Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Troubleshooting

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve as etapas para automatizar o Firepower Management Center (FMC) para configurar o IP de interface do Firepower Threat Defense (FTD) com o Ansible.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Ansible

- Servidor Ubuntu

- Cisco Firepower Management Center (FMC) Virtual

- Cisco Firepower Threat Defense (FTD) Virtual

No contexto desta situação de laboratório, Ansible é implantado no Ubuntu.

É essencial garantir que o Ansible seja instalado com êxito em qualquer plataforma suportada pelo Ansible para executar os comandos Ansible referenciados neste artigo.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Servidor Ubuntu 22.04

- Ansible 2 10 8

- Python 3. 10

- Cisco Firepower Threat Defense Virtual 7.4.1

- Cisco Firepower Management Center Virtual 7.4.1

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

O Ansible é uma ferramenta altamente versátil que demonstra uma eficiência significativa no gerenciamento de dispositivos de rede. Várias metodologias podem ser empregadas para executar tarefas automatizadas com a Ansible. O método utilizado neste artigo serve de referência para fins de teste.

Neste exemplo, o endereço ip da interface, a máscara e o nome da interface são atualizados para FTD após a execução bem-sucedida do exemplo do manual de atividades.

Configurar

Diagrama de Rede

Topologia

Configurações

Como a Cisco não oferece suporte a scripts de exemplo ou scripts escritos por clientes, temos alguns exemplos que você pode testar de acordo com suas necessidades.

É essencial assegurar que a verificação preliminar foi devidamente concluída.

- Um servidor possível possui conectividade com a Internet.

- Um servidor Ansible pode se comunicar com êxito com a porta GUI do FMC (a porta padrão da GUI do FMC é 443).

- O DTF é registrado com êxito no CVP.

Etapa 1. Conecte-se ao CLI do servidor Ansible via SSH ou console.

Etapa 2. Execute o comandoansible-galaxy collection install cisco.fmcansible para instalar a coleção Ansible do FMC em seu servidor Ansible.

cisco@inserthostname-here:~$ ansible-galaxy collection install cisco.fmcansible

Etapa 3. Execute o comando mkdir /home/cisco/fmc_ansiblepara criar uma nova pasta para armazenar os arquivos relacionados. Neste exemplo, o diretório inicial é /home/cisco/, o nome da nova pasta é fmc_ansible.

cisco@inserthostname-here:~$ mkdir /home/cisco/fmc_ansible

Etapa 4. Navegue para a pasta /home/cisco/fmc_ansible, crie o arquivo de inventário. Neste exemplo, o nome do arquivo de inventário é inventory.ini.

cisco@inserthostname-here:~$ cd /home/cisco/fmc_ansible/

ccisco@inserthostname-here:~/fmc_ansible$ ls

inventory.ini

Você pode duplicar esse conteúdo e colá-lo para utilização, alterando as seções destacadas com os parâmetros precisos.

[fmc]

10.0.5.11

[fmc:vars]

ansible_user=cisco

ansible_password=cisco

ansible_httpapi_port=443

ansible_httpapi_use_ssl=True

ansible_httpapi_validate_certs=False

network_type=HOST

ansible_network_os=cisco.fmcansible.fmc

Etapa 5. Navegue até a pasta /home/cisco/fmc_ansible, criar arquivo de variável. Neste exemplo, o nome do arquivo de variável é fmc-configure-interface-vars.yml.

cisco@inserthostname-here:~$ cd /home/cisco/fmc_ansible/

ccisco@inserthostname-here:~/fmc_ansible$ ls

fmc-configure-interface-vars.yml inventory.ini

Você pode duplicar esse conteúdo e colá-lo para utilização, alterando as seções destacadas com os parâmetros precisos.

user: domain: 'Global' onboard: acp_name: 'TEMPACP' device_name: ftd1: 'FTDA' ftd_data: outside_name: 'Outside' inside_name: 'Inside' dmz_name: 'DMZ' outside_ip: '10.1.1.1' inside_ip: '10.1.2.1' dmz_ip: '10.1.3.1' mask24: '255.255.255.0'

Etapa 6.Navegue até a pasta /home/cisco/fmc_ansible, crie o arquivo de manual de atividades. Neste exemplo, o nome do arquivo de playbook é fmc-configure-interface-playbook.yaml.

cisco@inserthostname-here:~$ cd /home/cisco/fmc_ansible/

ccisco@inserthostname-here:~/fmc_ansible$ ls

fmc-configure-interface-playbook.yaml fmc-configure-interface-vars.yml inventory.ini

Você pode duplicar esse conteúdo e colá-lo para utilização, alterando as seções destacadas com os parâmetros precisos.

