incorreto

21-06-2023 08:04:46,274 DEBUG [NetServerWorker] - drfNetServer.run: solicitação de soquete do cliente recebida de /IP:Port

2023-06-21 08:04:46,274 DEBUG [NetServerWorker] - Validando se a solicitação do cliente é de um nó dentro do cluster

21-06-2023 08:04:46,278 DEBUG [NetServerWorker] - Cliente validado. IP = 10.10.20.25 Nome do host = device.test.org. A solicitação é de um Nó dentro do Cluster

21-06-2023 08:04:46,278 DEBUG [NetServerWorker] - drfNetServerWorker.drfNetServerWorker: Socket Object InputStream a ser criado

2023-06-21 08:04:46,313 ERRO [NetServerWorker] - drfNetServerWorker.drfNetServerWorker: não é possível criar fluxo de entrada/saída para o cliente Alerta fatal recebido: Certificado incorreto

A partir dos registros locais do CER Publisher DRF:

2023-06-21 07:58:47,453 DEBUG [main] - drfNetServerClient:Reconnect, Não foi possível conectar ao host: [X], mensagem: Conexão recusada (Conexão recusada), causa: null

Vemos até este ponto que a conexão foi recusada devido a um certificado inválido.

O certificado usado para estabelecer a conexão confiável entre os nós para backups/restaurações é o IPSec. Nesse ponto, já podemos determinar se o problema está relacionado ao certificado IPSec expirado ou à presença de um certificado incorreto em um dos servidores.

Ação corretiva

1. Verifique o número de série (SN) dos certificados IPSec-trust em todos os nós de assinante CER; ele deve corresponder ao SN do IPSec.prem do editor CER (Cenário 1).

2. Confirme a validade do Certificado IPSec.pem no nó CER Publisher. A data deve ser válida ou o certificado IPSec deve ser gerado novamente (Cenário 2).

Cenário 1

O SN do Certificado IPSec não corresponde entre os Assinantes CER Publicados e CER. Continue com estas etapas:

1. Exclua o Certificado IPSec-trust no(s) Assinante(s) CER quando os números de série não corresponderem ao do Editor CER.

2. Baixe o "IPSec.pem" do CER Publisher no caminho: Cisco Unified OS Administration > Security > Certificate Management > Find
Certificado CER ipsec.pem

3. Carregue o arquivo "IPSec.pem" nos Assinantes CER necessários como um Certificado confiável no caminho: Cisco Unified OS Administration > Security > Certificate Management > Carregue o certificado como IPSec-trust.

Carregamento de Certificado CER ipsec.trust

4. Reinicie os serviços DRF Local e DRF Master em todos os nós CER.

Cenário 2

O IPSec expirou e precisa ser regenerado. Continue com estas etapas:

1. Navegue para Cisco Unified OS Administration > Security > Certificate Management para cada servidor no cluster. Começando pelo editor e, em seguida, cada assinante.

2. Começando com o CER Publisher, clique em Localizar para mostrar todos os certificados no servidor.

3. Clique no Certificado "IPSec.pem".

4. Isso exibe as informações do certificado e clica em Regenerar.

Recriação de CER ipsec.pem

5. Quando o certificado for gerado novamente no CER Publisher e a mensagem Success for exibida, repita as etapas de 1 a 4 nos nós do CER Subscriber.

6. Quando o certificado for gerado novamente em todos os nós, reinicie estes serviços:

- Cisco DRF Master apenas no CER Publisher:

- Navegue até CER Serviceability > Tools > Control Center Services > Cisco DRF Master

Reinicialização do CER Cisco DRF Master

- Quando o serviço Cisco DRF Master estiver ativo, reinicie o Cisco DRF Local no CER Publisher primeiro.

Reinicialização local de CER Cisco DRF

- Quando o serviço Cisco DRF Local estiver ativo no nó CER Publisher, reinicie esse serviço em todos os nós CER Subscriber.

7. Depois que os serviços forem reiniciados em todos os nós, execute um backup manual do sistema:

- Navegue até Sistema de recuperação de desastres > Backup > Backup manual.

- Selecione o nome do dispositivo de backup.

- Selecione os recursos para o backup.

- Clique em Iniciar backup.

Informações Relacionadas

Como Coletar Logs para CER

Regenerar certificado CUCM