Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Diagrama de Rede

Configurar

Troubleshooting

Verificador de Consistência

Comandos úteis para reunir e verificar qualquer problema Q-in-Q

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve como configurar e solucionar problemas do modelo Q-in-Q seletivo no Nexus 9300 (EX-FX-GX).

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Encapsulamento Q-in-Q

- Comutação Dot1q

- Nexus 9000

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Hardware: N9K-C9336C-FX2

- Versão: 10.2(3)

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Um túnel de VLAN Q-in-Q permite que um provedor de serviços separe o tráfego de diferentes usuários em sua infraestrutura, ao mesmo tempo em que fornece a você uma gama completa de VLANs para seu uso interno, adicionando uma segunda marca 802.1Q a um quadro já marcado.

O Q-in-Q seletivo com várias VLANs de provedor é um recurso de tunelamento que permite que um intervalo de VLANs específico do usuário em uma porta seja associado a uma VLAN de provedor específica.

O Q-in-Q permite que você tenha vários mapeamentos VLAN-para-provedor de usuário em uma porta.

Os pacotes que chegam com uma marca de VLAN que corresponde a qualquer uma das VLANs de usuário configuradas na porta são encapsulados através da estrutura usando as propriedades da VLAN do provedor de serviços. O pacote encapsulado transporta a marca VLAN de usuário como parte do cabeçalho da Camada 2 do pacote interno.

Diagrama de Rede

Configurar

O objetivo da configuração do Q-in-Q Seletivo é mapear as VLANs do tráfego recebido em N9KFX2 e N9KFX2-1 nas interfaces eth1/1.

O Nexus encapsula o tráfego e o envia com a VLAN 20 do cabeçalho DOT1Q para o provedor, simulado pelo Nexus 93180FX.

Host-A

interface Ethernet1/1

switchport

switchport mode trunk

no shutdown

interface Vlan10

no shutdown

ip address 192.168.1.1/24

Host B

interface Ethernet1/1

switchport

switchport mode trunk

no shutdown

interface Vlan10

no shutdown

ip address 192.168.1.2/24

N9KFX2

interface Ethernet1/1

switchport

switchport mode trunk

switchport vlan mapping all dot1q-tunnel 20

switchport trunk allowed vlan 20

spanning-tree port type edge trunk

spanning-tree bpdufilter enable

no shutdown

interface Ethernet1/35

switchport

switchport mode trunk

no shutdown

N93180FX

system dot1q-tunnel transit

interface Ethernet1/17

switchport

switchport mode trunk

no shutdown

interface Ethernet1/18

switchport

switchport mode trunk

no shutdown

N9KFX2-1

interface Ethernet1/1

switchport

switchport mode trunk

switchport vlan mapping all dot1q-tunnel 20

switchport trunk allowed vlan 20

spanning-tree port type edge trunk

spanning-tree bpdufilter enable

no shutdown

interface Ethernet1/35

switchport

switchport mode trunk

no shutdown

Troubleshooting

A programação Q-em-Q se move do plano de controle para o hardware através dos componentes:

:

Verificador de Consistência

Versões recentes do switch Nexus têm verificador de consistência para usar em caso de programação incorreta.

N9KFX2# show consistency-checker selective-qinq

Box level hardware programming checks      : PASS

Fetching ingressVlanXlate entries from slice: 0 HW

Fetching ingressVlanXlate entries from slice: 1 HW

Fetching ingressVlanXlate TCAM entries

Performing port specific checks for intf Eth1/1

Port specific selective QinQ checks for interface  Eth1/1 : PASS

Selective QinQ Overall status      : PASS

Controle o plano

Confirme se a VLAN está ativa nas portas.

N9KFX2#sh vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Eth1/1

20   VLAN0020                         active    Eth1/1, Eth1/35

Confirme se o mapeamento de VLAN está sendo visto claramente.

N9KFX2# sh vlan internal info mapping

Per Port Vlan Translation Details

================

Entry No                :  0

----------------------

ifindex Eth1/1(0x1a000000)

vlan mapping enabled: TRUE

vlan translation mapping information (count=1):

Original Vlan      Translated Vlan

-------------      ---------------

all                  20

Entry No                :  1

----------------------

ifindex Eth1/35(0x1a004400)

vlan mapping enabled: FALSE

vlan translation mapping information (count=0):

Original Vlan      Translated Vlan

-------------      ---------------

ELTM

Confirme se há erros aumentando ou não.

