Contents

Introduction

Topologia

Determine a instância ASIC

Configurar o disparador

Iniciar a captura

Interpretar os resultados

Verificação adicional

Formatos de quadros diferentes suportados pelo Nexus 6000 ELAM

Alguns disparadores comuns no ELAM para IPv4 e ARP

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve as etapas usadas para executar um ELAM (Embedded Logic Analyzer Module) em um switch Cisco Nexus 6000, explica as saídas mais relevantes e descreve como interpretar os resultados.

Topologia

IP: 12.12.12.2 IP da vlan 100 SVI: 12.12.12.3 IP: 13.13.13.2

(Mac 78da.6e71.95ff) SVI vlan 200 IP: 13.13.13.3 (Mac 78da.6e71.9b7f)

Um switch Nexus 6001T é usado no exemplo anterior, mas esse procedimento e comandos usados para solucionar problemas se aplicam a qualquer modelo do switch Nexus 6000.

O host 1 na Vlan100 com o endereço IP 12.12.12.2 está conectado a um switch Nexus 6000 na porta Ethernet2/1. A outra extremidade do switch Nexus 6000 está conectada ao Host 2 com o endereço IP 13.13.13.2 na porta Ethernet 2/4 da Vlan200.

Nesse caso, o host 1 envia uma solicitação do Address Resolution Protocol (ARP) ao host 2 na Vlan200. O ELAM é usado para capturar esse único pacote de broadcast de 12.12.12.2, que vai para 13.13.13.2. É importante lembrar que o ELAM permite capturar um único quadro.

Determine a instância ASIC

Nexus6k-11.25-2-ESC# show platform fwm info pif ethernet 2/1 | inc slot_asic

Eth2/1 pd: slot 1  logical port num 0  slot_asic_num 0  global_asic_num 5 fw_ins

t 8  phy_fw_inst 2 fc 0

Nexus6k-11.25-2-ESC# show platform fwm info pif ethernet 2/4 | inc slot_asic

Eth2/4 pd: slot 1  logical port num 3  slot_asic_num 1  global_asic_num 6 fw_ins

t 4  phy_fw_inst 1 fc 0

A saída anterior mostra que eth2/1 e eth2/4 correspondem ao "slot 1".

Note: Os números de slot são baseados em 0, enquanto as instâncias maiores são baseadas em 1. Portanto, neste exemplo, o slot 1 corresponde à instância 2 do bigsur.

Configurar o disparador

Nexus6k-11.25-2-ESC(config)# elam slot 2 asic bigsur instance ?

*** No matching command found in current mode, matching in (exec) mode ***

<0-5>  ASIC Instance Number

all    All the ASICs in this slot.

Como a instância ASIC é 0 e 1, nesse caso você pode usar todas as instâncias.

Esse disparador captura um pacote que corresponde a estes parâmetros:

- Endereço mac de origem 78da.6e71.95ff

- VLAN 100

Nexus6k-11.25-2-ESC(config)# elam slot 2 asic bigsur instance 0

Nexus6k-11.25-2-ESC(bigsur-elam)# trigger lu ingress arp if source-mac-address

78da.6e71.95ff vlan 0x64

Note: A VLAN é inserida como um valor HEX no acionador ELAM. Insira o comando hex 100 para converter o decimal em HEX.

Iniciar a captura

12.12.12.3Nexus6k-11.25-2-ESC(bigsur-elam)# start capture

Nexus6k-11.25-2-ESC(bigsur-elam)# show elam asic bigsur

+-------------------------------+

| Slot | Instance |    State    |

+-------------------------------+

|  --  |    --    |     --      |

|  --  |    --    |     --      |

|  --  |    --    |     --      |

|  --  |    --    |     --      |

|  --  |    --    |     --      |

|  02  |    00    |    Start    |

|  02  |    01    |    Start    |

|  02  |    02    |    Start    |

|  02  |    03    |    Start    |

|  02  |    04    |    Start    |

Nexus6k-11.25-2-ESC(bigsur-elam)# show capture lu

Things of interest in elam capture

Ethernet2/1 IS NOT A PC

+-----------------------------------------+

|              Lookup Vector              |

+--------------------+--------------------+

|       Field        |      Raw Value     |

+--------------------+--------------------+

...

...

...

| CE_DA              | 0x002a6a570401       |

| CE_SA              | 0x78da6e7195ff       |

...

...

| CE_Q0_ETYPE        | 0x8100               |

| CE_Q0_VLAN         | 100                  |

| CE_Q0_VLAN         | 100                  |

...

