Contents

Introdução

Pré-requisitos

Componentes Utilizados

Recupere a senha da conta de administrador

Procedimento

Verificar

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento fornece um guia abrangente sobre o procedimento para recuperar uma senha perdida em uma Interconexão de estrutura de 4ª e 5ª geração.

Pré-requisitos

Acesso físico ao Interconector de estrutura.

Componentes Utilizados

Interconexão de estrutura 6536.

Cabo serial RJ45 para DB9.

Laptop.

Recupere a senha da conta de administrador

Procedimento

1. Conecte-se à porta de console. Conecte a extremidade RJ-45 do cabo de gerenciamento serial à porta de console no interconector de estrutura e conecte a extremidade macho DB-9 à porta serial em um laptop ou outro computador.

2. Ciclo de energia do Interconector de estrutura:

1. Desligue o Interconector de estrutura.

2. Ligue o Interconector de estrutura.

3. Pressione a combinação de teclas no console durante a inicialização: Ctrl + C

4. No prompt do carregador, localize a imagem do sistema usada com o comando dir.

loader > dir

bootflash::

lost+found

ucs-manager-k9.4.2.3e.bin

.rpmstore

ucs_chassis_imgs

installables

ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.3d.bin   <----

nuova-sim-mgmt-nsg.0.1.0.001.bin

5. Execute o comando cmdline recoverymode=1 para ativar o modo de recuperação.

loader > cmdline recoverymode=1

6. Inicialize a imagem do sistema no Interconector de estrutura.

loader > boot ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.3d.bin

7. Em seguida, entre no modo config terminal.

switch(boot)# config terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

switch(boot)(config)#

8. Redefina a senha do administrador.

switch(boot)(config)# admin-password

Observação: escolha uma senha forte que inclua pelo menos uma letra maiúscula e um número. A senha não pode estar em branco.

Cuidado: a nova senha será exibida no modo de texto não criptografado.

9. Saia do modo config terminal.

10. Carregue a imagem do sistema.

switch(boot)(config)# exit

switch(boot)# load ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.3d.bin

Se for uma configuração de cluster. Repita as etapas para chegar ao prompt do carregador.

1. Conecte-se à porta de console.

2. Ciclo de energia do Interconector de estrutura:

1. Desligue o Interconector de estrutura.

2. Ligue o Interconector de estrutura.

3. Pressione a combinação de teclas no console durante a inicialização: Ctrl + C

4. No prompt do carregador para a Interconexão de estrutura subordinada, inicialize a imagem para ativá-la.

loader > boot ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.3d.bin

Dica: o Interconector de estrutura deve estar na mesma versão de firmware para formar o cluster.

Verificar

Estabeleça uma conexão via SSH com o IP de gerenciamento da malha e faça login usando a senha atualizada.

login as: admin

Pre-authentication banner message from server:

| Cisco UCS 6500 Series Fabric Interconnect

End of banner message from server

admin@X.X.X.X's password: N3wp4ssw0rd

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 2009, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyrights to certain works contained in this software are

owned by other third parties and used and distributed under

license. Certain components of this software are licensed under

the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU

Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each

such license is available at

http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and

http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

FI-6536-A#

Informações Relacionadas

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/hw/6454-install-guide/6454/6454_chapter_011.html