Contents

Introduction

Inicializar um CSP2100 para os padrões de fábrica

Etapas de reinstalação

Introduction

Este documento descreve como retornar uma Clous Services Platform (CSP) 2100 a um estado padrão. Além disso, ele o ajudará a limpar todos os metadados de configuração, atualizar/rebaixar sem preservar os dados, devolver o sistema aos padrões de fábrica ou se recuperar de um disco de sistema corrompido.

Inicializar um CSP2100 para os padrões de fábrica

Por padrão, o CSP2100 restaura automaticamente a última configuração de trabalho após a reinstalação.  São necessárias etapas adicionais para limpar essa configuração.

As tarefas que não limpam as configurações existentes são

- Usando o controlador Fast INIT em LSI (Large Scale Integration, integração de larga escala).

- Mesmo tipo de volume RAID (Redundant Array of Independent Disks) sendo destruído e recriado.

Esses dois itens resultarão na incapacidade de um usuário fazer login com o nome de usuário/senha padrão ou com um nome de usuário/senha previamente configurado.

Etapas de reinstalação

aviso: Seguindo esse procedimento, todos os dados, incluindo VNFs / VMs, serão perdidos.

1. Monte a imagem csp-2100.iso baixada de cisco.com.

2. No momento da publicação do sistema, pressione F6 para selecionar um dispositivo de inicialização.

3. Selecione vKVM-Mapped vDVD.

3. Quando o menu de inicialização for exibido, selecione Solução de problemas.

4. Selecione Clean Installation of CSP-2100.

5.  A instalação dura 15 minutos e o sistema é reinicializado automaticamente.  Após a conclusão do assistente, o nome de usuário/senha padrão é admin/admin.