Contents

Introdução

Estratégia de suporte de hardware para produtos do adotante do CIBU UCS

DOAou MFG-NOVAS RMAs

BE4000

BE6000

SKUs BE6K

BOM para BE6K-ST-BDL (K9/XU)

BOM para BE6K-STBDL-PLS (K9/XU)

BOM para BE6S-PRI/BRI/FXO-M2-K9

BOM para BE6M-M4 (K9/XU)

BOM para BE6M-M5 (K9/XU)

BOM para BE6H-M4 (K9/XU)

BOM para BE6H-M5 (K9/XU)

BOM para BE6K-M6 (K9/XU)

BOM para BE6K-M7 (K9/XU)

BE7000

SKUs BE7K

BOM para BE7K-(K9/XU)

BOM para BE7M-M4-(K9/XU)

BOM para BE7M-M5-(K9/XU)

BOM para BE7M-M6-(K9/XU)

BOM para BE7M-M7 (K9/XU)

BOM para BE7H-M4-(K9/XU)

BOM para BE7H-M5-(K9/XU)

BOM para BE7H-M6-(K9/XU)

BOM para BE7H-M7 (K9/XU)

Dispositivo de servidor de telepresença virtual MultiParty Media 400v

SKUs de 400 v de mídia de vários participantes

BOM para VTS-LSVR-M3

Dispositivo de servidor de telepresença virtual MultiParty Media 410

SKUs de 410v de mídia de vários participantes

BOM para CTI-410V-VTS-K9

BOM para CTI-410VB-VTS-K9

Cisco MeetingServer 1000

CMS 1000SKU (M4)

BOM para CTI-CMS-1000-K9 (M4)

CMS 1000SKU (M5)

BOM para CTI-CMS-1000-K9 (M5)

CMS 1000SKU (M6)

BOM para CTI-CMS-1000-K9 (M6)

Cisco MeetingServer 2000

SKU CMS 2000

BOM para o chassi do CMS2000

BOM para blade principal do CMS2000

BOM para blades secundários do CMS2000

SKU CMS 2000

BOM para o chassi do CMS2000

BOM para blade principal do CMS2000

BOM para blades secundários do CMS2000

BOM para o chassi do CMS2000 (M6)

BOM para blade de controle do CMS2000 (M6)

BOM para blades de mídia do CMS2000 (M6)

PIDs mais antigos

TelePresence Content Server

SKU do Estudo de caso dividido em temas

BOM para SKUS do Estudo de caso dividido em temas (BOM M M4 é a mesma para todos os PIDS listados acima)

Expressway CE

SKUs CE1xK

BOM para CE1400V-M7-K9

Referências externas

Introdução

Este artigo documentará os produtos CIBU que usam o hardware SAVBU UCS (também conhecido como produto de adoção do UCS) e como o suporte de hardware funciona no TAC para cada um deles.

OBSERVAÇÃO: isso não funciona para clientes federais. Se o cliente for um cliente Federal, o parceiro deverá ser aquele que abre a solicitação DOA. O TAC/HTTS será rejeitado se eles tentarem abrir uma solicitação de DOA para clientes federais.

Uma versão dessas informações para o cliente pode ser encontrada em https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/uc_system/virtualization/collaboration-virtualization-hardware.html.

Os produtos cobertos por este documento são

- BE6K - modelos BE6000S, BE6000M, BE6000H

- BE7K - modelos BE7000M, BE7000H

- Servidor de mídia Cisco

- Mídia 400V

- TelePresence Content Server

- Expressway CE - CE1400V, CE1300, CE1200

Definições dos termos usados neste documento

- BExK - Servidor Cisco Business Edition

- CE1xK - Servidor Cisco Expressway

- SKU - Unidade de manutenção de estoque, um número de peça da Cisco que pode ser adquirido por um cliente

- FRU - Unidade Substituível em Campo, uma peça que pode ser RMAd e instalada por um cliente com conhecimento específico ou FE

- CRU - Customer Replaceable Unit (Unidade Substituível pelo Cliente), uma peça que pode ser RMAd e instalada pelo cliente sem treinamento específico

- BOM - Lista de materiais, uma lista de subcomponentes incluídos em uma SKU configurável

Estratégia de suporte de hardware para produtos do adotante do CIBU UCS

Todos os produtos incluídos neste documento seguem a mesma estratégia de suporte de hardware dos servidores UCS-C.

Isso significa que os depósitos de RMA da Cisco não estocam e o SVO não suporta RMAs configuradas de servidor completo.

A substituição de hardware deve ser feita no nível do componente com base no diagnóstico do cliente, parceiro e/ou TAC.

DOA ou MFG-NOVOS RMAs

Como o servidor completo, o chassi configurado não está na ferramenta SVO, uma RMA DOA deve ser colocada como MFG-New, usando a parte "CLR-MISC" com a PID do produto correta anotada nas instruções especiais da RMA.

Qualquer RMA de um produto que inclua software pré-instalado deve ser processada como MFG-NEW para que o hipervisor e os aplicativos sejam pré-instalados na fábrica.  Há a possibilidade de um estoque limitado de servidores BE6K MD em depósitos de RMA da Cisco, no entanto, esses servidores não terão nenhum software pré-instalado.

!! !! IMPORTANTE

Normalmente, quando uma nova versão do servidor BE (por exemplo, M5 substituindo os servidores M4) está disponível, a versão anterior torna-se rapidamente Fim de Venda.

As MFG-NEW RMAs só são possíveis para um PID que não tenha atingido o fim das vendas.

A partir de outubro de 2018, isso significa que o TAC não pode usar essa opção para servidores BE6K ou BE7K baseados em M4 porque eles são EOS. Somente servidores baseados em M5 podem ser solicitados.

O TAC (UC e SV) deve continuar a solucionar problemas difíceis de hardware e escalar internamente e até mesmo via BEMS, conforme necessário. A substituição do servidor inteiro não é mais uma opção como último recurso.

Nota para substituição de placa-mãe/placa-mãe:

As placas-mãe do UCSC são substituídas tradicionalmente usando a FRU de nível superior do chassi. Para os produtos UC neste documento que são servidores baseados em M4, a ferramenta SVO substituirá automaticamente a SKU UC pela UCS. Isso significa que se você fizer RMA da PID de nível superior, seu cliente receberá um chassi e uma placa-mãe sem HDD, RAM, etc.

Note: Para os servidores "be6k" baseados em M3 (BE6K-ST-BDL*) o produto está no fim do suporte.

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/unified-communications/business-edition-6000/eos-eol-notice-c51-734760.html

BE4000

Cisco® O Business Edition 4000 (BE4000) é baseado no ISR4321 e não tem nenhum componente UCS como parte da solução.

SKU: Dispositivo BE4S-V-K9 Cisco Business Edition 4000

Componentes individuais, fora dos Módulos de Interface de Rede (NIMs) não estão disponíveis para RMA.

BE6000

O Cisco® Business Edition 6000 (BE6000) foi o primeiro produto de adoção do UCS oferecido para produtos de UC que acompanham o software de virtualização instalado de fábrica (ESXi) e inclui mídia de instalação OVA e ISO para o software de UC no armazenamento de dados ESXi. Ele inclui o ESXi pré-instalado de fábrica junto com um conjunto de VMs de UC principais criadas e potencialmente pré-instaladas.

Há três versões do BE6K, cada uma com diferentes recursos e diferentes hardwares.

O BE6K MD suporta 1.000 usuários, até 1.200 dispositivos e 4+1* aplicativos UC

O BE6K HD suporta 1.000 usuários, até 2.500 dispositivos e 8+1* aplicativos UC

O BE6000S suporta 150 usuários, até 300 dispositivos e executa uma configuração fixa de 5 aplicativos UC. Ele vem com um ISR 2921V. As três SKUs do produto indicam o tipo de VWIC com o qual o ISR enviará para conectividade PSTN (FXO, PRI ou BRI).

*O aplicativo +1 para BE6K é sempre o Prime Collaboration Provisioning para BE.

SKUs BE6K

SKU

Descrição

Codinome do projeto*

BE6K-ST-BDL-K9

BE6K-ST-BDL-XU

Servidor de densidade média BE6K, exportação de software restrito (UCS M3)

Servidor de densidade média BE6K, exportação de software irrestrito (UCS M3)

Pássaro Azul

BE6K-STBDL-PLS-K9

BE6K-STBDL-PLS-XU

Servidor de alta densidade BE6K, exportação de software restrito (UCS M3)

Servidor de alta densidade BE6K, exportação de software irrestrito (UCS M3)

Laguna Azul

BE6S-PRI-M2-K9

BE6000S, 2921V, PRI (UCS E160D M2)

Camberra

BE6S-BRI-M2-K9

BE6000S, 2921V, BRI (UCS E160D M2)

Camberra

BE6S-FXO-M2-K9

BE6000S, 2921V, FXO (UCS E160D M2)

Camberra

BE6M-M4-K9

BE6M4-XU

Servidor de densidade média BE6000, SW com exportação restrita (UCS M4)

Servidor de densidade média BE6000, exportação de software irrestrito (UCS M4)

Lua Azul

BE6H-M4-K9

BE6H-M4-XU

Servidor de alta densidade BE6000, exportação de software restrito (UCS M4)

Servidor de alta densidade BE6000, exportação de software irrestrito (UCS M4)

Lua Azul

BE6M-M5-K9

BE6M5-XU

Dispositivo Cisco Business Edition 6000M (M5), exportação Restr SW

Dispositivo Cisco Business Edition 6000M (M5), Software Exp Unrestr

Besouro Azul

BE6H-M5-K9

BE6H-M5-XU

Dispositivo Cisco Business Edition 6000H (M5), exportação Restr SW

Cisco Business Edition 6000H (M5), Software Unrestr Exp

Besouro Azul

BE6K-M6-K9

BE6K-M6-XU

Dispositivo Cisco Business Edition 6000 (M6), exportação Restr SW

Dispositivo Cisco Business Edition 6000 (M6), Software Exp Unrestr

Duros 4

BE6K-M7-K9

BE6K-M7-XU

Dispositivo Cisco Business Edition 6000 (M7), Exportar Restr SW

Dispositivo Cisco Business Edition 6000 (M7), Software Exp Unrestr

KreeAC4

*O codinome do projeto é onde o produto foi introduzido pela primeira vez.  Programas posteriores podem introduzir atualizações de pré-carregamento de hardware e software.

