Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Atualização do ESXi

Tarefas de pré-atualização

Valide a versão correta do ESXi para atualizar

Validar a unidade virtual na qual o ESXi está inicializando

Faça download do arquivo ISO do portal VMware

Tarefas de Atualização

Tarefas de pós-atualização

Atualizar licença do ESXi

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve como atualizar o ESXi para um Cisco Business Edition (BE6K/7K) através da interface Cisco Integrated Management Controller (CIMC) vKVM.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Modelos de servidor Cisco Business Edition

- vSphere ESXi

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Servidor Business Edition BE6H-M5-K9

- Versão do ESXi 6.7

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Atualização do ESXi

Tarefas de pré-atualização

Valide a versão correta do ESXi para atualizar

Determine a versão correta do ESXi para atualizar seu servidor BE. Você deve validar a compatibilidade com dois aplicativos:

1. Compatibilidade com aplicativos UC: para validar as versões suportadas do aplicativo UC em execução no servidor, consulte o Guia de Virtualização de Aplicativos UC.
Por exemplo, se você estiver hospedando uma máquina virtual CUCM14, as versões compatíveis do VMware vSphere ESXi serão 6.7, 7.0U1 e 8.0U1. Na tabela de virtualização, a versão básica mínima é listada, o que significa que a compatibilidade com o CUCM14 não é suportada para a versão 7.0, mas é suportada para 7.0U1, 7.0U2 ou 7.0U3.

2. Compatibilidade com o CIMC:

Vá para UCS Hardware and Software Compatibility Tool para validar as versões do CIMC suportadas para sua versão ESXi:

- Tipo de servidor: servidores autônomos Cisco C-series

- Modelo do servidor: consulte a tabela e selecione o modelo UCS correto de acordo com o modelo BE.

Modelo BE

modelo UCS

BE6M-M4-(K9/XU)

UCSC-C220-M4S

BE6H-M4-(K9/XU)

UCSC-C220-M4S

BE6M-M5-(K9/XU)

UCSC-C220-M5SX

BE6H-M5-(K9/XU)

UCSC-C220-M5SX

BE6K-M6-(K9/XU)

UCSC-C220-M6S

BE7M-M4-(K9/XU)

UCSC-C240-M4S2

BE7H-M4-(K9/XU)

UCSC-C240-M4SX

BE7M-M5-(K9/XU)

UCSC-C240-M5SX

BE7H-M5-(K9/XU)

UCSC-C240-M5SX

BE7M-M6-(K9/XU)

UCSC-C240-M6SX

BE7H-M6-(K9/XU)

UCSC-C240-M6SX

- Versão do processador: selecione a versão mais recente

- Sistema operacional: VMware

- Versão do sistema operacional: a versão de destino do ESXi.

Exemplo de ferramenta de compatibilidade

Se sua versão atual do CIMC estiver listada como compatível, não há necessidade de atualizar seu CIMC. Caso contrário, atualize seu CIMC com o link Firmware Bundle especificado na Coluna Details e consulte Install & Upgrade Guides na Coluna Documents.

Resultados da ferramenta de compatibilidade

Validar a unidade virtual na qual o ESXi está inicializando

Faça login no portal do CIMC, navegue para Storage > Cisco Raid Controller > Virtual Drive Info e identifique o Virtual Drive Name que tem Boot Drive como true.

Inicialização da unidade virtual do CIMC

Faça download do arquivo ISO do portal VMware

Para obter o arquivo ISO correto para a atualização, navegue até o VMWare Portal > Select Version > Custom ISO > find Cisco Custom Image for ESXi > clique em Go To Downloads.

Página de download do ISO do portal da VMware

Selecione a versão mais recente do ESXi e clique em Download Now para obter o tipo de arquivo: ISO

Seleção de download ISO do ESXi

Tarefas de Atualização

Aviso: você deve desligar suas Máquinas virtuais normalmente. Para dispositivos UC, o processo correto é fazer login via SSH e digitar o comando utils system shutdown.

1. Defina o ESXi no modo de manutenção. Navegue até a interface GUI do ESXi > clique com o botão direito em Host > Maintenance Mode > Enter Maintenance Mode.

2. Abra a interface do CIMC e clique em Iniciar vKVM na barra de ferramentas.

Dica: o navegador deve permitir janelas pop-up quando o console do vKVM abrir em uma janela diferente.