--- - name: Update FTD Interface IP Address hosts: fmc connection: httpapi tasks: - name: Task01 - Get User Domain cisco.fmcansible.fmc_configuration: operation: getAllDomain filters: name: "{{ user.domain }}" register_as: domain - name: Task02 - Get Devices cisco.fmcansible.fmc_configuration: operation: getAllDevice path_params: domainUUID: '{{ domain[0].uuid }}' query_params: expanded: true filters: name: "{{ device_name.ftd1 }}" register_as: device_list - name: Task03 - Get Physical Interfaces cisco.fmcansible.fmc_configuration: operation: getAllFTDPhysicalInterface path_params: containerUUID: '{{ device_list[0].id }}' domainUUID: '{{ domain[0].uuid }}' register_as: physical_interfaces - name: Task04 - Setup Outside Interface with static IP cisco.fmcansible.fmc_configuration: operation: updateFTDPhysicalInterface data: ifname: "{{ ftd_data.outside_name }}" ipv4: static: address: "{{ Outside_ip | default(ftd_data.outside_ip) }}" netmask: "{{ Outside_netmask | default(ftd_data.mask24) }}" MTU: 1500 enabled: True mode: NONE type: physicalinterface name: GigabitEthernet0/0 path_params: domainUUID: '{{ domain[0].uuid }}' containerUUID: '{{ device_list[0].id }}' objectId: '{{ physical_interfaces[0].id }}' - name: Task05 - Setup Inside Interface with static IP cisco.fmcansible.fmc_configuration: operation: updateFTDPhysicalInterface data: ifname: "{{ ftd_data.inside_name }}" ipv4: static: address: "{{ Inside_ip | default(ftd_data.inside_ip) }}" netmask: "{{ Inside_netmask | default(ftd_data.mask24) }}" MTU: 1500 enabled: True mode: NONE type: physicalinterface name: GigabitEthernet0/1 path_params: domainUUID: '{{ domain[0].uuid }}' containerUUID: '{{ device_list[0].id }}' objectId: '{{ physical_interfaces[1].id }}' - name: Task06 - Setup DMZ Interface with static cisco.fmcansible.fmc_configuration: operation: updateFTDPhysicalInterface data: ifname: "{{ ftd_data.dmz_name }}" ipv4: static: address: "{{ DMZ_ip | default(ftd_data.dmz_ip) }}" netmask: "{{ DMZ_netmask | default(ftd_data.mask24) }}" MTU: 1500 enabled: True mode: NONE type: physicalinterface name: GigabitEthernet0/2 path_params: domainUUID: '{{ domain[0].uuid }}' containerUUID: '{{ device_list[0].id }}' objectId: '{{ physical_interfaces[2].id }}' - name: Task07 - Get Deployable Devices cisco.fmcansible.fmc_configuration: operation: getDeployableDevice path_params: domainUUID: '{{ domain[0].uuid }}' query_params: expanded: true register_as: deploy_devices - name: Task08 - Start Deployment cisco.fmcansible.fmc_configuration: operation: createDeploymentRequest data: version: '{{ deploy_devices[0].version }}' deviceList: - '{{ deploy_devices[0].device.id }}' forceDeploy: True path_params: domainUUID: '{{ domain[0].uuid }}' register_as: deployment_job - name: Wait for Deployment Complete ansible.builtin.wait_for: timeout: 120 delegate_to: localhost - name: Task09 - Poll Deployment Status Until Deployment Successful cisco.fmcansible.fmc_configuration: operation: getDeploymentDetail path_params: containerUUID: '{{ deploy_devices[0].device.id }}' domainUUID: '{{ domain[0].uuid }}' register_as: deployment_status until: deployment_status[0].status is match("SUCCEEDED") retries: 200 delay: 3 - name: Task10 - Stop The Playbook If The Deployment Failed fail: msg: 'Deployment failed. Status: {{ deployment_status[0].status }}' when: deployment_status[0].status is not match("SUCCEEDED")

Observação: os nomes destacados neste manual de atividades de exemplo servem como variáveis. Os valores correspondentes para essas variáveis são preservados no arquivo de variáveis.