As tabelas abaixo mostram o BOM para as versões de envio atuais do BE6K.

BOM para BE6K-ST-BDL (K9/XU)

SKU do adotante do CITG

SKU SAVBU

Descrição

Quantidade

SKU FRU/SAVBU

BE6K-ST-BDL-K9

or

BE6K-ST-BDL-XU

UCSC-C220-M3S

Chassi e placa-mãe do UCS C220 M3

1

BE6K-ST-BDL-K9=

or

BE6K-ST-BDL-XU=

N20-BLKD

Painel de supressão HDD de 2,5 polegadas UCS

4

UCSC-HS-C220M3

Dissipador de calor para servidor rack UCS C220 M3

2

UCSC-PSU-BLKP

Painel de supressão/preenchimento da fonte de alimentação

1

UCSC-RAIL1

Kit de trilhos 2U para servidores C220

1

UCSC-PCIF-01F

Preenchedor PCIe de altura completa para C-Series

1

UCS-CPU-E5-2609

UCS-CPU-E5-2609

E5-2609/80W de 2,4 GHz com cache de 4C/10 MB/DDR3 de 1066 MHz

2

UCS-CPU-E5-2609=

UC-MR-1X082RY-A

UCS-MR-1X041RY-A

DDR3 de 4 GB a 1.600 MHz RDIMM/PC3-12800/fileira única/x4/1,35V a 1,5 V/35 nm

4

UCS-MR-1X041RY-A=

UC-A03-D500GC3

A03-D500GC3

500GB 6Gb SATA 7,2K RPM SFF hot plug/unidade de sled montada

4

A03-D500GC3=

UC-PSU-650W

UCSC-PSU-650W

Fonte de alimentação de 650 W para servidores rack C-series

1

UCSC-PSU-650W=

UC-RAID-9271

UCS-RAID9271CV-8I

Placa de RAID MegaRAID 9271CV com 8 peças SAS/SATA internas, S

1

UCS-RAID9271CV-8I=

CIT-SD-16G-C220

UCSC-SD-16G-C220

Módulo de cartão SD de 16 GB para servidores C220

1

UCSC-SD-16G-C220=

BOM para BE6K-STBDL-PLS (K9/XU)

SKU do adotante do CITG

SKU

Descrição

Quantidade

FRU

BE6K-STBDL-PLS-K9

or

BE6K-STBDL-PLS-XU

UCSC-C220-M3S=

Chassi e placa-mãe SL1 Ivy Bridge

1

BE6K-STBDL-PLS-K9

or

BE6K-STBDL-PLS-XU

CIT-CPU-E5-2665

UCS-CPU-E5-2665=

E5-2665/115W de 2,40 GHz, cache de 8C/20 MB/DDR3 de 1.600 MHz

2

UCS-CPU-E5-2609=

UC-MR-1X082RY-A

UCS-MR-1X082RY-A

DDR3 de 4 GB a 1.600 MHz RDIMM/PC3-12800/fileira única/x4/1,35V a 1,5 V/35 nm

6

UCS-MR-1X041RY-A=

CIT-HDD300GI2F105

UCS-HDD300GI2F105

500GB 6Gb SATA 7,2K RPM SFF hot plug/unidade de sled montada

8

UCS-HDD300GI2F105=

UC-PSU-650W

UCSC-PSU-650W

Fonte de alimentação de 650 W para servidores rack C-series

2

UCSC-PSU-650W

UC-RAID-9271

UCS-RAID9271CV-8I

Placa de RAID MegaRAID 9271CV com 8 peças SAS/SATA internas, S

1

UCS-RAID9271CV-8I

CIT-PCIE-IRJ45

UCSC-PCIE-IRJ45

Adaptador Intel Quad GbE

1

UCSC-PCIE-IRJ45

R2XX-RAID5

Ativar Configuração De Raid 5

1

N/A - Somente configuração

BOM para BE6S-PRI/BRI/FXO-M2-K9

SKU do adotante do CITG

SKU SAVBU

Descrição

Quantidade

SKU FRU/SAVBU

Componentes do UCS E160D

UCS-E160D-M2BUN/K9

UCS-E160D-M2BUN/K9

Chassi UCS E160D M2, E5-2418LV2 de 6 núcleos e 2 GHz

1

E160DM2-SVC

E100-8-16-MEM-UPG

E100-8-16-MEM-UPG

Atualiza o primeiro dimm de memória do E140/160 de 8 para 16 GB.

RDIMM/PC3-10600 de 1333 MHz

1

E100D-MEM-RDIM16G=

E100D-HDSASED600G

E100D-HDSASED600G

600 GB, unidade de disco rígido de SAS SED para UCS-E DoubleWide

3

E100D-HDSASED600G=

E100-SD-8G

E100-SD-8G

Cartão SD de 8 GB para UCS-E SingleWide DoubleWide

1

E100-SD-8G=

DISK-MODE-RAID-5

DISK-MODE-RAID-5

Configurar unidades de disco rígido como RAID 5

1

N/A

Componentes do ISR 2921V

CISCO2921-V/K9

—

Cisco 2921 c/3 GE,4 EHWIC,3 DSP,1 SM,CF de 256 MB,DRAM de 512 MB,IPB

1

CISCO2921/K9

PWR-2921-51-AC

—

Fonte de alimentação CA para Cisco 2921/2951

1

PWR-2921-51-AC=

MEM-2900-512U1GB

—

Atualização de DRAM do Cisco 2900 de 1 GB

1

MEM-2900-1GB=

MEM-CF-256 MB

—

Compact Flash de 256 MB para ISR Cisco 1900, 2900 e 3900

1

MEM-CF-256MB=

PVDM3-32

—

Módulo DSP de voz e vídeo de alta densidade com 32 canais sobressalente

PVDM3-32=

CAB-ETH-S-RJ45

—

Cabo amarelo para Ethernet, direto, RJ-45, 6 pés

1

CAB-ETH-S-RJ45=

CAB-CONSOLE-USB

—

Cabo do console de 1,8 m com USB tipo A e miniB

1

CAB-CONSOLE-USB=

Software e licenças de ISR

S29UK9-15403M

—

IOS Preload para 15.4(3M)

—

—

SL-29-IPB-K9

—

Licença IP Base para Cisco 2901-2951

—

—

SL-29-UC-K9

—

Licença de comunicação unificada para Cisco 2901-2951

—

—

ISR-CCP-EXP

—

Cisco Config Pro Express na memória flash do roteador

—

—

FL-CUBEE-5

—

Licença do Unified Border Element Enterprise - 5 sessões

—

—

Um deles, baseado na SKU de nível superior (PRI, BRI, FXO)

VWIC3-1MFT-T1/E1

—

Tronco Multiflex de 3ª Geração de 1 Porta Voz/WAN Int. Placa - T1/E1

1

VWIC3-1MFT-T1/E1=

VIC2-2BRI-NT/TE

—

Placa de interface de voz de duas portas - BRI (NT e TE)

1

VIC2-2BRI-NT/TE=

VIC2-4FXO

—

Placa de interface de voz de quatro portas - FXO (Universal)

1

VIC2-4FXO=

BOM para BE6M-M4 (K9/XU)

SKU

Descrição

Quantidade

FRU

UCSC-C220-M4S

UCS C220 M4 SFF sem CPU, memória, alta definição, PCIe, PSU, kit de trilhos

1

UCSC-C220-M4S=

CIT-CPU-E52630D

E5-2630 v3/85W de 2,40 GHz, cache de 8C/20 MB/DDR4 de 1.866 MHz

1

UCS-CPU-E52630D=

CIT-MR-1X162RV-A

DDR4 de 16 GB a 2.133 MHz RDIMM/PC4-17000/dual rank/x4/1,2 v

2

UCS-MR-1X162RV-A=

CIT-A03-D300GA2

300GB 6Gb SAS 10K RPM SFF HDD/hot plug/unidade de sled montada

6

A03-D300GA2=

CIT-PSU1-770 W

Fonte de alimentação CA de 770 W de conexão automática para servidor em rack 1U C-Series

2

UCSC-PSU1-770W=

CIT-MRAID12G

Controlador Raid modular SAS Cisco 12G

1

UCSC-MRAID12G=

CIT-MRAID12G-1GB

Módulo de cache Cisco 12Gbps SAS 1GB FBWC (Raid 0/1/5/6)

1

UCSC-MRAID12G-1GB=

R2XX-RAID5

Habilitar configuração de RAID 5

1

N/A - Somente configuração

Os 6 discos físicos do BE6M-M4 são configurados em um único volume RAID5.

Note: CIT-MR-1X162RU-A foi substituído por CIT-MR-1X162RV-A em 29 de março de 2017.

