Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de Apoio

Entender o Comando Show NTP Associations

Exemplos de valores do campo Reach

Diferenças quando configurado como primário

O que um sinal de libra (#) indica?

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve como usar a saída do show ntp associations comando para determinar se o NTP funciona corretamente.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Conventions

Consulte as Convenções de dicas técnicas da Cisco para obter mais informações sobre as convenções do documento.

Informações de Apoio

Você pode usar o Network Timing Protocol (NTP) para sincronizar a hora e os relógios nas conexões de rede. Nos roteadores Cisco, você pode usar o comando show ntp associations para ver o status dos peers NTP.

Há uma quantidade considerável de informações na saída, que inclui informações de perda de pacotes. Essas informações têm o objetivo de complementar as informações disponíveis na Referência de Comandos do Cisco IOS®.

Entender o Comando Show NTP Associations

Primeiro, você examina a saída do show ntp associations comando e, em seguida, descreve em detalhes as informações apresentadas por esse comando.

Esta é uma saída de exemplo e uma explicação de determinados campos de saída.

Router#show ntp associations

address            ref clock         st      when    poll   reach   delay   offset    disp

~172.31.32.2       172.31.32.1       5       29      1024   377     4.2     -8.59     1.6

+~192.168.13.33    192.168.1.111     3       69      128    377     4.1     3.48      2.3

*~192.168.13.57    192.168.1.111     3       32      128    377     7.9     11.18     3.6

* primary (synced), # primary (unsynced), + selected, - candidate, ~ configured

O campo de pesquisa representa o intervalo de pesquisa (em segundos) entre os pacotes de pesquisa NTP. À medida que o servidor NTP e o cliente são melhor sincronizados (e não há pacotes descartados), esse número aumenta para um máximo de 1024.

O campo de deslocamento é o deslocamento calculado (em milissegundos) entre a hora do cliente e do servidor. O cliente diminui ou acelera o relógio para corresponder ao valor de tempo do servidor. O deslocamento diminui em direção a zero com o tempo.

É provável que nunca chegue a zero porque o atraso do pacote entre o cliente e o servidor nunca é exatamente o mesmo. Portanto, o NTP do cliente nunca corresponde exatamente seu relógio com o servidor.

Se houver um asterisco (*) ao lado de um peer configurado, você será sincronizado com esse peer e os usará como o relógio principal.

Contanto que um peer seja o principal, tudo estará bem. No entanto, para verificar se o NTP está funcionando corretamente, observe o valor no campo reach.

Exemplos de valores do campo Reach

O campo de alcance é um buffer de bit circular. Fornece o status das últimas oito mensagens NTP (os oito bits na base oito são 377; portanto, você terá um valor de campo de alcance de 377).

Se um pacote de resposta NTP for perdido, o pacote perdido será rastreado nos próximos oito intervalos de atualização NTP no campo de alcance.

Esta tabela fornece explicações para possíveis valores do campo reach com a perda de um pacote de resposta NTP como exemplo.

Alcançar Valor de Campo (Reportado/Binário)

Explicação

377 = 1 1 1 1 1 1 1 1

Tempo 0: As últimas oito respostas do servidor foram recebidas.

376 = 1 1 1 1 1 1 0

Tempo 1: A última resposta NTP NÃO foi recebida (perdida na rede).

375 = 1 1 1 1 1 0 1

Tempo 2: A última resposta de NTP foi recebida.

373 = 1 1 1 1 0 1 1

Hora 3: A última resposta de NTP foi recebida.

367 = 1 1 1 1 0 1 1 1

Hora 4: A última resposta de NTP foi recebida.

357 = 1 1 1 0 1 1 1 1

Tempo 5: A última resposta de NTP foi recebida.

337 = 1 1 0 1 1 1 1 1

Tempo 6: A última resposta de NTP foi recebida.

277 = 1 0 1 1 1 1 1

Hora 7: A última resposta de NTP foi recebida.

177 = 0 1 1 1 1 1 1

Time 8: A última resposta de NTP foi recebida.

377 = 1 1 1 1 1 1 1 1

Tempo 9: A última resposta de NTP foi recebida.

Diferenças quando configurado como primário

Quando o roteador usa seu próprio relógio como um relógio primário (com o ntp master comando), a saída de show ntp associations aparece semelhante a esta:

address            ref clock     st    when   poll   reach   delay    offset    disp

*~127.127.7.1      127.127.7.1   6     20     64     377     0.0      0.00     0.0

* primary (synced), # primary (unsynced), + selected, - candidate, ~ configured

O valor de interesse está no campo stratum, que é um a menos do que o valor configurado, ntp primary 7 nesse caso.

O roteador faz uma chamada seletiva de seu próprio relógio interno, mas o relógio nunca está inalcançável, e o roteador nunca aumenta o intervalo de chamada seletiva para mais de 64 segundos.

O que um sinal de libra (#) indica?

show ntp associations Um sinal de cerquilha (#) exibido ao lado de um peer configurado na saída do comando indica que o roteador não sincroniza com o peer mesmo que os pacotes de solicitação e resposta do NTP sejam trocados.

Nesse caso, verifique a saída do show ntp associations detail comando ou as depurações de NTP para ver por que os relógios não estão sincronizados.

Use os comandos show ntp associations detail e show ntp status para obter informações adicionais sobre o estado do NTP.

Um motivo possível para o sinal de libra é que o relógio do cliente NTP difere em mais de 4000 segundos do relógio do servidor NTP.

Nos roteadores Cisco, uma diferença de tempo superior a 4000 segundos é considerada fora do intervalo e impede que o roteador sincronize com o servidor.

Isso não se aplica quando você configura pela primeira vez um peer NTP em um roteador Cisco ou em uma recarga. Nesse caso, o relógio do cliente NTP (o roteador Cisco) é alterado para corresponder ao relógio do servidor NTP, não importa o tamanho da diferença.

Verificar o fuso horário do relógio do cliente; a hora local é exibida, mas os valores de hora nas mensagens NTP estão no fuso horário UTC (GMT).

Você pode alterar manualmente o relógio do cliente para dentro de alguns minutos do relógio do servidor NTP.

Informações Relacionadas

- Guia de solução de problemas e depuração de problemas do Network Time Protocol (NTP)

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems