Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de Apoio

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Troubleshoot

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece uma configuração de exemplo para o Network Time Protocol (NTP) nos Cisco Nexus 7000 Series Switches.

Prerequisites

Requirements

Certifique-se de atender a estes requisitos antes de tentar esta configuração:

- Ter conhecimento básico da configuração nos switches Nexus 7000 Series

- Ter conhecimento básico do NTP

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Nexus 7000 Series Switch.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte obter mais informações sobre convenções de documentos.

Informações de Apoio

O Network Time Protocol (NTP) sincroniza a hora do dia entre um conjunto de servidores e clientes de horário distribuídos para que você possa correlacionar eventos quando receber registros do sistema e outros eventos específicos da hora de vários dispositivos de rede. O NTP usa o User Datagram Protocol (UDP) como protocolo de transporte. Todas as comunicações NTP usam o UTC (Coordinated Universal Time, Tempo Universal Coordenado).

A Cisco recomenda que você use os servidores NTP públicos disponíveis na Internet. Se a rede for isolada da Internet, o Cisco NX-OS permitirá que você configure o horário como se ele já estivesse sincronizado através do servidor NTP.

Configurar

Nesta seção, você recebe as informações para configurar os recursos NTP descritos neste documento.

Para configurar o NTP em um switch Nexus 7000, você deve ter conectividade com pelo menos um servidor que esteja executando o NTP.

O NTP deve ser configurado no contexto de dispositivo virtual (VDC) padrão. Ele não pode ser configurado em nenhum outro VDC.

Se você configurar o NTP em um VRF, assegure-se de que o servidor NTP e os pares possam se alcançar através dos VRFs configurados.

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:

Configurações

Este documento utiliza as seguintes configurações:

Switch Nexus 7000

Nexus_7000#configure terminal

!--- Form an association with a server. Use the prefer keyword to make this

!--- server as preferred NTP server.

Nexus_7000(config)#ntp server 129.6.15.28 prefer

Nexus_7000(config)#ntp server 129.6.15.29

!--- Configure the source interface for all NTP packets.

Nexus_7000(config)#ntp source-interface  vlan1

!--- Configure the device as an authoritative NTP server.

Nexus_7000(config)#ntp master 1

Nexus_7000(config)#interface vlan1

Nexus_7000(config-if)#no shutdown

Nexus_7000(config-if)#no ip redirects

Nexus_7000(config-if)#ip address 172.20.100.34/24

Nexus_7000(config-if)#ip address 172.20.100.30/24 secondary

!--- Save the configurations in the device.

Nexus_7000(config)#copy running-config startup-config

Nexus_7000(config)#exit

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

O Cisco CLI Analyzer (somente clientes registrados) aceita alguns comandos show. Use o Cisco CLI Analyzer para visualizar uma análise da saída do comando show.

Use o comando show ntp peers para exibir todos os peers NTP.

Por exemplo:

Nexus_7000#show ntp peers

--------------------------------------------------

Peer IP Address               Serv/Peer

--------------------------------------------------

127.127.1.0                   Server (configured)

129.6.15.28                   Server (configured)

129.6.15.29                   Server (configured)

Use o comando show ntp peer-status para exibir o status de todos os servidores e peers NTP.

Por exemplo:

Nexus_7000#show ntp peer-status

Total peers : 3

* - selected for sync, + -  peer mode(active),

- - peer mode(passive), = - polled in client mode

remote               local                 st   poll   reach delay   vrf

-------------------------------------------------------------------------------

=127.127.1.0            172.20.100.34           1   64       0   0.00000

*129.6.15.28            172.20.100.34           1   64     377   0.03938 default

=129.6.15.29            172.20.100.34           1   64     377   0.01804 default

Use o comando show ntp logging-status para exibir o status de registro do NTP.

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas

- Suporte aos switches Cisco Nexus 7000 Series

- Suporte a NTP

- Suporte ao Produto - Switches

- Suporte de tecnologia de switching de LAN

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems