Contents

Introdução

Informações de Apoio

CVI

WebRTC

Quem pode usar?

Configurar

Configurar CVI

Implantação da VIMT

Configurar WebRTC

Introdução

Este documento descreve as diferenças entre CVI e WebRTC.

Informações de Apoio

CVI - A integração de vídeo Cisco Webex para equipes da Microsoft (VIMT)

oferece aos usuários uma experiência perfeita para participar de reuniões de equipes da Microsoft da Cisco ou de qualquer dispositivo de vídeo com capacidade SIP registrado na nuvem ou no local.

WebRTC

Uma tecnologia de comunicação de código aberto para plataformas móveis e desktop. Construído em APIs que não exigem plug-ins e, é suportado por todos os principais navegadores e sistemas operacionais.

É comum que os aplicativos que usam WebRTC sejam baseados em navegador

O WebRTC é normalmente usado em comunicações de áudio e vídeo em tempo real.  Comumente usado em aplicativos baseados em navegador para comunicação entre pessoas

lida com todos os detalhes da conexão direta de dois dispositivos e da transmissão de dados de áudio e vídeo em tempo real usando vários padrões e protocolos.

CVI

Isso foi criado porque as equipes da Microsoft são uma solução fechada.

Somente clientes da Microsoft podem ingressar em reuniões da Microsoft. Então, a Microsoft criou a CVI (Cloud Video Interops, Interoperabilidade de vídeo em nuvem)

A VIMT é uma parceria da Cisco com as equipes da Microsoft para criar soluções:

WebRTC

Quando você inicia uma chamada WebRTC, seu aplicativo deve estabelecer uma conexão com outros dispositivos que se conectam à chamada.

Antes que isso possa acontecer, o aplicativo WebRTC deve passar por firewalls e NAT. Como seu computador sabe apenas seu endereço privado, o aplicativo WebRTC entra em contato com o Servidor STUN para recuperar seu endereço IP público.

O próximo aplicativo WebRTC recupera o IP voltado ao público de outros dispositivos conectados à chamada também. Quando o aplicativo souber todos os endereços IP necessários, ele criará uma lista de configurações de conexão em potencial chamada de candidatos ICE (Interative Connectivity Establishment ) e selecionará a configuração mais eficiente.

O próximo aplicativo WebRTC abre um canal de dados privado onde todos os dispositivos na chamada WebRTC podem trocar dados de áudio e vídeo em tempo real. Esta é uma conexão privada e não pode ser acessada por ninguém na chamada.

Se não for possível estabelecer uma conexão direta, o aplicativo WebRTC usará um servidor TURN(Traversal Using Relays Around NAT).

O servidor TURN atua como um repetidor. Se não for possível estabelecer uma conexão direta entre o dispositivo em uma chamada WebRTC, o aplicativo fará com que os computadores enviem dados de áudio e vídeo para o servidor TURN, que transmite os dados para o dispositivo receptor e reverte. Usar um servidor TURN para comunicação WebRTC é o último recurso.

Além disso, as tecnologias de suporte são usadas para navegar pelo complexo sistema de portas, protocolos e redes entre os dispositivos em uma chamada WebRTC. As APIs são usadas para acessar câmeras e microfones e coletar dados visuais e de áudio.

Quem pode usar?

Em locais comerciais -

- O CVI e o WebRTC são compatíveis com

- Estamos trabalhando em melhores recursos para WebRTC, como ingressar via número de reunião

Em sites do Fedramp -

- O CVI funciona no Fedramp, mas não é suportado

- Não oferecemos suporte a chamadas CVI em nosso ambiente Fedramp, pois ele fornece áudio cortado durante chamadas VIMT se você puder configurar uma conexão.

- Oferecemos suporte a WebRTC para participar de reuniões de Equipes da Microsoft. (não GCC - alto)

Configurar

Configurar CVI

Isso requer privilégios de administrador totais para a Webex Org e não administrador de parceiros; acesso à conta com privilégios de administrador global de locatários da Microsoft; subdomínio adicionado à Webex org.

Certifique-se de que a licença do Webex Video Integration para equipes da Microsoft seja exibida no painel de assinatura no Control Hub, na organização, junto com as licenças de uma assinatura. Você também pode localizar o estado da licença da organização de Licensed Org Card, Existing Setup Org Card ou Unlicensed Org Card no Control Hub em Hybrid Services.

Implantação da VIMT

Link Exibir Pré-requisitos que exibe a documentação para implantação e uma lista de verificação. Selecione Autorizar para ser solicitado a fazer login por um prompt de login da Microsoft. Há um prompt para fazer logon com a conta de Administrador Global do O365 e Aceitar as Permissões solicitadas. Cole no PowerShell as duas configurações fornecidas. A primeira linha de configuração fornecida pela Página Setup no Control Hub; é configurada. A linha Segunda configuração fornece o "sinalizador global" que habilita o recurso para todos os usuários de Equipes da Microsoft na Organização.

A integração do Cisco Webex Video agora está incluída como um Aplicativo Empresarial no Centro de Administração do Azure Ative Diretory.

Configurar WebRTC

Habilitar Calendário Híbrido -

Habilite Equipes da Microsoft em Provedores de reunião em Dispositivos -> Configurações.

Verifique se o mecanismo da Web está habilitado no dispositivo ( Devices => Settings => WebRTC Support).