Contents

Introduction

Overview

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Verificar

Caveats

Introduction

Este documento descreve como verificar as quedas da política do plano de controle nos switches Nexus 35XX através do comando show policy-map interface control-plane.

Overview

Os switches baseados no Nexus 3500 têm contadores e formatos diferentes para mostrar quedas de política de plano de controle (CoPP) do que outros dispositivos Cisco Nexus. As estatísticas são especificadas em termos de Pacotes HW Matched e SW Matched. HW Matched (Hardware Matched) significa pacotes admitidos no plano de controle e SW Matched (Software Matched) Packets significa pacotes processados pelo plano de controle. A diferença entre Pacotes HW correspondentes e Pacotes SW marcados seriam os pacotes descartados pela política do plano de controle.

O comando para monitorar CoPP é show policy-map interface control-plane.

Propósito:

Exibe estatísticas em nível de pacote para todas as classes que fazem parte da política CoPP aplicada.

Prerequisites

Este documento pressupõe que você compreende os conceitos e a funcionalidade de CoPP.

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Nexus 3548, NXOS® 6.0(2)A1(1)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Verificar

Este exemplo mostra como monitorar CoPP em switches baseados no Nexus 35xx.

Neste exemplo específico, 5 pacotes de ping foram enviados para o Nexus 3548 de um host conectado. De 5 pacotes, 1 pacote foi descartado.

Host# ping 10.10.30.1

PING 10.10.30.1 (10.10.30.1): 56 data bytes

64 bytes from 10.10.30.1: icmp_seq=0 ttl=254 time=1.804 ms

64 bytes from 10.10.30.1: icmp_seq=1 ttl=254 time=1.471 ms

64 bytes from 10.10.30.1: icmp_seq=2 ttl=254 time=2.162 ms

Request 3 timed out

64 bytes from 10.10.30.1: icmp_seq=4 ttl=254 time=2.148 ms

--- 10.10.30.1 ping statistics ---

5 packets transmitted, 4 packets received, 20.00% packet loss

round-trip min/avg/max = 1.471/1.896/2.162 ms

A saída do mapa de políticas no Nexus 3548 mostra 5 pacotes correspondentes de hardware e 4 pacotes correspondentes de software. A diferença entre pacotes correspondentes de HW e pacotes correspondentes de SW seria o descarte de pacotes por CoPP. Nesse caso, 1 pacote foi descartado, o que podemos ver como um descarte de pacote de ping.

N3K-3548(config-pmap-c)# show policy-map interface control-plane

Control Plane

service-policy  input: copp-system-policy

class-map copp-s-ping (match-any)

match access-group name copp-system-acl-ping

police pps 2 , bc 0 packets

HW Matched Packets    5

SW Matched Packets   4

Caveats

Este documento aplica-se apenas aos switches 35XX. Outros switches Nexus 3K têm um contador de queda específico, que conta os pacotes descartados.