BOM para BE6M-M5 (K9/XU)

SKU

Descrição

Quantidade

FRU

UCSC-C220-M5SX

UCS C220 M5 SFF 10 HD sem CPU, memória, alta definição, PCIe, PSU

1

UCS-CPU-4114

2,2 GHz, 4114/85 W, 10 C/13,75 MB de cache/DDR4 de 2.400 MHz

1

UCS-MR-X16G1RS-H

DDR4 de 16 GB a 2.666 MHz RDIMM/PC4-21300/fileira única/x4/1,2 v

3

UCS-HD300G10K12N

HDD SFF de 300 GB 12G SAS 10K RPM

6

UCSC-PSU1-770W

Fonte de alimentação CA Cisco UCS 770W para servidor rack

1

UCSC-RAID-M5

Controlador RAID modular Cisco 12G com cache de 2 GB

1

R2XX-RAID5

Habilitar configuração de RAID 5

1

N/A - Somente configuração

Os 6 discos físicos do BE6M-M5 são configurados em um único volume RAID5.

BOM para BE6H-M4 (K9/XU)

SKU

Descrição

Quantidade

FRU

UCSC-C220-M4S

UCS C220 M4 SFF sem CPU, memória, alta definição, PCIe, PSU, kit de trilhos

1

UCSC-C220-M4S=

CIT-CPU-E52630D

E5-2630 v3/85W de 2,40 GHz, cache de 8C/20 MB/DDR4 de 1.866 MHz

2

UCS-CPU-E52630D=

CIT-MR-1X081RV-A

DDR4 de 8 GB a 2.133 MHz RDIMM/PC4-17000/fileira única/x4/1,2 v

6

UCS-MR-1X081RV-A=

CIT-A03-D300GA2

300GB 6Gb SAS 10K RPM SFF HDD/hot plug/unidade de sled montada

8

A03-D300GA2=

CIT-PSU1-770 W

Fonte de alimentação CA de 770 W de conexão automática para servidor em rack 1U C-Series

2

UCSC-PSU1-770W=

CIT-MRAID12G

Controlador Raid modular SAS Cisco 12G

1

UCSC-MRAID12G=

CIT-MRAID12G-1GB

Módulo de cache Cisco 12Gbps SAS 1GB FBWC (Raid 0/1/5/6)

1

UCSC-MRAID12G-1GB=

CIT-PCIE-IRJ45

Adaptador Intel i350 de quatro portas e 1 Gb

1

UCSC-PCIE-IRJ45=

R2XX-RAID5

Habilitar configuração de RAID 5

1

N/A - Somente configuração

Os 8 discos físicos do BE6H-M4 são configurados em um único volume RAID5.

Nota: CIT-MR-1X081RU-A foi substituído por CIT-MR-1X081RV-A em 29 de março de 2017.

BOM para BE6H-M5 (K9/XU)

SKU

Descrição

Quantidade

FRU

UCSC-C220-M5SX

UCS C220 M5 SFF 10 HD sem CPU, memória, alta definição, PCIe, PSU

1

UCS-CPU-4114

2,2 GHz, 4114/85 W, 10 C/13,75 MB de cache/DDR4 de 2.400 MHz

2

UCS-MR-X16G1RS-H

DDR4 de 16 GB a 2.666 MHz RDIMM/PC4-21300/fileira única/x4/1,2 v

4

UCS-HD300G10K12N

HDD SFF de 300 GB 12G SAS 10K RPM

8

UCSC-PSU1-770W

Fonte de alimentação CA Cisco UCS 770W para servidor rack

2

UCSC-PCIE-IRJ45

Adaptador Intel i350 de quatro portas e 1 Gb

1

UCSC-RAID-M5

UCSC-RAID-M5

1

R2XX-RAID5

Habilitar configuração de RAID 5

1

N/A - Somente configuração

Os 8 discos físicos do BE6H-M5 são configurados em um único volume RAID5.

BOM para BE6K-M6 (K9/XU)

SKU

FRU

Descrição

Quantidade

BE6K-M6-K9

BE6K-M6-XU

UCSC-C220-M6S=

Rack UCS C220 M6 sem CPU, memória, unidades, backplane de HDD 1U wSFF

1

BE6K-CPU-M6

UCS-CPU-I4310T=

Intel 4310T 2,3 GHz/105 W 10C/15 MB DDR4 2.667 MHz

1

BE6K-RAM-M6-M5

UCS-MR-X16G1RW=

RDIMM SRx4 3200 de 16 GB (8 Gbit)

4

BE6K-RAIDCTRLR-M6

UCSC-RAID-220M6=

Controlador Cisco 12G SAS RAID com 4 GB FBWC (16 Drv) com 1 U Brkt

1

BE6K-DISK-M6

UCS-HD600G10K12N=

600 GB 12G SAS 10K RPM SFF HDD

6

BE6K-PSU-M6

UCSC-PSU1-1050W=

Fonte de alimentação CA Cisco UCS 1050W para servidor rack

2

BE6K-TPM-M6

UCSX-TPM-002C=

TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, com certificação CC EAL4+, para servidores M6

1

*Nota: O BE6H não tem uma substituição M6 1:1 como as versões anteriores.

BOM para BE6K-M7 (K9/XU)

Descrição

PID

PID do adotante

Servidor de base aproveitado

UCS-M7-MLB

UCSC-C220-M7S

CPU

(12C/2,0 GHz)

UCS-CPU-I4510T

BE6K-CPU-M7

Memória

DIMMs de 5600 MHz e 16 GB

UCS-MRX16G1RE3

BECE-RAM-M7

Armazenamento

Controladora RAID

UCSC-RAID-M1L16

BE6CE-RAIDCTRLR-M7

HDD SAS 10K DE 600 GB

UCS-HD600G10KJ4-D

BECE-DISK-M7

Rede + E/S

NIC MLoM OCP 3.0

UCSC-O-ID10GC-D

BECE-OCPNIC-M7

Placa de rede PCIe (4x10GE SFP+)

UCSC-PCIEIQ10GF-D

BECE-PCIENIC-M7

SFP+ de fibra 10GE

SFP-10G-SR

SFP-10G-SR

10GE Cu RJ45 SFP+

GLC-TE

GLC-TE

Riser PCIe

UCSC-RIS1A-22XM7

BE6CE-PCIERISR1-M7

Diversos

Fontes de alimentação

UCSC-PSU1-1200W-D

BECE-PSU-M7

Trusted Platform Module (Módulo de plataforma confiável)

UCSX-TPM-002C-D

BECE-TPM-M7

Kit de montagem em rack

UCSC-RAIL-D

(Expansão automática)

Dissipadores de calor para CPU

UCSC-HSLP-C220M7

Painel com supressão (slot DIMM)

UCS-DDR5-BLK

Painel em branco (slot de disco)

UCSC-BBLKD-M7

Cabo de armazenamento

CBL-SAS-Y-C220M7

Suporte do controlador RAID

UCSC-HPBKT-22XM7

Placa auxiliar para placa de rede OCP

UCSC-OCP3-KIT-D

BECE-MLOMNICKIT-M7

Painel de supressão (Riser2)

UCSC-FBRS2-C220M7

Painel de supressão (Riser3)

UCSC-FBRS-C220-D

BE7000

O Cisco® Business Edition 7000 (BE7000) é uma versão maior do BE6000. Ele inclui o ESXi pré-instalado de fábrica junto com um conjunto de VMs de UC principais criadas e potencialmente pré-instaladas.

O BE7000 oferece suporte a mais de 1.000 usuários. Ele suporta 4-6 aplicativos de UC.

O BE7000 deve ser usado como um "bloco estrutural" como um TRC de médio porte que aproveita a facilidade de pedidos e implantação introduzida com o BE6000.

SKUs BE7K

SKU

Descrição

Codinome do projeto*

BE7K-K9

BE7K-XU

Servidor BE7K, exportação restrita (K9) SW

Servidor BE7K, Exportação irrestrita (XU) SW (UCS M3)

Touvlo

BE7M-M4-K9

BE7M-M4-XU

Servidor de densidade média BE7K, exportação restrita (K9) SW

Servidor de densidade média BE7K, exportação irrestrita (XU) SW (UCS M4)

Lua Azul

BE7H-M4-K9

BE7H-M4-XU

SW BE7K de alta densidade, restrito para exportação (K9) ou irrestrito (XU)

Servidor de alta densidade BE7K, exportação irrestrita (XU) SW (UCS M4)

Lua Azul

BE7M-M5-K9

BE7M-M5-XU

Dispositivo Cisco Business Edition 7000M (M5), exportação Restr SW

Dispositivo Cisco Business Edition 7000M (M5), Software Exp Unrestr

Besouro Azul

BE7H-M5-K9

BE7H-M5-XU

Dispositivo Cisco Business Edition 7000H (M5), Exportar Restr SW

Dispositivo Cisco Business Edition 7000H (M5), Software Exp Unrestr

Besouro Azul

BE7M-M6-K9

BE7M-M6-XU

Dispositivo Cisco Business Edition 7000M (M6), exportação Restr SW

Dispositivo Cisco Business Edition 7000M (M6), Software Exp Unrestr

Duros 4

BE7H-M6-K9

BE7H-M6-XU

Dispositivo Cisco Business Edition 7000H (M6), exportação Restr SW

Dispositivo Cisco Business Edition 7000H (M6), Software Exp Unrestr

Duros 4

BE7M-M7-K9

BE7M-M7-XU

Dispositivo Cisco Business Edition 7000M (M7), Exportar Restr SW

Dispositivo Cisco Business Edition 7000M (M7), Software Exp Unrestr

KreeAC4

BE7H-M7-K9

BE7H-M7-XU

Dispositivo Cisco Business Edition 7000H (M7), Exportar Restr SW

Dispositivo Cisco Business Edition 7000H (M7), Software Exp Unrestr

KreeAC4

*O codinome do projeto é onde o produto foi introduzido pela primeira vez.  Programas posteriores podem introduzir atualizações de pré-carregamento de hardware e software.