N9KFX2# show system internal eltm error count

interface config error: 0

dce error: 0

port struct error: 0

port channel error: 0

tunnel error: 0

tlv count error: 0

vpn count error: 0

SI add to DB error: 0

Execute o comando attach module X. O X é o módulo onde a interface física é alocada.

N9KFX2# attach module 1

module-1# show system internal eltm info vlan 20

IFTMC Detailed info for VLAN = 20

cr_flags = VLAN , bd = 21(0x15)  stg-id = 0 type = 1 stp:0

shut_state = 2 , oper_state = 1

vni = 0, ipmc_idx = 0x0 ipmc_remap_idx = 0x0 ipmc_remap_idx2 = 0x0 dvif: 0

ipmc_mrouter_idx = 0x0 ipmc_mrouter_remap_idx = 0x0 ipmc_mrouter_remap_idx2 = 0x0

pbp_idx=0

eid[0] = 0, alt_eid[0] = 0eid[1] = 0, alt_eid[1] = 0eid[2] = 0, alt_eid[2] = 0eid[3] = 0, alt_eid[3] = 0eid[4] = 0, alt_eid[4] = 0eid[5] = 0, alt_eid[5] = 0eid[6] = 0, alt_eid[6] = 0eid[7] = 0, alt_eid[7] = 0

Active ports:                                             <<<<< Confirm Active ports are listed for the vlan

Ethernet1/1(0x1a000000)  Ethernet1/35(0x1a004400)

Active Local ports:

Ethernet1/1(0x1a000000)  Ethernet1/35(0x1a004400)

Ports using this VLAN as Provider:                          <<<<< Displays the interface that is doing the tunneling

Ethernet1/1(0x1a000000)

SDB Active ports:

Ethernet1/1

pbp_idx:0

VLAN Features:

prim_vlan      : 0, prim_intf_vlan  : 0, vlan mode      : 0(CE)

pt_cam_en      : 1, ipv4_igmp_snoop  : 1, ipv4_pim_snoop  : 0

ipv6_mld_snoop : 0, ipv6_pim_snoop  : 0, l2l3_lkup_cfg  : 1

v4_table_id    : 1        (0x00000001), v4_vpn_id        : 1 (0x1)

v6_table_id    : 2147483649 (0x80000001), v6_vpn_id      : 1 (0x1)

age_tmr_sel    : 1, sm_en  : 0 fcf  : 0 omf : 1, dhcp_snoop_en  : 0

proxy_learn    : 0, iic_en : 0, use_oxid : 0, age_grp_sel        : 0

disable_learn  : 0, otv_en : 0, global  : FALSE

bc_uc_ftag    : 4095  , mcast_ftag_num : 1, arp_sup: 0x0 ,icmpv6 nd local proxy: 0x0

isdot1qvlan    : 0  , num_dot1q_ports: 0  num_sel_dot1q_qinvni_ports: 0

num_multi_tag_ports: 0,  eid: 0,  xconnect: 0,  mcast_ftag[1]  : {4095}

is_transit    : 0    mdns_en: 0,

TAH:VLAN_CONTROL:

------------------

vrf: 0 forwarding_vlan: 0 forwarding mode: 0

Flags: 0x0

up: 0 vni: 0 is_sr_evpn: 0

Você pode verificar a programação da interface. A saída exibe informações sobre a programação da porta.

N9KFX2# attach module 1

module-1# show system internal eltm info interface e1/1

IFTMC Detailed info for Interface Ethernet1/1(0x1a000000)

CR_flags = INTF LIF  (0x3),  LTL = 6144 (0x1800), (S 0x0, P 0x0)

IF_INDEX = Ethernet1/1(0x1a000000), LIF = 4100 (0x1004), SDB LIF = 4100 (0x1004)

State = UP

Layer = L2, Mode = TRUNK, native_vlan = 1 tag_native_vlan = 0   <<< Confirm mode and Layer

AdminMode = 0x100000 is_monitor = 0 src_if_pruning 1

Operational VLAN's (2):                                         <<< Confirm if the VLAN for tunnel and native are correct