...

| ARP_SHA            | 0x78da6e7195ff       |

| ARP_SPA            | 12.12.12.2           |

| ARP_THA            | 0x002a6a570401       |

| ARP_TPA            | 12.12.12.3           |

Egress Interface: Ethernet2/4 IS NOT A PC

+-----------------------------------------+

|              Lookup Vector              |

+--------------------+--------------------+

|       Field        |      Raw Value     |

+--------------------+--------------------+

| CE_DA              | 0xffffffffffff       |

| CE_SA              | 0x002a6a570401       |

...

...

| ARP_SHA            | 0x002a6a570401       |

| ARP_SPA            | 13.13.13.3           |

| ARP_THA            | 0xffffffffffff       |

| ARP_TPA            | 13.13.13.2           |

Interpretar os resultados

Esta saída exibe os detalhes do pacote capturado.

Nexus6k-11.25-2-ESC(bigsur-elam)# show capture rs

+------------------------------------------+

|               Result Vector              |

+---------------------+--------------------+

|       Field         |      Raw Value     |

+---------------------+--------------------+

| NSH_WORD2           | 0x20640             |

| CE_DA               | 0x002a6a570401      |

| CE_DA_RW            | 0                   |

| CE_SA               | 0x78da6e7195ff      | <<<<<<<<<< source mac address

| CE_SA_RW            | 0                   |

...

...

EXT_VLAN            | 100                 |

| CDCE_DA             | 0x020abc000002      |

| CDCE_DA_RW          | 1                   |

| CDCE_SA             | 0x020abc000033      |

| CDCE_SA_RW          | 1                   |

| CDCE_DTAG_ETYPE     | 0x0000              |

| CDCE_QTAG_ETYPE     | 0x0000              |

| CDCE_DTAG_TTL       | 32                  |

| CDCE_DTAG_TTL_RW    | 1                   |

| CDCE_DTAG_FTAG      | 1023                |

| CDCE_DTAG_FTAG_RW   | 1                   |

Verificação adicional

Você também pode modificar o disparador para capturar com base nesses parâmetros para verificação adicional:

- Endereço IP origem 12.12.12.2

- Endereço IP destino 13.13.13.2

trigger lu ingress ipv4 if source-ipv4-address_ipv4 12.12.12.2

destination-ipv4-address_ipv4 13.13.13.2

Formatos de quadros diferentes suportados pelo Nexus 6000 ELAM

Além dos pacotes IPv4, o Nexus 6000 ELAM também pode ser configurado para capturar estes tipos de quadro:

arp   ARP Frame Format

ce    CE Frame Format

fc    FC Frame Format

Alguns disparadores comuns no ELAM para IPv4 e ARP

Além dos exemplos fornecidos, os acionadores ELAM também podem ser gravados para capturar com base nestes parâmetros:

ce_q0_etype                    Ce_q0_etype

destination-ipv4-address_ipv4  Destination-ipv4-address_ipv4

destination-mac-address        L2 destination address

l2_cos                         L2 cos (valid for lu ingress trigger only)

l3_ah                          L3_ah

l3_esp                         L3_esp

l3_frag                        L3_frag

l3_ipv6                        L3_ipv6

l3_length                      L3_length

l3_mf                          L3_mf

l3_none_dest                   L3_none_dest

l3_none_frag                   L3_none_frag

l3_none_hbh                    L3_none_hbh

l3_none_route                  L3_none_route

l3_opt_none                    L3_opt_none

l3_prot                        L3_prot

l3_tos                         L3_tos

l3_ttl                         L3_ttl

l4_dp                          L4_dp

l4_sp                          L4_sp

l4_tcp_udp                     L4_tcp_udp

l4_tcpflags                    L4_tcpflags

max_ipv6_frag                  Max_ipv6_frag

max_ipv6_hbh                   Max_ipv6_hbh

pkt_id                         Pkt_id

sid                            Sid

source-ipv4-address_ipv4       Source-ipv4-address_ipv4

source-mac-address             L2 source address

vlan                           L2 vlan (valid for lu ingress trigger only)

arp_hlen                       Arp_hlen

arp_htype                      Arp_htype

arp_oper                       Arp_oper

arp_plen                       Arp_plen

arp_ptype                      Arp_ptype

arp_sha                        Arp_sha

arp_spa                        Arp_spa

arp_tha                        Arp_tha

arp_tpa                        Arp_tpa

ce_q0_etype                    Ce_q0_etype

destination-mac-address        L2 destination address

l2_cos                         L2 cos

pkt_id                         Pkt_id

sid                            Sid

source-mac-address             L2 source address

vlan                           Vlan

Informações Relacionadas

- Visão geral do ELAM

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems