Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Hardware e software aplicáveis

Data de término da versão de manutenção do software

Ações do cliente disponíveis

Ações do cliente indisponíveis

Data do último dia de suporte

Ações do cliente disponíveis

Ações do cliente indisponíveis

Ação recomendada

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve detalhes sobre as datas de Fim da manutenção do software e Último dia de suporte para a versão secundária do NX-OS 6.2(x) do software NX-OS executado nos switches Nexus 7000 e 7700 Series. Este documento também descreve as ações recomendadas para clientes com switches Nexus 7000 ou 7700 Series que executam a versão secundária do software NX-OS 6.2(x).

Os marcos importantes que devem ser considerados são mostrados aqui:

- Data de término dos lançamentos de manutenção de software: 15 de setembro de 2020

- Data do último dia de suporte: 30 de setembro de 2024

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nos switches Cisco Nexus 7000 e 7700 Series listados na seção Hardware e software aplicáveis deste documento que executa a versão menor do NX-OS 6.2(x) do software NX-OS.

Informações de Apoio

O documento End-of-Sale and End-of-Life Announcement for the Cisco Nexus 7000 NX-OS 6.2 publicado em 18 de março de 2019 descreve as principais datas em torno dos estágios End-of-Sale e End-of-Life da versão menor do software NX-OS 6.2(x) dentro do ciclo de vida do software NX-OS. No anúncio, são anunciadas datas para dois marcos importantes:

- Data de término dos lançamentos de manutenção de software: 15 de setembro de 2020

- Data do último dia de suporte: 30 de setembro de 2024

Este documento descreve detalhes sobre essas duas etapas, incluindo o que os clientes podem e não podem esperar dos switches Nexus 7000 ou 7700 Series que executam a versão secundária do software NX-OS 6.2(x).

Hardware e software aplicáveis

Este documento é aplicável ao seguinte hardware:

- Switches Nexus 7000 Series

- N7K-C7004

- N7K-C7009

- N7K-C7010

- N7K-C7018

- Switches Nexus 7700 Series

- N77-C7706

- N77-C7710

- N77-C7718

O hardware acima será aplicável se estiver executando as seguintes versões do software NX-OS:

- Software NX-OS versão 6.2(2)

- Software NX-OS versão 6.2(2a)

- Software NX-OS versão 6.2(6)

- Software NX-OS versão 6.2(6b)

- Software NX-OS versão 6.2(8)

- Software NX-OS versão 6.2(8a)

- Software NX-OS versão 6.2(8b)

- Software NX-OS versão 6.2(10)

- Software NX-OS versão 6.2(12)

- Software NX-OS versão 6.2(14)

- Software NX-OS versão 6.2(16)

- Software NX-OS versão 6.2(18)

- Software NX-OS versão 6.2(20)

- Software NX-OS versão 6.2(20a)

- Software NX-OS versão 6.2(22)

- Software NX-OS versão 6.2(24)

- Software NX-OS versão 6.2(24a)

Data de término da versão de manutenção do software

A Data de Fim da Manutenção do Software (15 de setembro de 2020) é a última data em que a Cisco pode lançar qualquer versão final de manutenção de software ou correção de bugs. Após essa data, a Cisco não irá mais desenvolver, reparar, manter ou testar o software do produto. Além disso, nenhuma versão adicional de manutenção de software será lançada para corrigir avisos de segurança ou vulnerabilidades descobertas após a Data de Término da Manutenção de Software.

Ações do cliente disponíveis

Após a data de término da manutenção do software, os clientes poderão executar as ações mostradas aqui:

- Abra casos de suporte com o Cisco TAC e receba suporte para um switch Nexus 7000 ou 7700 Series que esteja conectado a um contrato de suporte válido durante a execução do NX-OS 6.2(x) versão menor do software NX-OS.

- Faça o download das versões do software NX-OS aplicáveis aos switches Nexus 7000 ou 7700 Series no site de download de software da Cisco.

Ações do cliente indisponíveis

Após a Data de lançamento do fim da manutenção do software, os clientes não poderão executar as ações mostradas aqui:

- Os clientes não poderão obter novos recursos, correções de bugs ou patches de vulnerabilidade que não estejam explicitamente incluídos na versão de manutenção mais recente do NX-OS 6.2(x) versão menor do software NX-OS, que é a versão 6.2(24a) do software NX-OS.

Data do último dia de suporte

A data do último dia de suporte (30 de setembro de 2024) é a última data para receber o serviço e o suporte aplicáveis para o produto conforme autorizado pelos contratos de serviço ativos ou pelos termos e condições da garantia. Após essa data, todos os serviços de suporte para o produto estarão indisponíveis e o produto se tornará obsoleto.

Ações do cliente disponíveis

Após a data do último dia de suporte, os clientes poderão executar as ações mostradas aqui:

- Faça o download das versões do software NX-OS aplicáveis aos switches Nexus 7000 ou 7700 Series no site de download de software da Cisco.

Ações do cliente indisponíveis

Além das ações de clientes indisponíveis listadas na seção Data de término da manutenção do software deste documento, os clientes não poderão executar as ações mostradas aqui após a Data do último dia de suporte:

- Os clientes não poderão abrir casos de suporte com o Cisco TAC e receber suporte para um switch Nexus 7000 ou 7700 Series durante a execução da versão secundária do NX-OS 6.2(x) do software NX-OS, mesmo que o switch esteja conectado a um contrato de suporte ativo e válido.

Ação recomendada

A Cisco recomenda que os clientes com switches Nexus 7000 ou 7700 Series que executam a versão secundária NX-OS 6.2(x) do software NX-OS afetada pelas datas de término das versões de manutenção do software e de último dia de suporte considerem uma atualização para a versão recomendada atual do software Cisco NX-OS para switches Cisco Nexus 7000 e 7700 Series. A versão atual recomendada do software Cisco NX-OS para switches Cisco Nexus 7000 e 7700 Series está documentada no documento Versões recomendadas do Cisco NX-OS para switches Cisco Nexus 7000 Series.

Os clientes podem encontrar instruções de atualização do software NX-OS e caminhos de atualização suportados documentados nas notas de versão listadas no documento Notas de versão do switch Cisco Nexus 7000 e 7700 Series. Os clientes podem encontrar caminhos de upgrade sem ISSU (In-Service Software Upgrade, upgrade de software em serviço) e ISSU compatíveis para versões de software NX-OS de destino em cada nota de versão individual.

Veja a seguir uma lista das notas de versão:

- Notas de versão do Cisco Nexus 7000 Series NX-OS, versão 8.4

- Notas de versão do Cisco Nexus 7000 Series NX-OS, versão 8.3

- Notas de versão do Cisco Nexus 7000 Series NX-OS, versão 8.x

- Notas de versão do Cisco Nexus 7000 Series NX-OS, versão 7.3

Informações Relacionadas

- Política de fim da vida útil de produtos da Cisco

- Anúncio de fim das vendas e fim da vida útil do Cisco Nexus 7000 NX-OS 6.2

- Política de vulnerabilidade de segurança da Cisco

- Notas de versão do switch Cisco Nexus 7000 Series

- Versões recomendadas do Cisco NX-OS para switches Cisco Nexus 7000 Series