1,20

voice vlan = 4096

MVR Configured VLAN's (0):

local_port = 1, ldb_sharing = 1, ilm_sharing = 0x1

ldb_port_flags = 0x0, dsm = 0, dnl = 0

pc_ifindx = 0x0, fpc = 0x0

Interface Features:

ipv4_en        : 0, ipv4_mcast_en : 0, df_mask : 0, mpls_en : 0

ipv6_en        : 0, ipv6_mcast_en : 0  pim_dr_en :0 ipsg_en  : 0

FC port mode:0 vsan: 0 trunk mode: 0 speed: 0

FCF Enabled : 0 FCF MAC:0000:0000:0000

PTP fid = 0

mpls_strip_en    :0

external port :0

Operational VSAN's (0):

v4_table_id    : 1          (0x00000001), v4_vpn_id    : 1 (0x1)

v6_table_id    : 2147483649 (0x80000001), v6_vpn_id    : 1 (0x1)

per_pkt_ls_en  : 0,  bd              : N/A (0x0)

icmp_redirect  : 1, ipv6_redirect    : 1

v4_same_if_chk : 0, v6_same_if_check : 0

mtu_index      : 1    (0x0001), new_mtu_index  : 1    (0x0001)

mtu            : 1500 (0x05dc), port_trust    : 0

v4_rpf_mode    : 0  , v6_rpf_mode            : 0

v4_rpf_mode (sdb) : 0  , v6_rpf_mode (sdb) : 0

intf_type      : 0x0, intf_flags  : 0x20

sub_flags      : 0x0, port_type  : 0x0, is_aida  : 0x0, vpc_dvp_no  : 0x0

fcoe_mac_ip_chk: 0 buffer_boost: 0 openflow_en: 0 span_buffer_cfg: 0 span_mode: 0 outer_bd = 512

interface mac: 00:00:00:00:00:00 old_mac: 00:00:00:00:00:00 mac_index:0

Src-Idx:1

mc_index : 4100, egress_vsl_drop: 0, pv_en : 0, is_selective_qinvni_port 1 ether_type 0x8100 vlan_bmp_State_change : False, policy flood_l2_local 1.  <<<Confirm the ether type is 8100 and is_selective_qinvni_port is 1

is_multi_tag_port 0, nat_realm_id 0

global_id 0

enm_if_type  : 0

pbp_idx  : 0

pinned_ifindex : 0x0

normal_vlan_bmp (0):

arp_suppress inst[0] 0 arp_suppress inst[1] 0 arp_suppress inst[2] 0 arp_suppress inst[3] 0 arp_suppress inst[4] 0 arp_suppress inst[5] 0 arp_suppress inst[6] 0 arp_suppress inst[7] 0 icmpv6 nd local proxy en inst[0] 0 icmpv6 nd local proxy en inst[1] 0 icmpv6 nd local proxy en inst[2] 0 icmpv6 nd local proxy en inst[3] 0 icmpv6 nd local proxy en inst[4] 0 icmpv6 nd local proxy en inst[5] 0 icmpv6 nd local proxy en inst[6] 0 icmpv6 nd local proxy en inst[7] 0 mdns_en inst[0] 0 mdns_en inst[1] 0 mdns_en ins

t[2] 0 mdns_en inst[3] 0 mdns_en inst[4] 0 mdns_en inst[5] 0 mdns_en inst[6] 0 mdns_en inst[7] 0 arp_suppress inst[0] 0 arp_suppress inst[1] 0 arp_suppress inst[2] 0 arp_suppress inst[3] 0 arp_suppress inst[4] 0 arp_suppress inst[5] 0 arp_suppress inst[6] 0 arp_suppress inst[7] 0 icmpv6 nd local proxy en inst[0] 0 icmpv6 nd local proxy en inst[1] 0 icmpv6 nd local proxy en inst[2] 0 icmpv6 nd local proxy en inst[3] 0 icmpv6 nd local proxy en inst[4] 0 icmpv6 nd local proxy en inst[5] 0 icmpv6 nd local prox

y en inst[6] 0 icmpv6 nd local proxy en inst[7] 0 mdns_en inst[0] 0 mdns_en inst[1] 0 mdns_en inst[2] 0 mdns_en inst[3] 0 mdns_en inst[4] 0 mdns_en inst[5] 0 mdns_en inst[6] 0 mdns_en inst[7]

service provider Vlans 0

vlan_xlt_tlb_en_ingress : 1  num_vlan_xlt_ingr : 1

Vlan Translation Table (INGRESS)         <<< This table displays xlt the vlan used to send to the provider

