Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Logs Associados

Como verificar

Como alterar a codificação padrão

Verificação

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve as etapas a serem usadas quando o erro "falha ao analisar a configuração" é visto nos registros de clientes do Webex for Broadworks.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Ao analisar os logs do cliente do Webex for Broadworks em busca de erros como "Serviços de telefone não conectados", uma possível causa dessas falhas de conexão pode ser a presença de caracteres que não podem ser analisados no arquivo de configuração.

Logs Associados

Este é um exemplo de snippet de log mostrando as sequências de log contendo o erro "failed to parse the configuration". Isto é para referência.

2024-01-30T07:01:25.213Z <Info> [0x390] parser.rl:232 TP::Xml::Parser::parse:BWC:INTERNAL: Incomplete

2024-01-30T07:01:25.213Z <Info> [0x390] BroadWorksCallControl.cpp:493 BroadWorksCallControl::createConfig:BWC:SCF: failed to parse the configuration

...

...

2024-01-30T07:19:10.077Z <Error> [0x45c] BroadWorksManager.cpp:781 BroadWorksManager::registerClient::<lambda_367b7b02ffeb826e6e6a25aafb052a78>::()::<lambda_f7b7c2330cd9b6c4719bd5256940e122>::operator ():BWC:SCF: BroadWorks Calling - failed to register client. errorCode=1507

2024-01-30T07:19:10.078Z <Error> [0x45c] BroadWorksLoginAdapter.cpp:452 BroadWorksLoginAdapter::handleLoginError:BWC:SCF: Login error occurred: errorCode=1507

Como verificar

Para verificar a codificação padrão atual do dispositivo, use este comando:

AS_CLI/System/DeviceType/SIP> detail "Business Communicator - PC"

Isso exibe vários detalhes sobre o dispositivo. Procure o campo defaultDeviceEncoding. Por exemplo:

AS_CLI/System/DeviceType/SIP> detail "Business Communicator - PC"

...

...

deviceAccessContextName = dms

deviceAccessURI = bc/pc/

defaultDeviceLanguage =

defaultDeviceEncoding = ISO-8859-1 <--------- Here

...

...

Observação: se defaultDeviceEncoding for definido como ISO-8859-1, você poderá ter problemas com caracteres acentuados. Se o parâmetro defaultDeviceEncoding não for definido, ele assumirá como padrão ISO-8859-1.

Como alterar a codificação padrão

A codificação de dispositivo padrão pode ser alterada usando este comando:

AS_CLI/System/DeviceType/SIP> set "Business Communicator - PC" defaultDeviceEncoding UTF-8

Isso define defaultDeviceEncoding para o tipo de dispositivo do Business Communicator - PC como UTF-8.

Verificação

Depois de alterar a codificação padrão, você pode recriar o perfil e solicitar que o usuário faça logoff e logon. Isso força o cliente a fazer o download da última config-wxt.xml do Broadworks. Teste novamente para verificar se o problema foi resolvido.

Informações Relacionadas

- Suporte técnico e downloads da Cisco