Contents

Introdução

Informações de Apoio

Mensagens do Syslog observadas

Mensagens adicionais de verificação de consistência

Arquitetura de tabela de encaminhamento - Cisco Nexus 3000 Series

Saída do sistema - Resumo da rota do IPv6

Comando

Resumo de saída

LPM_128 Utilização da Tabela

Verificação - Configuração do uRPF

Comando

Saída

Resumo de Utilização de Recursos

Análise da causa raiz

Detalhes da capacidade específica da plataforma

Correção recomendada

Summary

Conclusão

Introdução

Este documento descreve como mensagens de syslog indicando esgotamento de recursos TCAM foram observadas em um switch Cisco Nexus 3064PQ executando o NX-OS versão 9.3(9).

Informações de Apoio

O esgotamento ocorre na região LPM_128 TCAM, responsável pelo armazenamento de rotas IPv6 com comprimentos de prefixo maiores que /64.

Mensagens do Syslog observadas

%IPFIB-2-FIB_TCAM_RESOURCE_EXHAUSTION_LPM_128_IPV6: TCAM de FIB esgotado para rotas IPV6 na tabela LPM-128

%IPFIB-2-FIB_TCAM_RESOURCE_EXCEP_CLRD: Exceção de uso de recurso FIB TCAM limpa

%IPFIB-2-FIB_TCAM_RESOURCE_EXHAUSTION_LPM_128_IPV6: TCAM de FIB esgotado para rotas IPV6 na tabela LPM-128

Mensagens adicionais de verificação de consistência

%UFDM-3-FIB_IPv6_ROUTE_CONSISTENCY_CHECKER_FAIL: FALHA do verificador de consistência de rota FIB IPv6 no slot 1

Esses logs confirmam falhas recorrentes de alocação de TCAM para rotas IPv6 na tabela LPM_128.

Arquitetura de tabela de encaminhamento - Cisco Nexus 3000 Series

Tipo de Tabela

Intervalo de prefixo

Descrição

Tabela LPM (IPv4)

/0 a /31

Armazena todas as rotas IPv4, exceto as entradas de host /32

Tabela LPM (IPv6)

/0 a /64

Armazena todas as rotas IPv6 até prefixos /64

Tabela LPM_128 (IPv6)

/65 a /127

Armazena rotas IPv6 maiores que /64

Tabela de host

IPv4 /32, IPv6 /128

Armazena rotas de host

Saída do sistema - Resumo da rota do IPv6

Comando

show system internal forwarding ipv6 route summary

Resumo de saída

- Máximo de entradas da tabela LPM: 15359

- Total (<= /64) de rotas LPM: 266

- Total de rotas LPM (> /64): 157

Com base nessa saída, 157 rotas estão utilizando a tabela LPM_128, que excede a capacidade da plataforma.

LPM_128 Utilização da Tabela

A região LPM_128 TCAM armazena prefixos IPv6 de /65 a /127.

No Nexus 3064PQ, a capacidade do LPM_128 é:

- Com uRPF habilitado: 64 entradas

- Com uRPF desabilitado: 128 entradas

Como o uRPF está desabilitado na configuração atual, o switch pode acomodar até 128 entradas LPM_128 IPv6.

A utilização atual de 157 entradas excede esse limite, resultando no esgotamento de TCAM.

Verificação - Configuração do uRPF

Comando

show running-config | i urpf

Saída

system urpf disable

urpf disable

Isso confirma que o uRPF está desabilitado, permitindo a capacidade estendida de LPM_128.

Resumo de Utilização de Recursos

- Entradas LPM_128 IPv6 usadas: 157

- Capacidade máxima de IPv6 LPM_128: 128

Quando o número de entradas exceder a capacidade máxima de TCAM disponível, o sistema acionará este alerta de syslog:

%IPFIB-2-FIB_TCAM_RESOURCE_EXHAUSTION_LPM_128_IPV6: TCAM de FIB esgotado para rotas IPV6 na tabela LPM-128

Análise da causa raiz

Este é um caso confirmado de esgotamento de recursos do TCAM na plataforma Cisco Nexus 3064PQ, causado por:

- Rotas IPv6 excessivas com comprimentos de prefixo maiores que /64, excedendo a capacidade de região LPM_128 TCAM disponível.

- Limitações de hardware inerentes à arquitetura do Nexus 3064PQ.

Detalhes da capacidade específica da plataforma

Configuração

Tamanho da Tabela LPM_128

Tamanho da Tabela de LPM (/0-/64)

uRPF Habilitado

64 entradas

8192 entradas

uRPF Desabilitado

128 entradas

16384 entradas

Note: Esses limites são específicos do Nexus 3064PQ e são menores do que a maioria dos outros switches Nexus 3000 Series, em que a tabela LPM_128 geralmente suporta 128 (uRPF ativado) e 256 (uRPF desativado) entradas.

Correção recomendada

1. Sumarização de Rotas

- Implemente o resumo de rotas IPv6 para prefixos entre /65 e /127 para reduzir entradas na região LPM_128 TCAM.

2. Revisar políticas de roteamento

- Otimize os anúncios de rotas de peers upstream para limitar rotas IPv6 de prefixo longo.

- Verifique se as rotas estáticas ou redistribuídas desnecessárias não estão contribuindo para a exaustão da tabela.

3. Atualização de hardware

- Se a sumarização não for viável, considere a migração para uma plataforma Nexus de maior capacidade (por exemplo, Nexus 9000 Series).

Summary

Parâmetro

Valor observado

Limite da plataforma

Status

Rotas IPv6 LPM_128

157

128 (uRPF desabilitado)

Excedido

Eventos de Syslog

%IPFIB-2-FIB_TCAM_RESOURCE_EXHAUSTION_LPM_128_IPV6

N/A

Disparado

Causa raiz

Esgotamento de recursos TCAM em LPM_128

Limitação de hardware

Confirmado

Conclusão

O switch Nexus 3064PQ experimentou esgotamento de TCAM devido a rotas IPv6 que excedem a capacidade de TCAM LPM_128.

O resumo e a otimização de rotas são necessários para evitar outras ocorrências.