As tabelas abaixo mostram o BOM para as versões de envio atuais do BE7K.

BOM para BE7K-(K9/XU)

SKU

Descrição

Quantidade

FRU

UCSC-C240-M3S=

Chassi Ivy Bridge SL2

1

UCSC-C240-M3S=

CIT2-CPU-E5-2640=

E5-2640/95W de 2,50 GHz, cache de 6C/15 MB/DDR3 de 1.333 MHz

2

UCS-CPU-E5-2640=

CIT2-MR-1X082RY-A=

DDR3 de 8 GB a 1.600 MHz RDIMM/PC3-12800/dual rank/1,35 v

8

UCS-MR-1X082RY-A=

CIT2-A03-D300GA2=

2,5" 300 GB, 10.000 RPM, SAS 146 Gb

12

A03-D300GA2=

CIT2-PSU2-1200=

Fonte de alimentação de 2 u e 1200 W para UCS

2

UCSC-PSU2-1200=

CIT2-RAID-9271CV

Placa de RAID MegaRAID 9271CV com 8 peças SAS/SATA internas, S

1

UCS-RAID9271CV-8I=

CIT2-PCIE-IRJ45

Adaptador Intel i350 de quatro portas e 1 Gb

2

UCSC-PCIE-IRJ45

BOM para BE7M-M4-(K9/XU)

SKU

Descrição

Quantidade

FRU

UCSC-C240-M4S2

UCS C240 M4 SFF 16 HD sem CPU,mem,HD,PCIe,PS,trilho com expndr

1

UCSC-C240-M4S2=

CIT2-CPU-E52680D

E5-2680 v3/120W de 2,50 GHz, cache de 12C/30 MB/DDR4 de 2.133 MHz

1

UCS-CPU-E52680D=

CIT2-MR-1X162RV-A

DDR3 de 8 GB a 1.600 MHz RDIMM/PC3-12800/dual rank/1,35 v

4

UCS-MR-1X162RV-A=

CIT2-A03-D300GA2

2,5" 300 GB, 10.000 RPM, SAS 146 Gb

12

A03-D300GA2=

CIT2-PSU2V2-1200W

Fonte de alimentação CA V2 de 1.200 W/800 W para servidores C-Series de 2 U

2

UCSC-PSU2V2-1200W=

CIT2-MRAID12G

Controlador Raid modular SAS Cisco 12G

1

UCSC-MRAID12G=

CIT2-MRAID12G-1GB

Módulo de cache Cisco 12Gbps SAS 1GB FBWC (Raid 0/1/5/6)

1

UCSC-MRAID12G-1GB=

CIT2-PCIE-IRJ45

Adaptador Intel i350 de quatro portas e 1 Gb

2

UCSC-PCIE-IRJ45=

CIT2-PCI-1B-240M4

Placa PCIe Riser da direita (Riser 1) (3 x8) para 6 slots PCI

1

UCSC-PCI-1B-240M4=

R2XX-RAID5

Habilitar configuração de RAID 5

1

N/A - Somente configuração

Os 12 discos físicos do BE7M-M4 são configurados em dois volumes RAID5 de 6 discos físicos cada.

Observação: CIT2-MR-1X162RU-A foi substituído por CIT2-MR-1X162RV-A em 29 de março de 2017.

BOM para BE7M-M5-(K9/XU)

SKU

Descrição

Quantidade

FRU

UCSC-C240-M5SX

UCS C240 M5 24 SFF + 2 unidades traseiras sem CPU,mem,HD,PCIe,PS

1

UCS-CPU-6132

2,6 GHz 6132/140W 14C/19,25MB Cache/DDR4 2666MHz

1

UCS-MR-X16G1RS-H

DDR4 de 16 GB a 2.666 MHz RDIMM/PC4-21300/fileira única/x4/1,2 v

6

UCS-HD300G10K12N

HDD SFF de 300 GB 12G SAS 10K RPM

14

UCSC-PSU1-1050W

Fonte de alimentação CA Cisco UCS 1050W para servidor rack

2

UCSC-RAID-M5HD

Controlador RAID modular Cisco 12G com cache de 4 GB

1

UCSC-PCIE-IRJ45

Adaptador Intel i350 de quatro portas e 1 Gb

2

R2XX-RAID5

Habilitar configuração de RAID 5

1

N/A - Somente configuração

Os 14 discos físicos do BE7M-M5 são configurados em dois volumes RAID5 de 7 discos físicos cada.

BOM para BE7M-M6-(K9/XU)

SKU

FRU

Descrição

Qtde

BE7M-M6-K9

BE7M-M6-XU

UCSC-C240-M6SX=

Rack UCS C240 M6 sem CPU, memória, unidades, 2 U com 24

1

BE7M-CPU-M6

UCS-CPU-I6326=

DDR4 Intel 6326 de 2,9 GHz/185 W e 16 C/24 MB de 3200 MHz

1

BE7K-RAM-M6-M5

UCS-MR-X16G1RW=

RDIMM SRx4 3200 de 16 GB (8 Gbit)

6

BE7K-RAIDCTRLR-M6

UCSC-RAID-M6SD=

Controlador Cisco 12G SAS RAID com 4 GB FBWC (16 Drv) com 1 U Brkt

1

BE7K-DISK-M6

UCS-HD600G10K12N=

600 GB 12G SAS 10K RPM SFF HDD

16

BE7K-NIC-M6

UCSC-P-IQ10GC=

Placa de rede PCIe Cisco-Intel X710T4LG 4x10 GbE RJ45

2

BE7K-PCIERISER-M6

UCSC-RIS1A-240M6=

C240 M6 Riser1A; (x8;x16x, x8); StBkt; (CPU1)

1

BE7K-PSU

UCSC-PSU1-1050W=

Fonte de alimentação CA Cisco UCS 1050W para servidor rack

2

BE7K-TPM-M6

UCSX-TPM-002C=

TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, com certificação CC EAL4+, para servidores M6

1

BOM para BE7M-M7 (K9/XU)

Descrição

PID

PID do adotante

Servidor de base aproveitado

UCS-M7-MLB

UCSC-C240-M7SX

CPU

(16C/2,8 GHz)

UCS-CPU-I6526Y

BE7K-CPU-M7

Memória

DIMMs de 5600 MHz e 16 GB

UCS-MRX16G1RE3

BECE-RAM-M7

Armazenamento

Controladora RAID

UCSC-RAID-MP1L32

BE7K-RADICTRLR-M7

HDD SAS 10K DE 600 GB

UCS-HD600G10KJ4-D

BECE-DISK-M7

Rede + E/S

NIC MLoM OCP 3.0

UCSC-O-ID10GC-D

BECE-OCPNIC-M7

Placa de rede PCIe (4x10GE SFP+)

UCSC-PCIEIQ10GF-D

BECE-PCIENIC-M7

SFP+ de fibra 10GE

SFP-10G-SR

SFP-10G-SR

10GE Cu RJ45 SFP+

GLC-TE

GLC-TE

Riser PCIe

UCSC-RIS1A-240-D

BE7K-PCIERISER-M7

Diversos

Fontes de alimentação

UCSC-PSU1-1200W-D

BECE-PSU-M7

Trusted Platform Module (Módulo de plataforma confiável)

UCSX-TPM-002C-D

BECE-TPM-M7

Kit de montagem em rack

UCSC-RAIL-D

(Expansão automática)

Dissipadores de calor para CPU

UCSC-HSHP-C240M7

Painel com supressão (slot DIMM)

UCS-DDR5-BLK

Painel em branco (slot de disco)

UCSC-BBLKD-M7

Cabo de armazenamento

CBL-SAS-Y-C240M7

Suporte do controlador RAID

UCSC-SDBKT-24XM7

Placa auxiliar para placa de rede OCP

UCSC-OCP3-KIT-D

BECE-MLOMNICKIT-M7

Painel de supressão (Riser2)

UCSC-FBRS2-C240-D

Painel de supressão (Riser3)

UCSC-FBRS3-C240-D

BOM para BE7H-M4-(K9/XU)

SKU

Descrição

Quantidade

FRU

UCSC-C240-M4SX

UCS C240 M4 SFF 24 HD sem CPU,mem,HD,PCIe,PS,trilho com expndr

1

UCSC-C240-M4SX=

CIT2-CPU-E52660D

E5-2660 v3/105W de 2,60 GHz, cache de 10 C/25 MB/DDR4 de 2.133 MHz

2

UCS-CPU-E52660D=

CIT2-MR-1X162RV-A

DDR3 de 8 GB a 1.600 MHz RDIMM/PC3-12800/dual rank/1,35 v

8

UCS-MR-1X162RV-A=

CIT2-A03-D300GA2

2,5" 300 GB, 10.000 RPM, SAS 146 Gb

20

A03-D300GA2=

CIT2-PSU2-1400W

Fonte de alimentação CA de 1400 W para servidores 2U e 4U C Series

2

UCSC-PSU2-1400W=

CIT2-MRAID12G

Controlador Raid modular SAS Cisco 12G

1

UCSC-MRAID12G=

CIT2-MRAID12G-4 GB

Módulo de cache Cisco 12Gbps SAS 4GB FBWC (Raid 0/1/5/6)

1

UCSC-MRAID12G-4GB=

CIT2-PCIE-IRJ45

Adaptador Intel i350 de quatro portas e 1 Gb

2

UCSC-PCIE-IRJ45=

CIT2-PCI-1B-240M4

Placa PCIe Riser da direita (Riser 1) (3 x8) para 6 slots PCI

1

UCSC-PCI-1B-240M4=

R2XX-RAID5

Habilitar configuração de RAID 5

1

N/A - Somente configuração

Os 20 discos físicos do BE7H-M4 são configurados em quatro volumes RAID5 de 5 discos físicos cada.

Observação: CIT2-MR-1X162RU-A foi substituído por CIT2-MR-1X162RV-A em 29 de março de 2017.

BOM para BE7H-M5-(K9/XU)

SKU

Descrição

Quantidade

FRU

UCSC-C240-M5SX

UCS C240 M5 24 SFF + 2 unidades traseiras sem CPU,mem,HD,PCIe,PS

1

UCS-CPU-6132

2,6 GHz 6132/140W 14C/19,25MB Cache/DDR4 2666MHz

2

UCS-MR-X16G1RS-H

DDR4 de 16 GB a 2.666 MHz RDIMM/PC4-21300/fileira única/x4/1,2 v

12

UCS-HD300G10K12N

HDD SFF de 300 GB 12G SAS 10K RPM

24

UCSC-PSU1-1050W

Fonte de alimentação CA Cisco UCS 1050W para servidor rack

2

UCSC-PCIE-IRJ45

Adaptador Intel i350 de quatro portas e 1 Gb

2

UCSC-RAID-M5HD

Controlador RAID modular Cisco 12G com cache de 4 GB

1

R2XX-RAID5

Habilitar configuração de RAID 5

1

N/A - Somente configuração

Os 24 discos físicos do BE7H-M5 são configurados em quatro volumes RAID5 de 6 discos físicos cada.

BOM para BE7H-M6-(K9/XU)

SKU

FRU

Descrição

Quantidade

BE7H-M6-K9

BE7H-M6-XU

UCSC-C240-M6SX=

Rack UCS C240 M6 sem CPU, memória, unidades, 2 U com 24

1

BE7H-CPU-M6

UCS-CPU-I6348=

Intel 6348 2,6 GHz/235W 28C/42 MB DDR4 3200 MHz

1

BE7K-RAM-M6-M5

UCS-MR-X16G1RW=

RDIMM SRx4 3200 de 16 GB (8 Gbit)

12

BE7K-RAIDCTRLR-M6

UCSC-RAID-M6SD=

Controlador Cisco 12G SAS RAID com 4 GB FBWC (16 Drv) com 1 U Brkt

1

BE7K-DISK-M6

UCS-HD600G10K12N=

600 GB 12G SAS 10K RPM SFF HDD

24

BE7K-NIC-M6

UCSC-P-IQ10GC=

Placa de rede PCIe Cisco-Intel X710T4LG 4x10 GbE RJ45

2

BE7K-PCIERISER-M6

UCSC-RIS1A-240M6=

C240 M6 Riser1A; (x8;x16x, x8); StBkt; (CPU1)

1

BE7K-PSU

UCSC-PSU1-1050W=

Fonte de alimentação CA Cisco UCS 1050W para servidor rack

2

BE7K-TPM-M6

UCSX-TPM-002C=

TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, com certificação CC EAL4+, para servidores M6

1

BOM para BE7H-M7 (K9/XU)

Descrição

PID

PID do adotante

Servidor de base aproveitado

UCS-M7-MLB

UCSC-C240-M7SX

CPU

(16C/2,8 GHz)

UCS-CPU-I6526Y

BE7K-CPU-M7

Memória

DIMMs de 5600 MHz e 16 GB

UCS-MRX16G1RE3

BECE-RAM-M7

Armazenamento

Controladora RAID

UCSC-RAID-MP1L32

BE7K-RADICTRLR-M7

HDD SAS 10K DE 600 GB

UCS-HD600G10KJ4-D

BECE-DISK-M7

Rede + E/S

NIC MLoM OCP 3.0

UCSC-O-ID10GC-D

BECE-OCPNIC-M7

Placa de rede PCIe (4x10GE SFP+)

UCSC-PCIEIQ10GF-D

BECE-PCIENIC-M7

SFP+ de fibra 10GE

SFP-10G-SR

SFP-10G-SR

10GE Cu RJ45 SFP+

GLC-TE

GLC-TE

Riser PCIe

UCSC-RIS1A-240-D

BE7K-PCIERISER-M7

Diversos

Fontes de alimentação

UCSC-PSU1-1200W-D

BECE-PSU-M7

Trusted Platform Module (Módulo de plataforma confiável)

UCSX-TPM-002C-D

BECE-TPM-M7

Kit de montagem em rack

UCSC-RAIL-D

(Expansão automática)

Dissipadores de calor para CPU

UCSC-HSHP-C240M7

Painel com supressão (slot DIMM)

UCS-DDR5-BLK

Painel em branco (slot de disco)

UCSC-BBLKD-M7

Cabo de armazenamento

CBL-SAS-Y-C240M7

Suporte do controlador RAID

UCSC-SDBKT-24XM7

Placa auxiliar para placa de rede OCP

UCSC-OCP3-KIT-D

BECE-MLOMNICKIT-M7

Painel de supressão (Riser2)

UCSC-FBRS2-C240-D

Painel de supressão (Riser3)

UCSC-FBRS3-C240-D

Dispositivo de servidor de telepresença virtual MultiParty Media 400v

O Multiparty Media 400v é um produto de adoção do UCS otimizado para um servidor de telepresença virtual (vTS).  Este dispositivo foi projetado para executar o software de virtualização e uma única máquina virtual vTS. O MM400v não é fornecido com nenhum software instalado de fábrica e os clientes devem comprar e licenciar o software de virtualização e o vTS separadamente.

SKUs de 400 v de mídia de vários participantes

SKU

Descrição

Codinome do projeto*

VTS-LSVR-M3

Cisco Multiparty Media 400v HW-only (UCS M3) Sem pré-carregamento de SW ou ESXi

Movellan

*O codinome do projeto é onde o produto foi introduzido pela primeira vez.  Programas posteriores podem introduzir atualizações de pré-carregamento de hardware e software.

As tabelas abaixo mostram o BOM para as versões atuais de envio do MM400v.

BOM para VTS-LSVR-M3

SKU

Descrição

Quantidade

FRU

UCSC-C220-M3S=

SL1 (Ivy Bridge)

1

UCSC-C220-M3S=

CIT3-CPU-E5-2667B=

IC-MP,X86,64 BITS,3,3 GHz,LGA2011,130W,C-TEMP 0 a 70'C,Xeon E5-2667 v2/8C/Cache de 25M,IVY BRIDGE-EP,livre de Pb

2

UCS-CPU-E52667B=

CIT2-MR-1X082RY-A=

DDR3 de 8 GB a 1.600 MHz RDIMM/PC3-12800/dual rank/1,35 v

2

UCS-MR-1X082RY-A=

CIT3-A03-D300GA2=

2,5" 300 GB, 10.000 RPM, SAS 6 Gbit

2

A03-D300GA2=

CIT3-PSU-450W=

Fonte de alimentação de 450 W para servidores rack C-series

1

UCSC-PSU-450W=

CIT3-RAID-MZ-220=

Placa de mezanino Cisco UCS RAID SAS 2008M-8i para C220

1

UCSC-RAID-MZ-220=

R2XX-RAID1=

Ativar Configuração De Raid 1

1

N/A - Somente configuração

Dispositivo de servidor de telepresença virtual MultiParty Media 410

O Multiparty Media 410 é um produto de adoção do UCS otimizado para um servidor de telepresença virtual (vTS).  Este dispositivo foi projetado para executar o software de virtualização e uma única máquina virtual vTS. O mm410 está disponível como um servidor UCS blade e de chassi.

SKUs de 410v de mídia de vários participantes

SKU

Descrição

Codinome do projeto*

CTI-410V-VTS-K9

Cisco Multiparty Media 410v (UCS C220-M4) sem pré-carregamento de SW ou ESXi

Aço Azul

CTI-410VB-VTS-K9

Cisco Multiparty Media 410b (UCS B200-M4) sem pré-carregamento de SW ou ESXi

Blue Jays

*O codinome do projeto é onde o produto foi introduzido pela primeira vez.  Programas posteriores podem introduzir atualizações de pré-carregamento de hardware e software.

As tabelas abaixo mostram o BOM para as versões de envio atuais do MM410.

BOM para CTI-410V-VTS-K9

SKU/PID

Descrição

Quantidade

FRU

UCSC-C220-M4S

UCS C220 M4 SFF sem CPU, memória, PSU PCIe com kit de trilhos

1

UCSC-C220-M4S=

CIT3-CPU-E52690D

E5-2690 v3/135W de 2,60 GHz, cache de 12C/30 MB/DDR4 de 2.133 MHz

2

UCS-CPU-E52690D=

CIT3-MR-1X081RU-A

DDR4 de 8 GB a 2.133 MHz RDIMM-PC4-17000/fileira única/x4/1,2 v

8

UCS-MR-1X081RU-A=

CIT3-A03-D300GA2

300GB 6Gb SAS 10K PRM SFF HDD/hot plug/unidade de sled montada

2

A03-D300GA2=

CIT3-PSU1-770 W

Fonte de alimentação CA de 770 W de conexão automática para servidor em rack 1U C-Series

2

UCSC-PSU1-770W=

CIT3-MRAID12G

Controlador Raid modular SAS Cisco 12G

1

UCSC-MRAID12G=

R2XX-RAID1=

Ativar Configuração De Raid 1

1

N/A - Somente configuração

BOM para CTI-410VB-VTS-K9

SKU /PID

Descrição

Quantidade

FRU

UCSB-B200-M4-U

UCS B200 M4 sem compartimento de unidade de memória de CPU, mezanino HDD

1

UCSB-B200-M4=

CIT3-CPU-E52690D

E5-2690 v3/135W de 2,60 GHz, cache de 12C/30 MB/DDR4 de 2.133 MHz

2

UCS-CPU-E52690D=

CIT3-MR-1X081RU-A

DDR4 de 8 GB a 2.133 MHz RDIMM-PC4-17000/fileira única/x4/1,2 v

8

UCS-MR-1X081RU-A=

CIT3-A03-D300GA2

300GB 6Gb SAS 10K PRM SFF HDD/hot plug/unidade de sled montada

2

A03-D300GA2=

CIT3-MLOM-40G-01

LOM modular Cisco UCS VIC 1240 para servidores blade M3

1

UCSB-MLOM-40G-01=

CIT3-UCSB-MRAID12G

Controlador Cisco FlexStorage 12G SAS RAID com compartimentos de unidade

1

UCSB-MRAID12G=

Cisco Meeting Server 1000

O Cisco Meeting Server 1000 é um produto de adoção do UCS otimizado para Telepresence Server (vTS) e Cisco Meeting Server (CMS, anteriormente Acano).  Este dispositivo foi projetado para executar o software de virtualização e uma única máquina virtual CMS ou vTS. O CMS 1000 está disponível somente em um formato de chassi montável em rack.

SKU CMS 1000 (M4)

SKU / PID

Descrição

Codinome do projeto*

CTI-CMS-1000-K9

Cisco Meeting Server 1000

Ilha Puffin

*O codinome do projeto é onde o produto foi introduzido pela primeira vez.  Programas posteriores podem introduzir atualizações de pré-carregamento de hardware e software.

As tabelas abaixo mostram o BOM das versões anteriores (M4) do CMS 1000.

BOM para CTI-CMS-1000-K9 (M4)

SKU/PID

Descrição

Quantidade

FRU

UCSC-C220-M4S

UCS C220 M4 SFF sem CPU, memória, PSU PCIe com kit de trilhos

1

UCSC-C220-M4S=

CIT3-CPU-E52695E

E5-2695 v4/120W de 2,10 GHz, cache de 18 C/45 MB/DDR4 de 2.400 MHz

2

UCS-CPU-E52695E=

CIT3-MR-1X081RV-A

DDR4 de 8 GB a 2.400 MHz RDIMM/PC4-19200/fileira única/x4/1,2 v

8

UCS-MR-1X081RV-A=

CIT3-HD300G10K12G

HDD SFF de 300 GB 12G SAS 10K RPM

2

UCS-HD300G10K12G=

CIT3-PSU1-770 W

Fonte de alimentação CA de 770 W de conexão automática para servidor em rack 1U C-Series

2

UCSC-PSU1-770W=

CIT3-MRAID12G

Controlador Raid modular SAS Cisco 12G

1

UCSC-MRAID12G=

R2XX-RAID1=

Ativar Configuração De Raid 1

1

N/A - Somente configuração

Mais informações:

SKU CMS 1000 (M5)

SKU / PID

Descrição

Codinome do projeto*

CTI-CMS1KM5-BUN-K9

Cisco Meeting Server 1000

????

*O codinome do projeto é onde o produto foi introduzido pela primeira vez.  Programas posteriores podem introduzir atualizações de pré-carregamento de hardware e software.

As tabelas abaixo mostram o BOM para as versões de envio atuais do CMS 1000.

BOM para CTI-CMS-1000-K9 (M5)

SKU/PID

Descrição

Quantidade

FRU

UCS-C-C220-M5SX

UCS C220 M5 SFF 10 HD sem CPU mem HDD PSU PCIe

1

UCSC-C220-M5SX=

UCS-CPU-6140

Xeon Gold 6140 de 2,3 GHz, cache de 140 W 18C de 24,75 MB

2

UCS-CPU-6140=

UCS-MR-X16G1RS-H

DDR4 de 16 GB a 266 MHz RDIMM/PC4-21300

8

UCS-MR-X16G1RS-H=

UCS-HD300G10K12N

HDD SFF de 300 GB 12G SAS 10K RPM

2

UCS-HD300G10K12N=

CIMC-MAIS RECENTE

IMC SW (Recomendado) versão mais recente para servidores C-Series

1

UCSC-PSU1-770W

Fonte de alimentação CA Cisco UCS 770W para servidor rack

2

UCSC-PSU1-770W=

UCSC-RAILB-M4

Kit de trilhos de rolamento de esferas para servidores rack C220 e C240 M4 e M5

1

UCSC-RAILB-M4=

UCSC-HS-C220M5

Dissipador de calor para servidores rack UCS C220 M5 CPUs de 150 W e abaixo

2

UCSC-HS-C220M5=

UCSC-BLKD-S2

Painel de supressão de unidade UCS C-Series M5 SFF

8

UCSC-BBLKD-S2=

CBL-SC-MR12GM52

Cabo Super Cap para UCSC-RAID-M5 em servidores C240 M5

1

CBL-SC-MR12GM52=

UCSC-SCAP-M5

Super Cap para UCSC-RAID-M5, UCSC-MRAID1GB-KIT

1

UCSC-SCAP-M5=

UCSC-RAID-M5

Controlador RAID modular Cisco 12G com cache de 2 GB

1

UCSC-RAID-M5=

C1UCS-OPT-OUT

Opção Cisco ONE Data Center Compute Opt Out

1

R2xx-RAID1

Habilitar configuração de RAID 1

1

Mais informações:

SKU CMS 1000 (M6)

SKU / PID

Descrição

Codinome do projeto*

CTI-CMS-1K-M6-K9

Cisco Meeting Server 1000

????

BOM para CTI-CMS-1000-K9 (M6)

PID CMS

PID do UCS

Descrição

Quantidade

CTI-CMS-1K-M6-K9

UCSC-C220-M6S

Rack UCS C220 M6 sem CPU, memória, unidades, backplane de HDD 1U wSFF

1

CIT3-CPU-I6336Y

UCS-CPU-I6336Y

Intel 6336Y 2,4 GHz/185W 24C/36 MB DDR4 3200 MHz

2

CIT3-MR-X16G1RW

UCS-MR-X16G1RW

RDIMM SRx4 3200 de 16 GB (8 Gbit)

16

CIT3-SDB960SA1V

UCS-SDB960SA1

960 GB 2,5 pol Enterprise Value 6G SATA SSD

2

CIT3-RAID-220M6

UCSC-RAID-M6T

Controlador Cisco 12G SAS RAID com 4 GB FBWC (16 Drv) com 1 U Brkt

1

CIT3-PSU1-1050W

UCSC-PSU1-1050W

Fonte de alimentação CA Cisco UCS 1050W para servidor rack

2

CIT3-TPM-002C

UCSX-TPM-002C

TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, com certificação CC EAL4+, para servidores M6

1

PIDs Expandidos Automaticamente

CIMC-MAIS RECENTE

IMC SW (Recomendado) versão mais recente para servidores C-Series

1

UCS-DIMM-BLK

UCS DIMM em branco

16

UCSC-HSLP-M6

Dissipador de calor para SKU de GPU 1U/2U LFF/SFF

2

UCSC-R2R3-C220M6

KIT Riser2 e Riser 3 C220 / C225 M6 UCSC -HH

1

CBL-SAS-C220M6

Cabo SAS C220M6 (1U); (Pismo HBA)

1

CBL-SCAP-C220M6

Cabo Super Cap C220/C240M6 1U/2U

1

UCSC-BLKD-S2

Painel de supressão de unidade UCS C-Series M5 SFF

8

UCS-SCAP-M6

Superlimite M6

1

UCSC-RAIL-M6

ASY,MECH,KIT DE TRILHOS,ROLAMENTO DE ESFERAS,M6

1

Cisco Meeting Server 2000

O Cisco Meeting Server 2000 é um produto de adoção do UCS otimizado para o Cisco Meeting Server (CMS, anteriormente Acano).  Este dispositivo deve ser executado diretamente no hardware (bare metal). O CMS 2000 só está disponível em um formato de chassi montável em rack.

SKU CMS 2000

(M4 - vendido e enviado desde o lançamento inicial em junho de 2017 até fevereiro de 2019.)

SKU / PID

Descrição

Codinome do projeto*

CTI-CMS-2K-BUN-K9

Pacote de hardware e software do Cisco Meeting Server 2000

Pilha Sul

*O codinome do projeto é onde o produto foi introduzido pela primeira vez.  Programas posteriores podem introduzir atualizações de pré-carregamento de hardware e software.

As tabelas abaixo mostram o BOM das versões anteriores (M4) do CMS 2000.

BOM para o chassi do CMS2000

(M4 - vendido e enviado desde o lançamento inicial em junho de 2017 até fevereiro de 2019.)

SKU/PID

Descrição

Quantidade

FRU

UCS-SPM-MINI

Chassi UCS SP Select 5108 AC2 com FI6324

1

UCSB-5108-AC2=

UCSB-PSU-2500ACDV

Fonte de alimentação de conector automático Platinum AC de 2500W -DV

4

UCSB-PSU-2500ACDV=

N01-UAC1

Módulo de alimentação CA monofásico para UCS 5108

1

N01-UAC1=

UCSB-5108-PKG-HW

Pacote UCS 5108 para chassi com blades de meia largura.

