Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Verificar

Troubleshoot

Introduction

Este documento descreve o procedimento para recuperar a senha com o uso do procedimento de recuperação de senha da Cisco Clous Services Platform (CSP) 2100 quando você esqueceu a senha de administrador do CSP 2100. Esse processo recupera a senha do usuário admin.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento do Cisco CSP 2100.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- CSP 2100

- UCS C Series - Cisco Integrated Management Controller (CICM)

- KVM (Keyboard Video Mouse, mouse de vídeo de teclado) para mapear mídia virtual

- Organização Internacional de Padronização (ISO) do CSP 2100

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que você entende o impacto potencial de qualquer alteração ou configuração.

Configurar

Etapa 1. Use o console CIMC KVM e carregue a imagem ISO do Cisco CSP 2100.

Etapa 2. No menu exibido, selecione Solução de problemas.

Mapear ISO e selecionar Solução de problemas

Etapa 3. Selecione Resgate a CSP-2100 Password (Recuperar uma senha do CSP-2100) como mostrado na imagem.

Recuperar senha do CSP 2100

Etapa 4. Selecione 1) Continuar.

Escolher Continuar

Etapa 5. Pressione Return para obter um shell.

Pressione Return para obter uma shell

Etapa 6. Execute o comando chroot /mnt/sysimage.

Passo 7. Execute o comando csp-2100-password-reset (esse comando redefine a senha para admin).

Execute o comando password reset

Etapa 8. Confirme se a senha foi alterada e digite Exit duas vezes.

O CD-ROM é ejetado e o Cisco CSP 2100 é reinicializado.

Etapa 9. Faça login no Cisco CSP 2100 usando as credenciais padrão admin/admin.

Depois de fazer login no Cisco CSP 2100, você será solicitado a inserir uma nova senha.

Faça login após reinicializar com a senha admin

Etapa 10. Digite uma nova senha.

Etapa 11. Digite novamente a nova senha.

Você está conectado ao Cisco CSP 2100 e esta mensagem é exibida:

***a senha do administrador foi alterada***

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshoot

Esta seção disponibiliza informações para a solução de problemas de configuração.

Avisos: CSCvd78264 o sistema não impõe que o usuário execute a alteração de senha após o procedimento de recuperação de senha. Fixado na versão 2.2 (2).