Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Problema

Solução

Switch spine novo inicializa com a solicitação do carregador

Introduction

Este documento descreve como substituir um switch spine Cisco Nexus 9336PQ compatível com Infraestrutura Centrada em Aplicações (Application Centric Infrastructure ou ACI) e executado em uma fabric de ACI.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Switch spine Cisco Nexus 9336PQ

- Software do switch Cisco Nexus 9000 Series no modo ACI versões 11.0(2m) e anteriores

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Informações de Apoio

As informações neste documento pressupõem que o switch Nexus 9336PQ estava em pleno funcionamento e que operava como um spine em uma fabric de ACI antes de apresentar falha total de hardware e parar de funcionar. Este documento também pressupõe que você já recebeu e está pronto para instalar o switch spine Nexus 9336PQ substituto.

Problema

Há uma falha total no hardware do dispositivo Nexus 9336PQ que opera em uma fabric de ACI. O nó está agora indisponível, e o dispositivo precisa ser substituído.

Solução

Siga estes passos para resolver esse problema:

1. Da GUI do Application Policy Infrastructure Controller (APIC), navegue até Fabric > Inventory (Inventário) > Unreachable Nodes (Nós indisponíveis).

2. O switch spine com falha deve ser exibido nessa página. Anote a ID de nó e o Nome do nó do switch com falha.

3. Desative o switch spine com falha e remova-o do controlador:

1. Clique no menu suspenso Actions (Ações) e selecione Decommission (Desativar):

2. Clique no botão de opção Remove from controller (Remover do controlador) e, em seguida, clique em OK:

3. Quando a janela pop-up DECOMMISSION (Desativar) aparecer, clique em YES (Sim):

Note: A remoção do nó desativado da GUI do APIC pode levar até dez minutos. O nó com falha foi removido corretamente quando for exibido na pasta Unmanaged Fabric Nodes (Nós de fabric não gerenciados).

4. Remova o switch spine com falha do rack e instale o substituto. O switch spine inicializa no modo ACI e entra no estado de fabric discovery (descoberta de fabric):

5. Na interface APIC, navegue até Fabric > Inventory (Inventário) > Fabric Membership (Associação à fabric). Deve ser possível visualizar o novo switch spine listado como uma linha no painel de trabalho.

6. Clique duas vezes na linha e insira os mesmos ID de nó e Nome de nó do switch spine antigo anotados por você (Etapa 2):

7. Na GUI do APIC, certifique-se de que o switch spine receba o novo endereço IP:

8. O novo switch spine integra-se totalmente à fabric de ACI, e o APIC propaga todas as políticas relevantes para o nó. Nesse caso, um switch spine com ID de nó 201 falhou. Ele foi substituído por outro switch spine, que recebeu a mesma ID de nó. O APIC, então, envia ao novo switch spine todas as políticas relevantes para o Nó 201, sem a necessidade de configuração adicional.

Na interface de linha de comando (CLI) é possível verificar que o nome do host foi alterado para refletir as informações inseridas na GUI do APIC, o que garante que as políticas foram propagadas para o novo nó:

Switch spine novo inicializa com a solicitação do carregador

Após a instalação do novo switch spine (Etapa 4 da seção anterior), o dispositivo deve inicializar no prompt loader> (carregador>) . Se isso ocorrer, cumpra as seguintes etapas para acessar o modo ACI no dispositivo:

1. Digite o comando dir para listar o conteúdo do flash de inicialização:

2. Digite o seguinte comando com o nome da imagem do switch ACI encontrado no flash de inicialização:

loader> boot <aci_image_name.bin>

Note: Os nomes das imagens dos switches ACI sempre começam com aci-n9000.

3. Certifique-se de que o dispositivo inicialize no modo ACI e entre no estado de fabric discovery (descoberta de fabric).