1

UCS-FI-M-6324

UCS 6324 FI no chassi com 4 UP, 1x40G ExpPort, 16 10Gb

2

UCS-FI-M-6324=

N10-GER013

UCS Manager 3.0 somente para uso do FI 6324

2

N20-FW014

Pacote UCS 5108 BladeChassisFW 3.1

1

N20-VENTILADOR5

Módulo de ventilador para UCS 5108

8

N20-VENTILADOR5=

N20-CAK

Kit de acessórios para o chassi de servidor blade UCS 5108

1

N20-CAK=

BOM para blade principal do CMS2000

(M4 - vendido e enviado desde o lançamento inicial em junho de 2017 até fevereiro de 2019.)

SKU/PID

Descrição

Quantidade

FRU

UCSB-B200-M4-U

UCS B200 M4 sem CPU, memória, compartimentos de unidade, HDD, mezanino (UPG)

1

UCSB-B200-M4=

UCS-CPU-E52695E

E5-2695 v4/120W de 2,10 GHz, cache de 18 C/45 MB/DDR4 de 2.400 MHz

2

UCS-CPU-E52695E=

UCSB-MLOM-40G-03

LOM modular Cisco UCS VIC 1340 para servidores blade

1

UCSB-MLOM-40G-03=

UCSB-MLOM-PT-01

Placa expansora de porta (mezz) Cisco UCS para VIC

1

UCSB-MLOM-PT-01=

UCSB-HS-EP-M4-R

Dissipador de calor da CPU para UCS B200 M4/B420 M4 (traseira)

1

UCSB-HS-EP-M4-R=

UCSB-HS-EP-M4-F

Dissipador de calor da CPU para UCS B200 M4/B420 M4 (frontal)

1

UCSB-HS-EP-M4-F=

C1UCS-OPT-OUT

Cisco ONE Data CenterOpção de cancelamento de computaçãoChave de licença única

1

UCS-HD300G10K12G

HDD SFF de 300 GB 12G SAS 10K RPM

2

UCS-HD300G10K12G=

UCSB-MRAID12G

Controlador RAID SAS Cisco FlexStorage12G com compartimentos de unidade

1

UCSB-MRAID12G=

UCS-MR-1X081RV-A

DDR4 de 8 GB a 2.400 MHz RDIMM/PC4-19200/fileira única/x4/1,2 v

8

UCS-MR-1X081RV-A=

BOM para blades secundários do CMS2000

(M4 - vendido e enviado desde o lançamento inicial em junho de 2017 até fevereiro de 2019.)

SKU/PID

Descrição

Quantidade

FRU

UCSB-B200-M4-U

UCS B200 M4 sem CPU, memória, compartimentos de unidade, HDD, mezanino (UPG)

7

UCSB-B200-M4=

UCS-CPU-E52695E

E5-2695 v4/120W de 2,10 GHz, cache de 18 C/45 MB/DDR4 de 2.400 MHz

14

UCS-CPU-E52695E=

UCSB-MLOM-40G-03

LOM modular Cisco UCS VIC 1340 para servidores blade

7

UCSB-MLOM-40G-03=

UCSB-MLOM-PT-01

Placa expansora de porta (mezz) Cisco UCS para VIC

7

UCSB-MLOM-PT-01=

UCSB-HS-EP-M4-R

Dissipador de calor da CPU para UCS B200 M4/B420 M4 (traseira)

7

UCSB-HS-EP-M4-R=

UCSB-HS-EP-M4-F

Dissipador de calor da CPU para UCS B200 M4/B420 M4 (frontal)

7

UCSB-HS-EP-M4-F=

C1UCS-OPT-OUT

Cisco ONE Data CenterOpção de cancelamento de computaçãoChave de licença única

7

UCSB-LSTOR-BK

Painéis de supressão FlexStorage sem controlador e sem compartimentos de unidade

14

UCSB-LSTOR-BK=

UCS-MR-1X081RV-A

DDR4 de 8 GB a 2.400 MHz RDIMM/PC4-19200/fileira única/x4/1,2 v

56

UCS-MR-1X081RV-A=

SKU CMS 2000

(M5 - vendido e enviado a partir de fevereiro de 2019.)

SKU / PID

Descrição

Codinome do projeto*

CTI-CMS2KM5-BUN-K9

Pacote de hardware e software do Cisco Meeting Server 2000

???

*O codinome do projeto é onde o produto foi introduzido pela primeira vez.  Programas posteriores podem introduzir atualizações de pré-carregamento de hardware e software.

As tabelas abaixo mostram o BOM para as versões de envio atuais do CMS 2000.

BOM para o chassi do CMS2000

(M5 - vendido e enviado a partir de fevereiro de 2019.)

SKU/PID

Descrição

Quantidade

FRU

UCSB-5108-AC2

Chassi AC2 de servidor blade UCS 5108, 0 PSU/8 ventiladores/0 FEX

1

UCSB-5108-AC2=

UCSB-PSU-2500ACDV

Fonte de alimentação de conector automático Platinum AC de 2500W -DV

4

UCSB-PSU-2500ACDV=

N01-UAC1

Módulo de alimentação CA monofásico para UCS 5108

1

N01-UAC1=

UCSB-5108-PKG-HW

Pacote UCS 5108 para chassi com blades de meia largura.

1

UCS-FI-M-6324

UCS 6324 FI no chassi com 4 UP, 1x40G ExpPort, 16 10Gb

2

UCS-FI-M-6324=

N10-GER016

UCS Manager v4.0

2

N20-FW016

Pacote 4.0 de firmware do chassi de blade UCS 5108

1

N20-VENTILADOR5

Módulo de ventilador para UCS 5108

8

N20-VENTILADOR5=

N20-CAK

Kit de acessórios para o chassi de servidor blade UCS 5108

1

N20-CAK=

BOM para blade principal do CMS2000

(M5 - vendido e enviado a partir de fevereiro de 2019.)

SKU/PID

Descrição

Quantidade

FRU

UCSB-B200-M5

UCS B200 M4 sem CPU, memória, compartimentos de unidade, HDD, mezanino (UPG)

1

UCSB-B200-M5=

UCS-CPU-6140

2,3 GHz, 6140/140W, 18C/24,75 MB de cache/DDR4 de 2666 MHz

2

UCS-CPU-6140=

UCSB-MLOM-40G-03

LOM modular Cisco UCS VIC 1340 para servidores blade

1

UCSB-MLOM-40G-03=

UCSB-MLOM-PT-01

Placa expansora de porta (mezz) Cisco UCS para VIC

1

UCSB-MLOM-PT-01=

UCSB-HS-M5-R

Dissipador de calor da CPU para soquete de CPU UCS B-Series M5 (traseira)

1

UCSB-HS-M5-R=

UCSB-HS-M5-F

Dissipador de calor da CPU para soquete de CPU UCS B-Series M5 (frontal)

1

UCSB-HS-M5-R=

C1UCS-OPT-OUT

Cisco ONE Data CenterOpção de cancelamento de computaçãoChave de licença única

1

UCS-HD300G10K12G

HDD SFF de 300 GB 12G SAS 10K RPM

2

UCS-HD300G10K12G=

UCSB-MRAID12G

Controlador RAID SAS Cisco FlexStorage12G com compartimentos de unidade

1

UCSB-MRAID12G=

UCS-MR-X16G1RS-H

DDR4 de 16 GB a 2.666 MHz RDIMM/PC4-21300/fileira única/x4/1,2 v

8

UCS-MR-X16G1RS-H=

UCS-DIMM-BLK

UCS DIMM em branco

12

UCS-DIMM-BLK=

BOM para blades secundários do CMS2000

(M5 - vendido e enviado a partir de fevereiro de 2019.)

SKU/PID

Descrição

Quantidade

FRU

UCSB-B200-M5

UCS B200 M4 sem CPU, memória, compartimentos de unidade, HDD, mezanino (UPG)

7

UCSB-B200-M5=

UCS-CPU-6140

2,3 GHz, 6140/140W, 18C/24,75 MB de cache/DDR4 de 2666 MHz

14

UCS-CPU-6140=

UCSB-MLOM-40G-03

LOM modular Cisco UCS VIC 1340 para servidores blade

7

UCSB-MLOM-40G-03=

UCSB-MLOM-PT-01

Placa expansora de porta (mezz) Cisco UCS para VIC

7

UCSB-MLOM-PT-01=

UCSB-HS-M5-R

Dissipador de calor da CPU para soquete de CPU UCS B-Series M5 (traseira)

7

UCSB-HS-M5-R=

UCSB-HS-M5-F

Dissipador de calor da CPU para soquete de CPU UCS B-Series M5 (frontal)

7

UCSB-HS-M5-F=

C1UCS-OPT-OUT

Cisco ONE Data CenterOpção de cancelamento de computaçãoChave de licença única

7

UCSB-LSTOR-BK

Painéis de supressão FlexStorage sem controlador e sem compartimentos de unidade

14

UCSB-LSTOR-BK=

UCS-MR-X16G1RS-H

DDR4 de 16 GB a 2.666 MHz RDIMM/PC4-21300/fileira única/x4/1,2 v

56

UCS-MR-X16G1RS-H=

UCS-DIMM-BLK

UCS DIMM em branco

12

UCS-DIMM-BLK=

BOM para o chassi do CMS2000 (M6)

CTI-CMS-2K-M6-K9

CIT3-VENTILADOR5

N20-VENTILADOR5

Módulo de ventilador para UCS 5108

8

CIT3-PSUT2500ACDV

UCSB-PSUT2500ACDV

Fonte de alimentação de 2500W Titanium AC Hot Plug - DV

4

CIT3-UAC1

N01-UAC1

Módulo de alimentação CA monofásico para UCS 5108

1

CIT3-FI-M-6324

UCS-FI-M-6324

FI no chassi do UCS 6324 com 4 UPS, 1 porta Exp de 40G, 16 10Gb

2

CIT3-5108-PKG-HW

UCSB-5108-PKG-HW

Pacote UCS 5108 para chassi com blades de meia largura.

