Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Modelos adicionais de suporte de memória

Confirme a placa de memória adicional

Substitua a placa de memória adicional

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve as etapas para substituir uma placa de memória adicional em N9K-C93180YC-FX3S.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda ter conhecimento deste tópico:

- N9K-C93180YC-FX3S

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- N9K-C93180YC-FX3S

- Unidade de substituição de campo (FRU)

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Para alguns switches Nexus 9300 Series, é possível adicionar mais placas de memória. A placa de memória adicional é uma unidade de substituição de campo (FRU) e é tratada como uma peça independente no processamento da RMA. A placa de memória adicional deve ser removida do chassi antigo para o novo durante a substituição do chassi. Da mesma forma, você precisa substituí-lo se for considerado uma falha de hardware e for avaliado como RMA. Como exemplo, este documento apresenta as etapas de substituição de placa de memória adicional em N9K-C93180YC-FX3S.

Modelos adicionais de suporte de memória

Atualizado em janeiro de 2022. Para obter as informações mais recentes, consulte o link na seção Referência.

Modelo de Switch

Modelo de memória adicional

N9K-C93240YC-FX2

NXK-MEM-8GB=

N9K-C93360YC-FX2

NXK-MEM-8GB=

N9K-C93216TC-FX2

NXK-MEM-8GB=

N9K-C93180YC-FX3S

NXK-MEM-16GB=

N9K-C9364C-GX

NXK-MEM-16GB=

Confirme a placa de memória adicional

Como a memória padrão é de 16 GB para os switches listados, a saída do comando show version pode ajudar a identificar a presença da memória adicional.

switch # show version

<snip>

Hardware

cisco Nexus9000 C93180YC-FX3S Chassis

Intel(R) Xeon(R) CPU D-1526 @ 1.80GHz with 32827152 kB of memory.  <<<<<<<<<<<<

Processor Board ID FDO25020SQW

<snip>

Além disso, se você entrar no modo bash, poderá obter informações mais detalhadas sobre o cartão de memória.

Se Size, Part Number (Tamanho, número da peça) for exibido na seção Memory Device (Dispositivo de memória), significa que a placa de memória está lá.

switch# conf t

switch(config)# feature bash-shell

switch(config)# run bash sudo su

bash-4.3# dmidecode

<snip>

Handle 0x0049, DMI type 17, 40 bytes

Memory Device

Array Handle: 0x0047

Error Information Handle: Not Provided

Total Width: 72 bits

Data Width: 72 bits

Size: 16384 MB

Form Factor: DIMM

Set: None

Locator: DIMM_A1

Bank Locator: NODE 1

Type: <OUT OF SPEC>

Type Detail: Synchronous Registered (Buffered)

Speed: 2667 MHz

Manufacturer: Hynix Semiconductor

Serial Number: 34F26686

Asset Tag: DIMM_A1_AssetTag

Part Number: HMA82GR7CJR8N-VK

Rank: 2

Configured Clock Speed: 2133 MHz

Minimum voltage:  Unknown

Maximum voltage:  Unknown

Configured voltage:  0.003 V

<snip>

Handle 0x004C, DMI type 17, 40 bytes

Memory Device

Array Handle: 0x0047

Error Information Handle: Not Provided

Total Width: 72 bits

Data Width: 72 bits

Size: 16384 MB

Form Factor: DIMM

Set: None

Locator: DIMM_B1

Bank Locator: NODE 1

Type: <OUT OF SPEC>

Type Detail: Synchronous Registered (Buffered)

Speed: 2667 MHz

Manufacturer: Hynix Semiconductor

Serial Number: 53E1BC40

Asset Tag: DIMM_B1_AssetTag

Part Number: HMA82GR7CJR8N-VK

Rank: 2

Configured Clock Speed: 2133 MHz

Minimum voltage:  Unknown

Maximum voltage:  Unknown

Configured voltage:  0.003 V

Substitua a placa de memória adicional

1. Verifique se a energia do switch foi desligada e se o cabo foi removido.

2. Remova os parafusos e o painel.

3. Puxe as travas em ambas as extremidades do slot esquerdo para remover a placa de memória.

4. Remova os parafusos e o painel do novo switch.

5. Insira a placa de memória no slot esquerdo do novo switch.

6. Recoloque o painel e prenda-o com os parafusos.

Informações Relacionadas

- Adição de um DIMM de 8 ou 16 Gigabit a um switch Cisco Nexus 9000 Series

- Suporte técnico e downloads da Cisco