Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Nível do sistema

Nível de usuário

Introduction

Este documento descreve as etapas para alterar o temporizador de logout de usuário ocioso no Evolved Programmable Network Manager (EPNM).

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento do EPN Manager.

Note: É necessário ter acesso à GUI do EPNM.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no EPNM.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Configurar

Essa alteração deve ser feita em dois níveis (Nível do sistema e Nível do usuário).

Nível do sistema

Navegue atéAdministration > Setting > System Settings.SobGeneral,selecionar Servere altere o valor de tempo limite conforme mostrado nesta imagem:

Nível de usuário

Clique no ícone Configurações na parte superior direita e selecioneMy Preferences.

Altere o valor de tempo limite conforme desejado e clique emSave.

Faça logoff e logon novamente para que as alterações tenham efeito.