1

BOM para blade de controle do CMS2000 (M6)

CIT3-B200-M6-CON

UCSB-B200-M6

Blade de controle CMS

CIT3-CPU-I6336Y

UCS-CPU-I6336Y

Intel 6336Y 2,4 GHz/185W 24C/36 MB DDR4 3200 MHz

2

CIT3-MR-X16G1RW

UCS-MR-X16G1RW

RDIMM SRx4 3200 de 16 GB (8 Gbit)

16

CIT3-RAID12G-M6

UCSB-RAID12G-M6

Controlador RAID SAS Cisco M6 FlexStorage 12G

1

CIT3-SDC960SA1V

UCS-SDC960SA1V

960 GB 2,5 pol Enterprise Value 6G SATA SSD

2

CIT3-MLOM-40G-04

UCSB-MLOM-40G-04

LOM modular Cisco UCS VIC 1440 para servidores blade

1

CIT3-MLOM-PT-01

UCSB-MLOM-PT-01

Placa expansora de porta (mezz) Cisco UCS para VIC

1

CIT3-TPM-002C

UCSX-TPM-002C

TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, com certificação CC EAL4+, para servidores M6

1

BOM para blades de mídia do CMS2000 (M6)

CIT3-B200-M6

UCSB-B200-M6-U

Blade de mídia CMS

CIT3-CPU-I6336Y

UCS-CPU-I6336Y

Intel 6336Y 2,4 GHz/185W 24C/36 MB DDR4 3200 MHz

14

CIT3-MR-X16G1RW

UCS-MR-X16G1RW

RDIMM SRx4 3200 de 16 GB (8 Gbit)

112

CIT3-MLOM-40G-04

UCSB-MLOM-40G-04

LOM modular Cisco UCS VIC 1440 para servidores blade

7

CIT3-MLOM-PT-01

UCSB-MLOM-PT-01

Placa expansora de porta (mezz) Cisco UCS para VIC

7

N20-CAK

Acesso. kit para chassi de blade 5108 incluindo kit de trilho, dongle KVM

1

N20-FW018

Pacote 4.2 de firmware do chassi de blade UCS 5108

8

UCSB-HS-M6-F

Dissipador de calor da CPU para o soquete da CPU UCS B-Series M6 (frontal)

8

UCSB-HS-M6-R

Dissipador de calor da CPU para o soquete de CPU UCS B-Series M6 (traseira)

8

UCS-DIMM-BLK

UCS DIMM em branco

128

N10-GER018

UCS Manager v4.2 e Intersight Managed Mode v4.2

1

UCSB-FBLK-M6

Sleds em branco do drive frontal do Cisco B200 M6

14

N20-CBLKB1

Painel de supressão de slot de blade para UCS 5108/slot único

7

PIDs mais antigos

SKU / PID

Descrição

Fim das vendas?

UCSC-C220-M3SBE

Média TRC#2, HW Somente equivalente ao BE6K MD original

N

TelePresence Content Server

O Telepresence Content Server é um produto de adoção do UCS otimizado para TelePresence®Content Server (TCS) As organizações podem compartilhar conhecimento e melhorar a comunicação gravando videoconferências. Eles podem acessar apresentações ao vivo e sob demanda, aulas de educação à distância e sessões de treinamento corporativo. Além disso, o Estudo de caso dividido em temas pode distribuir conteúdo ao vivo ou gravado para qualquer computador ou fazer download para seu dispositivo de mídia portátil favorito. O Cisco TelePresence Content Server está disponível como um dispositivo dedicado ou como um aplicativo virtualizado no VMware.Este dispositivo foi projetado para executar bare metal.

SKU do Estudo de caso dividido em temas

SKU / PID

Descrição

Codinome do projeto*

TCS-M4-PROBUN-K9

Estudo de caso dividido em temas com 5 licenças Record/ 2 Live with Premium Resolution

Praia de Sonoma

TCS-M4-PRO10P-K9

Estudo de caso dividido em temas com 10 licenças Record/ 2 Live with Premium Resolution

Praia de Sonoma

BOM para SKUS do Estudo de caso dividido em temas (BOM M M4 é a mesma para todos os PIDS listados acima)

PID do adotante do CITG

SAVBU PN

Descrição

QUANTIDADE

SAVBU FRU

TCS-M4-PROBUN-K9

TCS-M4-PRO10P-K9

UCSC-C220-M4S

Kit de trilhos de PSU PCIe de alta definição UCS C220 M4 SFF sem CPU mem

1

UCSC-C220-M4S=

CVC-CPU-E52640D

UCS-CPU-E52640D

E5-2640 v3/90W de 2,60 GHz, cache de 8C/20 MB/DDR4 de 1.866 MHz

2

UCS-CPU-E52640D=

CVC-MR-1X081RU-A

UCS-MR-1X081RU-A

DDR4 de 8 GB a 2.133 MHz RDIMM/PC4-17000/fileira única/x4/1,2 v

4

UCS-MR-1X081RU-A=

CVC-A03-D600GA2

A03-D600GA2

600GB 6Gb SAS 10K RPM SFF HDD/hot plug/unidade de sled montada

2

A03-D600GA2=

UCSC-RAILB-M4

UCSC-RAILB-M4

Kit de trilhos de rolamento de esferas para servidores rack C220 M4 e C240 M4

1

UCSC-RAILB-M4=

CVC-PSU1-770W

UCSC-PSU1-770W

Fonte de alimentação CA de 770 W de conexão automática para servidor em rack 1U C-Series

2

UCSC-PSU1-770W=

CAB-9K12A-NA

CAB-9K12A-NA

Cabo de alimentação 200/240V 6A América do Norte

2

CAB-9K12A-NA=

UCSC-SCCBL220

UCSC-SCCBL220

Cabo Supercap de 950 mm

1

UCSC-SCCBL220=

UCSC-HS-C220M4

UCSC-HS-C220M4

Dissipador de calor para servidores rack UCS C220 M4

2

UCSC-HS-C220M4=

UCSC-MLOM-BLK

UCSC-MLOM-BLK

Painel de supressão MLOM

1

UCSC-MLOM-BLK=

N20-BLKD

N20-BLKD

Painel de supressão HDD de 2,5 polegadas UCS

6

N20-BLKD=

CVC-MRAID12G

UCSC-MRAID12G

Controlador Raid modular SAS Cisco 12G

1

UCSC-MRAID12G=

CVC-PCIE-IRJ45

UCSC-PCIE-IRJ45

Adaptador Intel i350 de quatro portas e 1 Gb

1

UCSC-PCIE-IRJ45=

Expressway CE

SKUs CE1xK

SKU

Descrição

Codinome do projeto

CE1400V-M7-K9

Dispositivo Cisco Expressway CE1400V

KreeAC4

As tabelas abaixo mostram o BOM para as versões de envio atuais do CE1xK.

BOM para CE1400V-M7-K9

Descrição

PID

PID do adotante

Servidor de base aproveitado

UCS-M7-MLB

UCSC-C220-M7S

CPU

(16C/3,6 GHz)

UCS-CPU-I6544Y

CE-CPU-M7

Memória

DIMMs de 5600 MHz e 16 GB

UCS-MRX16G1RE3

BECE-RAM-M7

Armazenamento

Controladora RAID

UCSC-RAID-M1L16

BE6CE-RAIDCTRLR-M7

HDD SAS 10K DE 600 GB

UCS-HD600G10KJ4-D

BECE-DISK-M7

Rede + E/S

NIC MLoM OCP 3.0

UCSC-O-ID10GC-D

BECE-OCPNIC-M7

Placa de rede PCIe (4x10GE SFP+)

UCSC-PCIEIQ10GF-D

BECE-PCIENIC-M7

SFP+ de fibra 10GE

SFP-10G-SR

SFP-10G-SR

10GE Cu RJ45 SFP+

GLC-TE

GLC-TE

Riser PCIe

UCSC-RIS1A-22XM7

BE6CE-PCIERISR1-M7

UCSC-RIS2A-22XM7

CE-PCIERISER2-M7

Diversos

Fontes de alimentação

UCSC-PSU1-1200W-D

BECE-PSU-M7

Trusted Platform Module (Módulo de plataforma confiável)

UCSX-TPM-002C-D

BECE-TPM-M7

Kit de montagem em rack

UCSC-RAIL-D

(Expansão automática)

Dissipadores de calor para CPU

UCSC-HSLP-C220M7

Painel com supressão (slot DIMM)

UCS-DDR5-BLK

Painel em branco (slot de disco)

UCSC-BBLKD-M7

Cabo de armazenamento

CBL-SAS-Y-C220M7

Suporte do controlador RAID

UCSC-HPBKT-22XM7

Placa auxiliar para placa de rede OCP

UCSC-OCP3-KIT-D

BECE-MLOMNICKIT-M7

Painel de supressão (Riser3)

UCSC-FBRS-C220-D

Referências externas

- EDCS-1100687

- Data sheets do BE6K

- Data sheets do BE7K

- Data Sheet do TelePresence Server

- Cisco.com Página inicial de virtualização de UC

- TechZone:

- Techzone:

- Dados técnicos do Cisco TelePresence Content Server