Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Problema

Solução

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve uma solução simples que fornece funcionalidade semelhante ao recurso do Agendador nos switches Cisco Nexus 5500 Series que usam scripts Embedded Event Manager (EEM).

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento básico sobre estes tópicos:

- Switches Cisco Nexus 5500 Series

- scripts EEM

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Switches Cisco Nexus 5500 Series

- Sistema operacional Cisco Nexus (NXOS) versão 6.0(2)N2(1) ou posterior

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Problema

Os switches Cisco Nexus 5500 Series ainda não suportam o recurso Agendador no trem 5.x, 6.x ou 7.x. Realize determinadas tarefas a cada hora ou dia, se você não puder trabalhar sem o recurso Agendador.

Solução

Se você modificar os parâmetros em um script EEM (suportado pela primeira vez no NXOS Versão 6.0(2)N2(1)), para verificar um valor que sempre dispara, ele simula a funcionalidade do recurso Agendador, já que altera o intervalo de pesquisa do evento.

No próximo exemplo, o Identificador de objeto (OID) é usado para a CPU no Nexus (1.3.6....1.1.1.6.1) switch. Este OID sempre retorna um valor entre 0 e 100, portanto você deve garantir que ele sempre dispara quando combina o OID com um valor menor que 12345, um número arbitrariamente alto contra o qual ele sempre dispara. Em seguida, você deve modificar o intervalo de pesquisa para disparar o evento no intervalo desejado (86.400 segundos neste exemplo) para que as ações desejadas sejam executadas.

cli alias name backupconfig copy running-configuration tftp://[server_IP]/$(SWITCHNAME)_Running-Config_$(TIMESTAMP) vrf management vdc-all

event manager applet Schedule_Backup

event snmp oid 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.6.1 get-type exact entry-op le entry-val

12345 poll-interval 86400

action 1.0 cli command backupconfig

action 2.0 syslog priority notifications msg Running_Config_Backup_Complete

Este exemplo copia a configuração atual para um servidor TFTP a cada 86.400 segundos, que é a cada 24 horas. As variáveis $(SWITCHNAME) e $(TIMESTAMP) são usadas para que o arquivo seja salvo com um nome diferente, o que permite ao servidor manter várias configurações de backup. Use um alias CLI para recalcular o TIMESTAMP toda vez que o comando for executado. Observe também que a mensagem Running_Config_Backup_Complete é impressa no syslog.

Informações Relacionadas

- Configurando EEM - Guia de configuração de gerenciamento do sistema NX-OS do Cisco Nexus 5500 Series, versão 6.x

- Notas de versão do Cisco Nexus 5500 Series, Cisco NX-OS versão 6.02

- Suporte técnico e documentação - Cisco Systems