Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Additional Information

Componente usado

Cenário

Procedimento

Verificar

Introduction

Este documento descreve o procedimento para fazer uma atualização da Cisco Cloud Services Platform (CSP) 2100.

Contribuído por Adhaar Sood, Avinash Shukla, Engenheiros do TAC da Cisco.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento do Cisco CSP 2100.

Consulte as notas de versão antes da atualização,

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/csp_2100/release_notes/b_Cisco_CSP_2100_ReleaseNotes_2_2_5.html

Consulte o guia de início rápido aqui,

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/csp_2100/quick_start/b_Cisco_CSP_2100_Quick_Start_2_2_5.html#id_14296

Additional Information

- CSP-2100-X1 é C220-M4S

- O CSP-2100-X2 é C240-M4S

Componente usado

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware,

- CSP 2100

- Servidor UCS C220 M4S Series - Cisco Integrated Management Controller (CIMC)

- KVM (Keyboard Video Mouse, mouse de vídeo de teclado) para mapear mídia virtual

- Software CSP 2100 como imagem ISO, de https://software.cisco.com/download/home/286286769/type/286289082/release/2.2.5

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que você entende o impacto potencial de qualquer alteração ou configuração. A Cisco recomenda fazer backup da configuração antes de continuar com a atualização.

Cenário

Neste cenário, estamos atualizando o CSP 2100 da versão 2.2.4 para 2.2.5

Procedimento

Note: Certifique-se de que durante a atualização a conectividade de rede não oscile entre a estação de trabalho onde o console KVM está sendo executado no CSP-2100.

ETAPA 1. Use o console CIMC KVM e verifique o firmware atual executando o comando "show version".

ETAPA 2. Salve a configuração com o comando "save config-file filename.save" (Recomendado).

ETAPA 3. Verifique se o arquivo config_backup.save foi gerado

ETAPA 4.  Baixe a imagem iso para CSP 2100 de https://software.cisco.com/download/home/286286769/type/286289082/release/2.2.5

ETAPA 5.  Abra o KVM e mapeie a imagem ISO.

ETAPA 6. Ligue e desligue o servidor (reinicialização a frio) e pressione F6 para entrar em "Boot Selection Menu" e selecione "Cisco vKVM-Mapped vDVD1.22"

PASSO 7. Quando a imagem ISO for inicializada, selecione "Install CSP-2100" (Instalar CSP-2100). Embora estejamos selecionando "Install CSP-2100", isso ainda vai executar a atualização.

ETAPA 8. O processo de instalação é iniciado e leva cerca de 45 a 50 minutos para ser concluído, durante os quais o instalador executará scripts de instalação de pré-atualização e pós-atualização para atualizar o CSP 2100 para a nova versão do firmware.

ETAPA 9. Após executar scripts de pós-instalação, todos os serviços são interrompidos e o servidor é reinicializado:

Verificar

Quando todos os serviços forem iniciados, faça login na conta de usuário e verifique a versão em execução para confirmar o status da atualização.

************ Atualização concluída!! O CSP 2100 inicializa com a versão 2.2.5 !! *****************