--------------------------------

in_vlan  xlt_vlan

1      20

SDB INFO:

--------------------------------

MVR VLAN's (0):

STATE = UP, is_mcec = 0, is_mct = 0

TAH:L2 INFO: 4100

----------

Flags : 0x41

NIV Index: 1 Source Chip: 1 Source Port: 72

slice: 1 slice_port: 0

is_monitor: 0 lif: 4100 phy_intf_id: 1 vnic_if: 0 learn_en: 1 native_vlan 1

trunk_port: 1 src_if_check: 1

FC info: intf_type = 0x0 port_mode = 0x0 port_vsan = 0 port_speed = 0 fcf_mac = 0:0:0:0:0:0

IFTMC

Para o IFTMC, você pode executar os 2 comandos. Execute o comando attach module 1 antes de executar os próximos comandos.

N9KFX2# attach module 1

module-1# show system internal iftmc info interface e1/1

module-1# show system internal iftmc info vlan 20

Ambos os Comandos

- show system internal iftmc info interface ethernet1/1

- show system internal iftmc info vlan 20

Exibe informações semelhantes às saídas ELTM, verifique se você tem os mesmos valores entre os módulos ELTM e IFTMC.

Hardware

Para confirmar se as saídas estão corretamente programadas no hardware, você pode executar o comando show hardware internal tah interface ethernet 1/1. Na saída do comando, você pode ir para a parte BdStateTable.

N9KFX2-1(config-if)# show hardware internal tah interface ethernet 1/1

BdStateTable:

ENTRY: 1

info_leaf_flood_dst_ptr : 1                 <<<Displays native vlan

info_leaf_igmp_mld_dst_ptr : 4098

info_leaf_fid : 1                           <<<Displays native vlan

info_leaf_vrf : 1

info_leaf_igmp_snp_en : 1

info_leaf_l3_bind_check_en : 1

info_leaf_v4_omf : 1

info_leaf_unknown_uc_flood : 1

info_leaf_unknown_mc_flood : 1

info_leaf_ecn_mark_en : 1

info_leaf_l2_bind_check_en : 1

info_leaf_bd_profile_idx : 1

info_leaf_analytics_en : 1

info_leaf_flow_collect_en : 1

info_spine_info0_gipo_idx : 1              <<<Displays native vlan

info_spine_info0_scope : 64

info_spine_info0_spare : 0x00000000:0x00100044

info_spine_info1_spare : 0x00001000:0x00000000

info_spine_info2_gipo_idx : 512

info_spine_info2_scope : 12416

info_spine_info2_spare : 0x00005000:0x10000000

info_spine_info3_gipo_idx : 384

info_spine_info3_spare : 0x00000000:0x00000000

=========================================

Comandos úteis para reunir e verificar qualquer problema Q-in-Q

- show vlan internal info mapping

- show consistency-checker selective-qinq

- show consistency-checker selective-qinq interface <ethX/Y, port-channel X>

- show hardware internal tah interface ethernet x/y

- show hardware internal tah interface all

- show hardware internal tah sdk event-history error

- show system internal iftmc info interface <>

Na plataforma Nexus, você pode coletar show tech-support mais específico do que o geral, o que fornece uma série de comandos:

- show tech details

- show tech vlan

- show tech usd-all

- show tech eltm

- anexar módulo 1 ; mostrar tecnologia iftmc

Observação: observe as seções de diretrizes e limitações no guia de configuração listado em Informações relacionadas da versão que o Nexus está executando para confirmar se a sua configuração não está atingindo nenhuma limitação de hardware ou software.

Informações Relacionadas

- Versão 9.3.X

- Versão 10.1.X

- Versão 10.2.X

- Versão 10.3.X

- Versão 10.4.X

- Suporte técnico e downloads da Cisco