3. No console vKVM, clique em Virtual Media. Se não estiver habilitado, clique em Ativar dispositivos virtuais.

Menu Ativar dispositivos virtuais

3. Em seguida, clique em Map CD/DVD.

Menu CD/DVD do mapa

5. Selecione o arquivo ISO a ser carregado e clique em Mapear unidade.

Janela Mapear arquivo de imagem

6. Navegue até o menu Virtual Drive e confirme se o arquivo de imagem está mapeado.

Validar menu de unidade virtual

7. Para reiniciar o servidor, vá para Power > Reset System (boot a quente).

Redefinir menu do sistema

8. O servidor inicia a inicialização.

Janela de inicialização do servidor

9. Quando o logotipo da Cisco for exibido, digite F6 para selecionar o Menu de inicialização, e a mensagem Entrando no menu de seleção de inicialização será exibida.

Janela de seleção do menu de inicialização do servidor

10. O menu de inicialização é exibido, selecione a opção Cisco vKVM-Mapped vDVD.

Janela do menu de inicialização

11. Selecione ESXi Installer antes que a inicialização automática seja acionada.

Janela de seleção do instalador do ESXi

12. O UCS começa a carregar o instalador do ESXi.

Cuidado: certifique-se de que sua sessão permaneça ativa, se a conexão do navegador estiver desconectada, o processo de inicialização do vDVD falhará.

Dica: faça a atualização de uma máquina local na mesma rede UCS para reduzir o tempo necessário para carregar o arquivo ISO.

Carregando a tela do instalador do ESXi

13. Se o Assistente de boas-vindas for exibido, pressione Enter para continuar.

Tela de boas-vindas da instalação do ESXi

14. End User License Agreement (EULA) (Contrato de licença de usuário final) for exibido, pressione F11 para Accept and Continue (Aceitar e continuar).

Dica: se a tecla F11 não for reconhecida, você poderá usar Macros Custom keys, navegue até Macros > Gerenciar > Novo > Selecionar Tecla F11. A nova chave é exibida em Macro > Macros definidas pelo usuário.

tela de EULA

15. O instalador verifica o armazenamento do UCS.

Tela de verificação do instalador do ESXi

16. Selecione a Unidade virtual que tem o ESXi instalado, ela é a identificada como Unidade virtual de inicialização em Tarefas de pré-atualização.

Selecionar tela de disco

17. Selecione Upgrade ESXi, preserve o armazenamento de dados VMFS.

Observação: esse é o mesmo processo para a nova instalação do ESXi, caso nenhum ESXi anterior seja detectado ou o drive virtual incorreto seja selecionado, somente as opções de instalação serão exibidas.

Tela de seleção de atualização

18. Valide as versões do ESXi de origem e de destino e confirme a atualização com o F11.

Tela Confirmar atualização

Tela de atualização em andamento

19. Quando a atualização estiver concluída, remova o arquivo ISO do ESXi do vDVD e pressione Enter.

Tela Atualização concluída

Reinicializando a tela do servidor

20. O UCS inicia o processo de inicialização normal, quando termina, a nova versão do ESXi é exibida no canto superior direito.

Tela de atualização bem-sucedida

21. Navegue até a interface GUI do ESXi > clique com o botão direito em Host > Maintenance Mode > Exit Maintenance Mode.

Tarefas de pós-atualização

Atualizar licença do ESXi

Caso a atualização do ESXi seja de uma versão principal diferente (de 6.x para 7.x), você também deverá atualizar sua licença do ESXi. Há diferentes opções para atualizar a licença do ESXi de acordo com o tipo e a forma como ela foi adquirida.

Há três tipos de licenças ESXi que você pode adquirir com um servidor BE6K/7K:

1. Licença VMware

2. Licença de revenda da Cisco com contrato ISV1

3. Licença embutida com contrato SWSS

Se a licença foi adquirida diretamente com a VMware, consulte o artigo sobre os requisitos principais da licença da VMWare ou entre em contato com a VMware.

Se a licença tiver sido adquirida com a Cisco, faça a revenda da Cisco com ISV1 ou licença Embedded e atualize sua licença por meio da ferramenta MCE. Consulte o Guia de atualização da versão MCE.

Informações Relacionadas

- Configurar o CIMC e instalar o ESXi no BE6K/7K em caso de falha catastrófica

- Guia do usuário do Cisco Host Upgrade Utility

- Soluções Cisco Business Edition 6000

- Soluções Cisco Business Edition 7000

- Anúncio de EOL para as licenças de virtualização incorporadas do Cisco Business Edition