Contents

Introduction

Identificar Quedas de Pacotes

Verificar quedas de enfileiramento

Verifique se há quedas do Forwarding Manager (FwM)

Introduction

Este documento fornece dicas úteis para visualizar o conjunto inicial de contadores de queda de hardware em um switch Nexus 5000. Este documento destina-se principalmente a engenheiros que precisam de assistência imediata para solucionar problemas de conectividade e/ou desempenho em um switch Nexus 5000.

Identificar Quedas de Pacotes

Note: Gatos é um ASIC 50x0. Carmel é um ASIC 55xx.

1. Determine se os dispositivos finais estão no processo de controle de fluxo. Se sim, insira os comandos show interface flowcontrol e show interface priority-flow-control várias vezes para verificar se há uma pausa no nível do link. Quadros ou quadros PPP são gerados nas interfaces.

2. Insira o comando show hardware internal OS/carmel event-history errors. Isso mostra qualquer erro registrado em Gatos ou Carmel. Se houver algum quadro de pausa na rede, verifique se há interrupções oq_timestamp que são disparadas no Gatos. Carmel não implementa limites de pausa, portanto essas interrupções só são mostradas para Gatos.

3. Determine se o endereço MAC está registrado corretamente no software e no hardware dos dispositivos finais. Se houver um problema com a conectividade na Interface Virtual do Switch VLAN (SVI), procure o respectivo endereço MAC nos switches pares do Virtual Port Channel (vPC) no hardware e no software.

4. Insira os seguintes comandos:

- show mac address-table address

- show platform fwm info hw-stm | inc <mac>

Se a entrada não estiver presente no hardware, há um problema. Ele causa uma inundação de endereços MAC em todas as portas e causa problemas de desempenho. Também pode levar a problemas de conectividade.

Verificar quedas de enfileiramento

Digite o show queuing interface ethernet x/y e determine se há descartes de enfileiramento de entrada:

1. Determine se o span está ativado. Desabilite o span ou o rate-limit span se você expandir portas de 10 gig para 1 gig e siga as etapas para reduzir quedas.

2. Determine se há fluxo de tráfego multicast na rede. Se houver, encontre mais informações sobre grupos, fluxos e fanouts de multicast. Implemente a otimização multicast no respectivo mapa de políticas de Qualidade de Serviço (QoS - Quality of Service) de rede, sob QoS do sistema, e execute uma solução de problemas multicast de WRT de profundidade.

3. Se as interfaces forem FEX Fabric Ports (FFP), verifique se há descartes nas portas FEX downstream.

Verifique se há quedas do Forwarding Manager (FwM)

1. Digite o comando show platform fwm info pif Ethernet x/y | inc drop command. Se houver quedas, faça o seguinte:

1. Insira o comando show interface ethernet counters detailed(verifique CRC/input/output para todas as interfaces relacionadas).

2. Insira o comando show hardware internal (ou Carmel) port Ethernet x/y e procure por erros de Capture Resource Center (CRC), Pause e Frame.

3. Digite a porta show hardware internal (ou Carmel) Ethernet x/y | inc inscommand. Isso fornece a ID ASIC e a instância de encaminhamento da porta.

4. Insira o comando show hardware internal OS (ou Carmel) asic x counters interrupte procure erros de interrupção, como CRC, len_err, mtu_vio e similares.

5. Digite o comando show platform fwm info asic-errors <asic_id> e verifique se há erros no ASIC.

2. Insira o comando debug hardware internal carmel clear-counters interrupt / debug hardware internal carmel clear-counters error para limpar os contadores Carmel.

N5K-2# debug hardware internal carmel clear?

clear-counters   Clear hardware counters for all carmel asic

clear-interrupt  Clear hardware interrupts for all carmel asic

3. Insira o comando show platform fwm info pif ethernet <> clear-stats verbose para limpar as gotas de Pif.

4. Digite o comando show platform fwm info l2mp myswid. Essa saída de comando é mais específica para switches baseados em Carmel 55xx. Insira as saídas do comando em ambos os switches vPC. Se myswid e peer swid forem iguais, então há um problema. Isso pode levar a problemas de tráfego no link de peer do vPC. Verifique se há erros novos ou conhecidos no banco de dados de bugs.