Passo 7. Navegue para a pasta /home/cisco/fmc_ansible, execute o comando ansible-playbook -i <inventory_name>.ini  <playbook_name>.yaml  -e@"<playbook_vars>.yml"para reproduzir a tarefa ansible.

Neste exemplo, o comando é ansible-playbook -i inventory.ini fmc-configure-interface-playbook.yaml -e@"fmc-configure-interface-vars.yml" .

cisco@inserthostname-here:~$ cd /home/cisco/fmc_ansible/

cisco@inserthostname-here:~/fmc_ansible$ ls

fmc-configure-interface-playbook.yaml fmc-configure-interface-vars.yml inventory.ini

cisco@inserthostname-here:~/fmc_ansible$ ansible-playbook -i inventory.ini fmc-configure-interface-playbook.yaml -e@"fmc-configure-interface-vars.yml"

PLAY [Update FTD Interface IP Address] ***************************************************************************************************************************

TASK [Gathering Facts] *******************************************************************************************************************************************

ok: [10.0.5.11]

TASK [Task01 - Get User Domain] **********************************************************************************************************************************

ok: [10.0.5.11]

TASK [Task02 - Get Devices] **************************************************************************************************************************************

ok: [10.0.5.11]

TASK [Task03 - Get Physical Interfaces] **************************************************************************************************************************

ok: [10.0.5.11]

TASK [Task04 - Setup Outside Interface with static IP] ***********************************************************************************************************

changed: [10.0.5.11]

TASK [Task05 - Setup Inside Interface with static IP] ************************************************************************************************************

changed: [10.0.5.11]

TASK [Task06 - Setup DMZ Interface with static] ******************************************************************************************************************

changed: [10.0.5.11]

TASK [Task07 - Get Deployable Devices] ***************************************************************************************************************************

ok: [10.0.5.11]

TASK [Task08 - Start Deployment] *********************************************************************************************************************************

changed: [10.0.5.11]

TASK [Wait for Deployment Complete] ******************************************************************************************************************************

ok: [10.0.5.11]

TASK [Task09 - Poll Deployment Status Until Deployment Successful] ***********************************************************************************************

ok: [10.0.5.11]

TASK [Task10 - Stop The Playbook If The Deployment Failed] *******************************************************************************************************

skipping: [10.0.5.11]

PLAY RECAP *******************************************************************************************************************************************************

10.0.5.11 : ok=11 changed=4 unreachable=0 failed=0 skipped=1 rescued=0 ignored=0

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

Conecte-se ao CLI do FTD via SSH ou console e execute os comandos show interface ip brief e show running-config interface GigabitEthernet 0/X .

O nome da interface, o endereço IP e a máscara são configurados com êxito.

> show interface ip brief

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol

GigabitEthernet0/0 10.1.1.1 YES manual up up

GigabitEthernet0/1 10.1.2.1 YES manual up up

GigabitEthernet0/2 10.1.3.1 YES manual up up

> show running-config interface GigabitEthernet 0/0

!

interface GigabitEthernet0/0

nameif Outside

cts manual

propagate sgt preserve-untag

policy static sgt disabled trusted

security-level 0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

> show running-config interface GigabitEthernet 0/1

!

interface GigabitEthernet0/1

nameif Inside

cts manual

propagate sgt preserve-untag

policy static sgt disabled trusted

security-level 0

ip address 10.1.2.1 255.255.255.0

> show running-config interface GigabitEthernet 0/2

!

interface GigabitEthernet0/2

nameif DMZ

cts manual

propagate sgt preserve-untag

policy static sgt disabled trusted

security-level 0

ip address 10.1.3.1 255.255.255.0

Troubleshooting

Esta seção fornece informações que podem ser usadas para o troubleshooting da sua configuração.

Para ver mais registros de um manual de atividades possível, você pode executar um manual de atividades com o - vvv

cisco@inserthostname-here:~/fmc_ansible$ ansible-playbook -i inventory.ini fmc-configure-interface-playbook.yaml -e@"fmc-configure-interface-vars.yml" -vvv

Informações Relacionadas

Cisco Devnet FMC Ansible