Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Microsoft Hyper-V

Fazer download da imagem

Instalando a configuração do SWA

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve as etapas necessárias para instalar o Secure Web Appliance (SWA) no Microsoft Hyper-V.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Administração SWA.

- Princípios fundamentais de rede.

- Administração do Microsoft Hyper-V.

A Cisco recomenda que você:

- Microsoft Hyper-V Instalado.

- Acesso Administrativo ao Microsoft Hyper-V.

- Conta Cisco válida para fazer download do arquivo de imagem SWA.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Microsoft Hyper-V

O Hyper-V é uma plataforma de virtualização poderosa desenvolvida pela Microsoft que permite que os usuários criem e gerenciem máquinas virtuais (VMs) em um sistema operacional Windows. Ele fornece um ambiente robusto para executar vários sistemas operacionais simultaneamente em um único host físico, tornando-o a escolha ideal para empresas que buscam otimizar sua infraestrutura de TI.

Neste artigo, guiamos você pelas etapas essenciais para instalar o SWA no Hyper-V. O Cisco SWA é uma solução de segurança da Web dedicada, projetada para proteger as empresas contra ameaças cibernéticas, monitorando e controlando o tráfego da Internet. Nossas instruções passo a passo ajudam você a configurar e implantar o Cisco SWA de forma eficiente em seu ambiente Hyper-V, garantindo maior segurança e desempenho para sua rede.

Fazer download da imagem

Para fazer o download das imagens SWA desejadas e mais recentes, use estas etapas:

Etapa 1. Navegue até https://software.cisco.com/.

Etapa 2. Faça login com sua conta da Cisco

Etapa 3. Selecione Acessar downloads.

Imagem - Cisco Software Central

Etapa 4. Procure por "Secure Web Appliance Virtual".

Imagem - Procurar dispositivo virtual seguro da Web

Etapa 5. Escolha AsyncOS para WSA.

Imagem - Escolha o AsyncOS para WSA

Etapa 6. Escolha a versão desejada.

Passo 7. Baixe o arquivo de Imagem de Disco Virtual (.vhdx) associado ao modelo que você deseja instalar.

Imagem - Baixar Imagem de Disco do Hyper-V

Instalando a configuração do SWA

Siga estas etapas para instalar o SWA no Hyper-V:

Etapa 1. Abra o console do Gerenciador Hyper-V.

Etapa 2. Clique em Novo no menu direito.

Etapa 3. Escolha Virtual Machine.

Imagem - Criar uma nova máquina virtual

Etapa 4. Clique em Avançar na página Antes de começar.

Etapa 5. Escolha um Nome para sua Máquina virtual.

Etapa 6. (Opcional) Se quiser alterar o caminho para armazenar os arquivos da Máquina virtual, marque a caixa de seleção ao lado de "Store the virtual machine in a different location" (Armazenar a máquina virtual em um local diferente) e Browse (Navegar) para o novo caminho.

Imagem - Especificar nome e local

Passo 7. Na página Especificar Geração, escolha Geração 2 e clique em Próximo.

Imagem - Escolha a 2ª Geração

Etapa 8. Atribua memória conforme recomendado em Modelos de Dispositivo Virtual com Suporte e Versões do AsyncOS para Implantações do Hyper-V .

Etapa 9. Para obter um desempenho melhor, desmarque Usar memória dinâmica para esta máquina virtual e clique em Avançar.

Imagem - Atribuir memória

Etapa 10. Escolha o Switch virtual desejado e clique em Avançar.

Imagem - Escolha o switch virtual

Etapa 11. Extraia o arquivo de imagem de disco virtual que você baixou anteriormente.

Dica: para extrair um arquivo .tgz você pode usar o aplicativo 7zip.

Etapa 12. Copie os arquivos extraídos para o caminho no qual você deseja hospedar o disco da máquina virtual.

Etapa 13. Escolha Use an Existing Virtual Hard Disk e selecione o caminho para o arquivo de disco virtual (.vhdx).

Imagem - Usar um disco rígido virtual existente

Etapa 14. Clique em Next.

Etapa 15. Revise o resumo da configuração e clique em Finish.

Observação: aguarde até que a máquina virtual se prepare antes de iniciar a VM. Você deve modificar as configurações.

Etapa 16. Clique com o botão direito do mouse no nome da máquina virtual e selecione Configurações.

Imagem - Editar configurações da máquina virtual

Etapa 17. No menu à esquerda, selecione Security.

Etapa 18. Desmarque Enable Secure Boot.

Imagem - Desativar a Inicialização Segura

Etapa 19. Na janela de configurações, escolha Processador.

Etapa 20. Aumente o número de processadores conforme recomendado em Modelos de dispositivos virtuais compatíveis e versões AsyncOS para implantações do Hyper-V

Imagem - Aumente o número de processadores

Etapa 21. Na janela de configurações, escolha Adicionar hardware.

Etapa 22. Selecione "Adaptador de rede" e clique em Adicionar.

Imagem - Adicionar adaptadores de rede

Etapa 23. Selecione o comutador virtual.

Imagem - Selecionar o Comutador Virtual

Etapa 24. Repita as Etapas 21 a 23 até ter um total de cinco interfaces de rede.

Cuidado: mesmo que você não planeje usar todas as cinco interfaces no SWA, ainda será necessário adicioná-las à máquina virtual. Se isso não for feito, poderá ocorrer um comportamento inesperado.

Etapa 25. Aplicar.

Etapa 26. Inicie a máquina virtual.

Dica: para configurar o SWA, acesse: Configure a configuração inicial do Secure Web Appliance

Informações Relacionadas

- Manual do usuário do AsyncOS 15.2 para Cisco Secure Web Appliance

- Guia de instalação do Cisco Secure Email and Web Virtual Appliance

- Configurar a configuração inicial do Secure Web Appliance

- Configurar categorias de URL personalizadas no Secure Web Appliance - Cisco

- Use as práticas recomendadas de dispositivos da Web seguros

- Configurar firewall para dispositivo seguro da Web

- Configurar certificado de descriptografia no aplicativo da Web seguro

- Configurar e solucionar problemas de SNMP em SWA

- Configurar logs de envio de SCP no Secure Web Appliance com o Microsoft Server

- Habilitar canal/vídeo específico do YouTube e bloquear o restante do YouTube no SWA

- Entender o formato do registro de acesso HTTPS no Secure Web Appliance

- Acessar logs do dispositivo da Web seguro

- Ignorar autenticação no Secure Web Appliance

- Bloquear o tráfego no Secure Web Appliance

- Ignorar o tráfego de atualizações da Microsoft no Secure Web Appliance